Сергей Каледин
Фонд оценочных средств дисциплины «Финансовые рынки»

1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

1)

Тест с практическими заданиями предполагает оценку уровня теоретических и практических знаний студентов по дисциплине. В течение семестра проводится два теста, которые охватывают различные разделы дисциплины и позволяют оценить знания, умения и навыки, характеризующие формирование компетенции.

Описание критериев оценки компетенций для тестов с практическими заданиями:

2) Практическое задание

Студентам предлагается самостоятельно выбрать предприятие, описать структуру и оценить стоимость его нематериальных активов с использованием данных бухгалтерской отчетности и другой рыночной информации (например, об аналогах). Данная работа позволяет оценить владение методами сбора и анализа данных, умение интерпретировать финансовую и бухгалтерскую отчетность, и иную информацию, а также умение представить результаты своего исследования в виде доклада и научной статьи. Максимальное количество баллов за выполнение каждого практического задания – 10 баллов.

За оценку нематериальных активов выбранного предприятия одним из методов студент получает соответствующее количество баллов:

3) Статья с докладом (аналитический обзор)

Студенту предлагается провести аналитический обзор тенденций на рынке оценочной деятельности в России. Описать проблемы правового обеспечения отдельных видов нематериальных активов, а также их оценки.

Критерии оценивания:

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы

Тестовые вопросы по дисциплине:

Основные инструменты денежного рынка:

1) 

краткосрочные кредиты

2) 

краткосрочные ценные бумаги

3) 

иностранные валюты

4) 

фьючерсы и опционы

При росте процентных ставок на финансовом рынке цены на акции и облигации, как правило:

1) 

снижаются

2) 

повышаются

3) 

остаются без изменений

4) 

связь не выявлена

При росте процентных ставок курс национальной валюты, как правило:

1) 

снижается

2) 

повышается

3) 

остается без изменений

4) 

связь не выявлена

Введенные в законодательном или административном порядке ограничения операций с валютными ценностями:

1) 

валютные оговорки

2) 

особые формы международных расчетов

3) 

валютные ограничения

4) 

форфейтирование

Виды конверсионных операций с иностранной валютой:

1) 

клиентские и арбитражные

2) 

кассовые и срочные

3) 

наличные и безналичные

4) 

платежные и расчетные

Одновременное заключение двух противоположных (встречных) конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами исполнения:

1) 

факторинг

2) 

форфейтинг

3) 

форекс

4) 

своп

Валютный коридор – это:

1) 

разница между курсом продажи и покупки валюты.

2) 

процентное отношение курса продажи к курсу покупки.

3) 

процентное отношение маржи к курсу продажи.

4) 

установленный предел колебаний валютного курса

Валютная маржа – это:

1) 

разница между курсом продажи и покупки валюты.

2) 

процентное отношение курса продажи к курсу покупки.

3) 

процентное отношение маржи к курсу продажи.

4) 

установленный предел колебаний валютного курса

Агенты валютного контроля в РФ:

1) 

Центральный банк и Правительство

2) 

уполномоченные банки, регистраторы, таможенные органы и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти

3) 

Центральный банк и федеральные органы исполнительной власти,

4) 

Правительство, Центральный банк и федеральные органы исполнительной власти

Сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду и имеющая право на получение дохода в форме процентов – это:

1) кредитор

2) заемщик

3) инвестор

4) авалист

Банк выдал кредит суммой 400 тыс. рублей на 1,5 года, процентная ставка 20% годовых с выплатой процентов и возвратом суммы основного долга в конце срока. Сумма процентов составит:

1) 

80 тыс. рублей

2) 

40 тыс. рублей

3) 

60 тыс. рублей

4) 

120 тыс. рублей

Банк выдал кредит суммой 2400 тыс. рублей на 2 года, процентная ставка 18% годовых с выплатой процентов и возвратом суммы основного долга равными долями, начиная с первого месяца. Сумма платежа за второй месяц составит:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.