В. В. Черников

ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ САМООБОРОНЫ

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 355.134.21

ББК 68

         Ч-49

Автор:

Черников В. В. — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 43 года прослужил в органах внутренних дел, генерал-лейтенант милиции в отставке.

Является автором и соавтором более 260 научных и научно-методических работ по различным проблемам государства и права, в том числе руководителем авторского коллектива научно-практического комментария к Федеральному закону «Об оружии» (Проспект, 2016).

В работе в доступной форме рассказывается об оружии, которое гражданин может законно лично использовать для защиты жизни, здоровья и охраны собственности — об оружии самообороны. В ней делается акцент на основных его видах, с детальным указанием их достоинств и недостатков. Отдельно, учитывая последние изменения, внесенные в законодательство, рассмотрены способы приобретения оружия самообороны, требования, которые предъявляются к его хранению, ношению, транспортированию и применению, а также вопросы ответственности за нарушение правил оборота оружия этого вида.

Книга адресована широкому кругу читателей, в том числе тем, кто уже является собственником оружия самообороны, и его потенциальным владельцам, может быть полезна сотрудникам правоохранительных органов и представителям экспертного сообщества.

УДК 355.134.21

ББК 68

© Черников В. В., 2016

© ООО «Проспект», 2016

ОТ АВТОРА

Каждый гражданин имеет право на жизнь и здоровье, на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность жилища и собственности. Это естественные, неотчуждаемые права человека, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Личная безопасность и безопасность своей семьи, сохранность жилища и собственности – приоритет для любого человека.

Гарантией защиты естественных прав людей выступает государство, поэтому в стране создана и постоянно совершенствуется правоохранительная система, в том числе специальный полицейский аппарат.

Одновременно с этим действительность задает свои правила игры, при которых ни одно государство мира, к сожалению, не в состоянии обеспечить полную безопасность своих граждан и гарантировать сохранность их имущества. Закон и практика несовершенны, а к каждому не приставишь по охраннику. Поэтому риск оказаться в условиях, прямо угрожающих жизни, здоровью и имуществу человека, когда надо самостоятельно и быстро принимать решение о защите собственной жизни и спасении близких людей, оставшись один на один с агрессором, достаточно велик.

Согласно официальной статистике в 2015 году в результате преступных посягательств погибли 32,9 тыс. человек, здоровью 48,8 тыс. человек причинен тяжкий вред. Почти половину всех зарегистрированных преступлений составили хищения чужого имущества, совершенные путем кражи – 996,5 тыс., грабежа – 71,1 тыс., разбоя – 13,4 тыс. Каждая четвертая кража, каждый двадцать второй грабеж и каждое тринадцатое разбойное нападение были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. В общественных местах зарегистрировано 869,4 тыс. преступлений, на улицах площадях, в парках и скверах – 522,3 тыс., в том числе 37,8 тыс. грабежей, 214 тыс. краж, 4,9 тыс. разбойных нападений.

В этих условиях вполне объяснимо, что государство разрешает своим гражданам принимать собственные меры по защите себя и своих близких, охране принадлежащего им жилища и имущества. «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом», – гласит ст. 45 Конституции Российской Федерации.

Реализуя данное право, кто-то устанавливает сигнализацию, кто-то заключает договор с частной охранной организацией, есть те, кто приобретает охотничье оружие, а кому-то оружие выдается в рамках государственной защиты жизни и здоровья, и т. д.

Одним из инструментов обеспечения личной и имущественной безопасности выступает оружие самообороны, которым может владеть рядовой гражданин. И следует заметить, что это общемировая практика, когда государство разрешает изготовление, приобретение и применение специальных средств самообороны.

Оружие самообороны предназначено для сдерживания либо отражения одиночных и групповых посягательств на человека, его жилище, собственность. Оно может быть использовано также против агрессивных животных: собак, волков, медведей и др. Но при этом, в отличие от боевого и охотничьего оружия, основная миссия средств самообороны состоит во временном подавлении способности человека или животного к активным действиям в рамках агрессивного поведения.

Впервые термин «оружие самообороны» появился в Законе Российской Федерации от 20 мая 1993 года «Об оружии». Тогда речь шла о газовом оружии самообороны, к которому были причислены пистолеты, револьверы, механические распылители и аэрозольные устройства, снаряженные слезоточивыми раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

До принятия названного закона газовые устройства, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 1992 г. № 1341 «О специальных средствах самообороны, снаряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия», именовались специальными средствами самообороны и к ним были отнесены газовые пистолеты, револьверы и аэрозольные упаковки.

