Расшифровка анализов
Дарья Яковлева

© Дарья Яковлева, 2023

ISBN 978-5-0060-2605-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Любые лабораторные показатели оцениваются в комплексе с другими анализами, жалобами, историей заболевания и клиническими проявлениями. Данное методическое пособие не предназначено для установки диагнозов и тем более назначения лечения. Но оно может помочь вам сориентироваться в референсах и распространенных причинах отклонений и обсудить их с лечащим доктором.

Рекомендована консультация врача.

Клинический анализ крови

Трактовка результатов клинического (общего) анализа крови может быть довольно сложна. Изменения встречаются достаточно часто, но далеко не всегда они имеют диагностическую значимость. Серьезные патологии, как правило, характеризуются выраженными отклонениями от референса, что сочетается с изменениями сразу во многих показателях, а также клиническими проявлениями болезни.

Это сложный железосодержащий белок, который обратимо связываться с кислородом и обеспечивает его перенос в ткани и органы организма. При снижении гемоглобина диагностируют анемию.

г/л (=мг/мл); г/дл (=г/100мл, г/%) Единицы измерения:

г/л х 0,1 = г/дл Коэффициент пересчёта:

Референсные значения:

– у женщин – 120—150 г/л (12—16 г/дл), у мужчин – 130—160 г/л (13—17 г/дл)

– у беременных пороговые значения для анемии другие:

Анемию беременных тяжелой степени тяжести диагностируют при уровне Hb <7 г/дл, очень тяжелой – <4 г/дл. После родов пороговое значение Hb – 10 г/дл, Ht – 30%.

Причины снижения:

– железодефицитная анемия (недостаточное поступление и/или выраженные потери железа с кровью и/или плохое усвоение). *Hb не является единственным маркером дефицита железа

– анемии другой этиологии, гемоглобинопатии (наследственное или врождённое изменение или нарушение структуры белка гемоглобина)

– дефицит витаминов В12 и/или В9 (фолиевой кислоты)

– инфекция Helicobacter pylori, низкая кислотность желудка

– заболевания кишечника, приводящие к плохому усвоению питательных веществ (синдром мальабсорбции, целиакия, болезнь Крона и др.)

– беременность, послеродовый период

– болезни печени, почек

Причины повышения:

– гипоксия (нехватка кислорода)

– физиологические эритроцитозы (у жителей высокогорья, лётчиков, спортсменов)

– симптоматические эритроцитозы (при дыхательной или сердечно-сосудистой недостаточности, поликистозе почек)

– обезвоживание

– курение

– при повышении до 200 г/л – обратитесь к гематологу!

Это красные клетки крови, которые содержат в себе гемоглобин. Основная цель эритроцитов – обеспечивать нормальное снабжение кислородом органов и тканей.

10клеток/л = тера/л = Т/л = Тчаст/л =10 клеток/мкл = млн/мкл = 10/мм= М/мкл = М/мм3 Единицы измерения: 12  ⁶ ⁶ 3

у женщин – 4.3 – 4.9, у мужчин – 4.5 – 5.5 Референсные значения:

Причины понижения:

– анемии любой этиологии

– дефицит В6, В12, В9 (при высоком MCV)

– хроническая болезнь почек (при высоком креатинине)

– беременность

– гипергидратация

Причины повышения:

– обезвоживание

– гипоксия

– физиологические эритроцитозы или симптоматические эритроцитозы

– эритремия

– курение

– новообразования почек, приводящие к гиперсекреции эритропоэтина

Это показатель, который отражает, какой объем крови занимают эритроциты.

%, л/л, пропорция 1,0, объемная доля Единицы измерения:

% х 0,01 = л/л, пропорция 1,0, объемная доля Коэффициент пересчёта:

у женщин – 36—47% (оптимально 40%), у мужчин – 40—54% (оптимально 45%). У беременных – больше 33% в 1 и 3 триместре, больше 32% во 2 триместре. Референсные значения:

Причины понижения:

– анемии (снижение гемоглобина) любой этиологии

– скрытые или явные кровопотери

– гипергидратация (избыток жидкости в организме)

– беременность

Причины повышения:

– обезвоживание

– гипоксия

– физиологические эритроцитозы или симптоматические эритроцитозы

Это индексы, которые отражают:

– средний объем эритроцита (MCV)

– среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCHC)

– среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах (MCHC)

– распределение эритроцитов по величине (RDW)

Помогают в диагностике анемий различной этиологии.

фл = мкм Единицы измерения: ³

у женщин – 88—93, у мужчин – 88—95 Референсные значения:

Причины понижения:

– недостаток железа, меди

– железодефицитная, гемолитическая анемии

– некоторые гемоглобинопатии, в частности талассемия

Причины повышения:

– дефицит В12 и/или В9 (фолиевой кислоты)

– В12- и фолиеводефицитная анемия

– курение, алкоголь

%, доля Единицы измерения:

% х 0,01 = доля Коэффициент пересчёта:

у женщин – 11—13, у мужчин – 11—13 Референсные значения:

Клинически значимым является только повышение RDW.

Причины повышения:

– дефицит В12 и/или В9

– дефицит железа

– различные виды анемий (гемолитические, некоторые гемоглобинопатии)

– повышенное содержание ретикулоцитов (например, при лечении анемии препаратами железа)

– переливание эритроцитарной массы

– гипергликемия (повышение глюкозы крови)

Анемии, при которых RDW не повышается:

– анемия вследствие острой кровопотери

– анемии хронических заболеваний

– апластическая анемия (угнетение кроветворной функции костного мозга и, как следствие, недостаточное образование эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов)

пикограмм (пг, пг/клетка), фмоль (фмоль/клетка) Единицы измерения:

у женщин и мужчин – 28—32 пг (1.739 – 1.987 фмоль) Референсные значения:

Причины понижения:

– недостаток железа, меди, В6, витамина С

– беременность

– анемии хронических заболеваний

– гемолитические анемии, некоторые виды гемоглобинопатий

Причины повышения:

– дефицит В12 и/или В9 и/или В2

– апластическая анемия, аутоиммунные анемии

– курение, алкоголь

г/дл (= г/100мл, г%, %), г/л (= мг/мл), ммоль/л, мкмоль/л Единицы измерения:

г/л х 0,1 = г/дл Коэффициент пересчёта:

у женщин и мужчин – 32 – 36 г/дл (19.872 – 22.356 