В предлагаемой читателю работе содержится систематизированная информация о различных видах и моделях современного оружия самообороны, разрешенного к обращению в Российской Федерации, о порядке его приобретения, правилах хранения, ношения, транспортирования и применения. Читатель также узнает о наказании, которое может быть применено за нарушение правил оборота оружия самообороны.

Источниками информации для подготовки издания стали ныне действующие законодательные и иные нормативные правовые акты¹, опубликованные экспертные работы², материалы, размещенные в сети Интернет.

1. ВИДЫ ОРУЖИЯ САМООБОРОНЫ

Оружие самообороны – это совокупность видов огнестрельного оружия и иных технических средств, которые на законном основании могут находиться у граждан для применения в целях защиты жизни, здоровья и собственности.

Законодательной основой обращения оружия самообороны на территории Российской Федерации в настоящее время служит Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», который разделил все оружие, разрешенное к обороту, на гражданское, служебное и боевое.

Думается, читателю будут интересны следующие цифры. По данным МВД России, на начало 2016 г. на руках 4,4 млн российских граждан находилось почти 6,6 млн разных стволов оружия, из которых 5,1 млн – это охотничье оружие, 941 тыс. – травматические пистолеты, 482 тыс. – газовые пистолеты и револьверы.

В свою очередь, оружие самообороны делится на следующие виды:

• огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том числе с патронами травматического действия;

• огнестрельное оружие ограниченного поражения: пистолеты, револьверы, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия;

• газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами;

• электрошоковое оружие: электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.

Думается, читателю будут интересны следующие цифры. По данным МВД России, на начало 2016 г. на руках 4,4 млн российских граждан находилось почти 6,6 млн разных стволов оружия, из которых 5,1 млн – это охотничье оружие, 941 тыс. – травматические пистолеты, 482 тыс. – газовые пистолеты и револьверы.

Неотъемлемой частью огнестрельного и газового оружия являются патроны, без которых пистолет или револьвер – это просто механизм. Поэтому когда мы говорим об оружии, то имеем в виду его в комплекте с патронами, оборот которых в России также ограничен.

Патрон – это вид оружейного боеприпаса. Он представляет собой устройство, предназначенное для выстрела из оружия, в котором в одно целое при помощи гильзы объединены средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение.

Оружие самообороны в зависимости от его вида комплектуется дробовыми, пулевыми, травматическими и газовыми патронами, а также патронами светозвукового действия.

В дробовых патронах в качестве поражающего элемента используется металлическая дробь или мелкая картечь.

Пулевые патроны снабжены небольшим снарядом из свинца, имеющим удлиненно-коническую форму.

Поражающим элементом в травматических патронах является резиновая пуля. Для увеличения дальности полета и усиления травматического эффекта используются также пули со стальным сердечником.

Газовые патроны обеспечены кристаллическим активным веществом слезоточивого или раздражающего воздействия.

Патрон светозвукового действия содержит снаряжение, в котором поражающими факторами являются одиночная вспышка светового импульса, одиночный акустический импульс и твердые частицы продуктов сгорания пиротехнической смеси.

Оружие – это источник повышенной опасности, пусть даже оно предназначено для самообороны. В этой связи оно относится к числу ограниченно оборотоспособных вещей, то есть вещей, которые могут производиться, продаваться, приобретаться, храниться, носиться, транспортироваться и использоваться только по специальному разрешению и (или) при соблюдении специально установленного порядка.

На территории России легальному обороту подлежит лишь то оружие и патроны, которые прошли испытание криминалистическими и медицинскими требованиями, соответствуют международным и национальным стандартам и разрешены для использования.

Систематизированные сведения об образцах оружия самообороны, прошедших сертификацию и разрешенных к обороту на территории Российской Федерации, производимых в России либо ввозимых на ее территорию и вывозимых из нее, гражданин может почерпнуть из Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему (далее – Кадастр).

В частности, в Кадастр вносятся следующие сведения об оружии и патронах отечественного производства: наименование и обозначение модели оружия (типа патронов) и используемых патронов; основные технические показатели оружия и патронов; наименование разработчика и изготовителя; обозначение стандарта и технических условий; цветная фотография образца.

Сведения об оружии самообороны иностранного производства включают в себя наименование и обозначение модели оружия (типа патронов) и используемых патронов; основные технические показатели оружия и патронов; наименование страны и предприятия-изготовителя оружия и патронов; цветная фотография образца.

Кадастр издается на основании перечня моделей гражданского и служебного оружия и патронов к нему, ежеквартально утверждаемого Правительством Российской Федерации или по его поручению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Что касается разрешенных к применению видов слезоточивых и раздражающих веществ, их предельно допустимых величин, то эти вопросы регулируются Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Выходные параметры электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Нужно также иметь в виду, что в целях самообороны в условиях необходимой обороны и крайней необходимости помимо оружия, находящегося в личной собственности граждан и о котором говорилось выше (назовем его личное оружие самообороны), могут использоваться и другие виды оружия, которые находятся на законном основании у граждан. Это боевое, служебное, наградное, охотничье, спортивное, пневматическое и сигнальное оружие, оружие, которое выдается гражданам в рамках государственной защиты в соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Но это самостоятельные разновидности оружия. В отношении таких видов оружия действует правовой режим оборота, отличный от оборота личного оружия самообороны.

К оружию самообороны, как и к оружию в целом, не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового или производственного назначения, конструктивно сходные с оружием (например, строительно-монтажные пистолеты).

2. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЕ ДЛИННОСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие является самым серьезным и самым мощным гражданским оружием, применяемым в целях самообороны. Оно предназначено для механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет энергии порохового заряда.

Последствиями применения огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия может быть ранение либо смерть человека или животного. В этой связи оно относится к летальному оружию. Поэтому его использование на поражение допустимо лишь в исключительных ситуациях.

Класс огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны образуют ружья. Под термином ружье понимается устройство, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками, в котором в единое целое объединены ствол (стволы), затвор, магазин, рамка, ствольная коробка, приклад, цевье и другие узлы и детали.

Заметим также, что некоторые модели гладкоствольных ружей производителями названы карабинами.

Долгое время законом был предусмотрен оборот гладкоствольных ружей лишь в качестве охотничьего оружия.

Впервые не для целей охоты использование рассматриваемого оружия было разрешено Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 1992 г. № 1342 «О разрешении приобретения, хранения и использования гладкоствольного охотничьего оружия гражданами, ведущими крестьянское (фермерское) хозяйство». Мотивировано такое решение было необходимостью усиления личной и имущественной безопасности граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство.

В настоящее время в целях самообороны гражданам разрешено приобретать и хранить (но не носить!) охотничье или спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие.

Основными характеристиками охотничьего и спортивного оружия данного вида являются следующие: длина ствола (стволов) должна быть более 300 мм и общая длина ружья – более 600 мм; ствол (стволы) должен быть только с гладкими каналами; емкость магазина составляет не более 10 патронов.

Для длинноствольного оружия используются дробовые или пулевые патроны, но в целях самообороны могут быть применены и травматические патроны.

Поражающий эффект длинноствольного оружия самообороны достигается за счет причинения живой цели ранений различной тяжести.

Огнестрельная рана – это довольно тяжелое механическое повреждение тела человека или туши животного. Повреждены могут быть кожные покровы, мягкие ткани, костная основа, крупные сосуды и нервы, органы. Ранение характеризуется болью и обычно кровотечением. Человек или животное, получившие огнестрельное ранение, как правило, не способны к дальнейшей агрессии.

В результате применения гладкоствольного длинноствольного оружия может наступить и смерть человека или животного.

Охотничье и спортивное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие довольно разнообразно. Оно может быть однозарядным и магазинным, одноствольным и многоствольным, курковым и бескурковым, неавтоматическим, самозарядным и автоматическим, помповым, магазинным, с откидывающимися стволами и с не откидывающимися стволами.

Различается оружие и по калибру³. Так, по этому основанию современное гладкоствольное и нарезное оружие делится на крупнокалиберное (10 и 12-го калибра), среднекалиберное (16, 20 и 24-го калибра) и малокалиберное (28, 32 и 410-го калибра). Среди крупнокалиберных ружей ныне преобладают гладкоствольные ружья 12-го калибра; среди среднекалиберных – 16 и 20-го калибров.

Современный рынок гладкоствольного длинноствольного охотничьего и спортивного оружия переполнен различными моделями и их модификациями. Крупносерийно выпускаются, в частности, одноствольные и двуствольные ружья российских моделей «ИЖ», «ТОЗ», «МЦ», «Сайга», «Лось», «Барс», «Бекас» и др.

Из охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия иностранного производства спросом пользуются помповые ружья (моделей Ithaca, Lanber, Winchester, Valtro и др.).

Одноствольное однозарядное ружье ИЖ-18 (ИЖ-18М-М, ИЖ-18ЕМ-М)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Страна-производитель – Россия.

Калибр – 12, 16, 20, 28, 32, 410 мм.

Общая длина – не более 1165 мм.

Длина ствола – в пределах 675–735 мм.

Высота – не более 229 мм.

Ширина – не более 60 мм.

Масса – не более 2,8 кг.

Двуствольные ружья ИЖ-43 (ИЖ-43КЕ, ИЖ-43-1С, ИЖ-43Е, ИЖ-43К, ИЖ-43КН, ИЖ-43Е-1С)

Основные характеристики:

Страна-производитель – Россия.

Калибр – 12, 16, 20, 28, 32, 410 мм.

Общая длина – не более 1150 мм.

Длина ствола – 510/675/710/725/750/760 мм.

Высота – не более 210 мм.

Ширина – не более 59 мм.

Масса – в пределах 3,0–3,6 кг.

Помповое ружье ТОЗ-194

Основные характеристики:

Страна-производитель – Россия.

Калибр – 12 мм.

Общая длина ружья со сложенным прикладом – 805/815 мм.

Длина ствола – 540 мм.

Высота – 160 мм.

Ширина – 55 мм.

Масса – не более 3,2 кг.

Емкость магазина – 7 патронов (возможно наличие укороченного магазина на 4 патрона).

Полуавтоматическое ружье MP-153

Основные характеристики:

Страна-производитель – Россия.

Калибр – 12 мм.

Общая длина – не более 1280 мм.

Длина ствола – 610/660/710/750 мм.

Высота – 190 мм.

Ширина – 70 мм.

Стандартная емкость магазина – 4 патрона.

Масса – не более 3,85 кг.

Позитивные стороны гладкоствольного длинноствольного ружья в условиях самообороны:

• внешний вид ружья, не говоря уже о предупредительном выстреле в воздух, может поколебать решимость нападающих и остановить их от дальнейших агрессивных действий;

• самая высокая разрушительная сила из всего оружия самообороны;

• большая дальность эффективного поражения по сравнению с другими разновидностями оружия самообороны (несколько десятков метров);

• на эффективности применения данного типа оружия самообороны практически не сказывается фактор погоды (ветер, дождь, мороз и т. д.).

Но не бывает плюсов без минусов. Очевидны и недостатки данного оружия как средства самообороны:

• не очень удобно в обращении; к примеру, его длина во всех случаях составляет более 80 см;

• ограниченные возможности применения; огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие предназначено только для пресечения нападения на жилище или пресечения незаконного проникновения в помещение, где проживает владелец оружия (квартира, индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, дачный домик и т. д.). Носить данное оружие при себе (на улице, в лесу и т. д.) запрещено! Единственное исключение – прилегающая к жилищу территория земельного владения;

• применение данного оружия требует серьезных навыков стрельбы из ружья. Кроме того, чтобы не нанести травму себе, стрелку необходимо знание правил безопасного использования этого средства защиты. При нарушении правил безопасности возможны повреждения, кровоподтеки и ссадины;

• сложная, длительная процедура получения лицензии на приобретение оружия и разрешения на его хранение, которая сопровождается оформлением ряда документов;

• цена – огнестрельные ружья, по сравнению с другим оружием самообороны, гораздо более дорогие;

• хранить огнестрельное гладкоствольное ружье можно только в специальных сейфах;

• в случае применения гладкоствольного ружья со смертельным исходом, с причинением тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью нападающего, неотвратимы длительные, непростые контакты с правоохранительными органами.

В целом же скажем, что приобретение охотничьего или огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия в целях самозащиты, в частности в условиях города, является не самым лучшим выбором. Особенно это касается однозарядного оружия и оружия, заряженного мелкой дробью. Целесообразнее сразу же оформлять такое оружие как охотничье или спортивное, которое также может использоваться в условиях необходимой обороны и крайней необходимости. Но это другой режим приобретения и оборота.

Вместе с тем гладкоствольное длинноствольное оружие эффективно для защиты от диких зверей, для их отпугивания. Но в этих целях подойдут ружья, которые позволяют быстро производить два и более выстрела.

3. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ

Огнестрельное оружие ограниченного поражения является не летальным (не смертельным) оружием самообороны и предназначено для сдерживания либо отражения группового или одиночного нападения на расстоянии. Для временной нейтрализации живой цели используются специальные патроны – травматические, газовые и светозвукового действия.

Основным метаемым снаряжением в огнестрельном оружии ограниченного поражения является так называемая резиновая пуля – пуля, изготовленная из твердой резины, поливинилхлорида или пластиката.

Резиновые пули могут быть литыми (выполненными в виде шарика или цилиндра), с твердым сердечником (обычно металлическим) и в виде резиновой картечи.

Останавливающие действие резиновой пули – это болевой шок, который наступает у человека (или животного) в момент соприкосновения снаряда с телом. Длительность шока бывает от нескольких секунд до нескольких часов в зависимости от расстояния поражения, калибра оружия, типа резиновой пули и некоторых других факторов. При ранениях резиновыми пулями может возникнуть широкий спектр травм – от ссадин и непроникающих ранений груди и живота до разрыва тканей, тяжелых проникающих ранений с повреждением внутренних органов.

Поражающими факторами огнестрельного оружия, снаряженного патронами светозвукового действия, являются одиночная вспышка светового импульса, одиночный акустический импульс и твердые частицы продуктов сгорания пиротехнической смеси. В результате воздействия таких факторов на человека у него наступает временное ослепление, временное оглушение или механическое повреждение оболочек глаз.

Нормы допустимого воздействия на человека поражающих факторов патронов светозвукового действия к огнестрельному бесствольному оружию отечественного производства утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 22 октября 2008 г. № 584н.

О поражающих факторах газового патрона сказано в разделе 4 настоящей работы.

Огнестрельное оружие ограниченного поражения подразделяется на короткоствольное (ствольное оружие ограниченного поражения) и бесствольное.

К короткоствольному оружию относится огнестрельное оружие с длиной ствола (стволов) не более 300 мм и общей длиной не более 600 мм. Эти измерения нам уже знакомы. Их превышение превращает орудие в ружье.

Воздействие на живую цель при применении короткоствольного оружия осуществляется метаемым снаряжением патрона, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.

Разновидностями короткоствольного оружия ограниченного поражения являются различные пистолеты и револьверы, которые по своему внешнему виду и принципам действия напоминают соответствующие образцы боевого короткоствольного оружия, но имеют более ослабленный ствол, исключающий стрельбу боевыми патронами. Они состоят из рамки (корпуса), ствола, спусковой скобы, затвора с ударником, предохранителем и выбрасывателем, возвратной пружины. Имеется рукоятка, конструктивно предназначенная для удержания и управления при стрельбе одной рукой.

Основное конструктивное различие пистолета и револьвера заключается в устройстве емкости для помещения патронов. У пистолета – это, как правило, съемный коробчатый магазин, вмещающий до 15 патронов и размещаемый в рукоятке оружия, в револьвере – вращающийся барабан, который обычно содержит 5–7 патронов. При этом в процессе производства выстрела патроны из магазина пистолета по очереди поступают в патронник и автоматически выкидываются оттуда, обеспечивая повышенную скорострельность. В револьверах же гильза сохраняется в барабане.

Можно также отметить небольшую толщину пистолетов, что облегчает их скрытое ношение. Со своей стороны, револьверы отличаются большей надежностью за счет быстрого устранения осечки, когда достаточно повторить нажатие курка.

Российский рынок оружия ограниченного поражения представлен достаточно широким ассортиментом пистолетов и револьверов. В числе такого оружия пистолеты Steyr М-А1, Grand Power Т10, Grand Power Т12, ПМ-Т, ТТ-Т, МР-80-13Т, МР-78-9ТМ, МР-79-9ТМ, МР-79-9ТМ-10, ИЖ-78-9Т, ИЖ-79-9Т, МР-353, WASP R, Shark, qStreamer 1014/2014, Гроза-01, Лидер-М, Steyr M-A1, Хорхе-3, револьверы серии «Гроза» (Гроза Р-02/02С, Гроза Р-03/03С, Гроза Р-04/04С, Гроза Р-06/06С), Ратник 410×45ТК, Taurus и др.

Пистолет ИЖ-79-9Т («Макарыч»)

Основные характеристики:

Страна-производитель – Россия.

Калибр – 9 мм РА (9 × 22).

Длина оружия – 161 мм.

Длина ствола – 93 мм.

Высота оружия – 127 мм.

Ширина оружия – 30 мм.

Масса без патронов – 0,630 кг.

Емкость магазина – 8 патронов.

Травматический пистолет Steyr Mannlicher Steyr M-A1

Основные характеристики:

Страна-производитель – Австрия.

Калибр – 10 × 28 мм.

Длина оружия – 183 мм.

Длина ствола – 102 мм.

Высота оружия – 130 мм.

Ширина оружия – 30 мм.

Масса без патронов – 0,766 кг.

Емкость магазина – 10 (15/17) патронов.

Револьвер Гроза Р-06С

Основные характеристики:

Страна-производитель – Россия.

Калибр – 9 мм Р.А. (9 × 22).

Длина оружия – 293 мм.

Длина ствола – 152 мм.

Высота оружия – 148 мм.

Ширина оружия – 37 мм.

Масса без патронов – 1,140 кг.

Емкость барабана – 6 патронов.

Револьвер Taurus

Основные характеристики:

Страна-производитель – Бразилия.

Калибр – 9 мм Р.А. (9 × 22).

Длина оружия – 173 мм.

Длина ствола – 51 мм.

Высота оружия – 105 мм.

Ширина оружия – 35 мм.

Масса без патронов – 0,670 кг.

Емкость барабана – 5 патронов.

К бесствольному оружию ограниченного поражения относятся устройства, в которых конструктивно отсутствует ствол, а его роль выполняет удлиненная гильза патрона. Обычно такому оружию придают форму пистолета (поэтому и именуют их бесствольными пистолетами) и реже – револьвера (бесствольные револьверы). Оснащается такое оружие, как правило, прицельным устройством.

Заметим также, что на территории России могут обращаться только огнестрельные бесствольные устройства отечественного производства. Среди них бесствольные пистолеты Оса ПБ-4, Оса Компакт, Эгида ПБ-2, Стражник МР-461, Кордон, Шаман и др.

Преимуществами бесствольного оружия по сравнению со ствольным оружием ограниченного поражения являются малые габариты, обеспечивающие скрытое ношение оружия. В то же время у бесствольных пистолетов наблюдается малая емкость патронных кассет или магазинов.

Пистолет травматический Оса Эгида

Основные характеристики:

Страна-производитель – Россия.

Калибр – 18 × 45 мм.

Длина – 113 мм.

Высота – 106 мм.

Толщина – 27 мм.

Масса без патронов – 0,190 кг.

Емкость магазина – 2 патрона.

Оружие ограниченного поражения по сравнению с другими видами оружия самообороны имеет как определенные преимущества, так и недостатки.

В качестве несомненных достоинств такого оружия можно назвать следующие:

•высокая мощность используемого травматического патрона;

•наличие широкой номенклатуры используемых боеприпасов (патронов травматического, газового и светозвукового воздействия), что открывает широкий спектр возможностей;

• большая дальность поражения цели;

• меньший урон, наносимый человеку, чем при использовании огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия;

• в силу своего внешнего вида производит убеждающее и воспитательное воздействие на человека (психологический эффект).

В то же время следует иметь в виду, что огнестрельное оружие ограниченного поражения – не идеальное оружие самообороны:

• на малых расстояниях оружие, стреляющее травматическими патронами, представляет угрозу для жизни. Резиновая пуля, выпущенная с расстояния 1–3 метра, способна убить человека, в частности, когда она попадает в голову или горло. В этом случае неизбежны контакты и даже проблемы с правоохранительными органами;

• при использовании оружия в условиях города возникает опасность в случае промаха поразить посторонних людей (опять же, это может создать проблемы с законом);

• литые резиновые пули имеют склонность к рикошетам при столкновении с преградой;

• требуется обязательное обучение с тем, чтобы приобрести знания по обращению с ним; для этого в обязательном порядке (если вы не сотрудник государственной военизированной организации) необходимо пройти курс обучения, чтобы научиться правильно доставать его из кобуры, держать, прицеливаться, нажимать на спусковой крючок;

• нужно сдать проверку на знание правил безопасного обращения с оружием комиссии, в состав которой входят представители Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее по тексту также – федеральный орган, уполномоченный в сфере оборота оружия);

• владельцу оружия необходимо постоянно тренироваться, в том числе с боеприпасами, снабженными метательными зарядами, чтобы поддерживать навыки обращения с оружием;

• пистолеты и револьверы, в том числе бесствольные, представляют собой сложные механизмы, которые нуждаются в тщательном уходе и обслуживании – чистке и смазке различных частей, чего не требуют, например, электрошоковое оружие или газовые баллончики; в противном случае в результате неудовлетворительного обслуживания трущихся частей оружия возможны осечки.

4. ГАЗОВОЕ ОРУЖИЕ

Газовое оружие является нелетальным оружием и предназначено для временного поражения живой цели аэрозольным или газовым облаком,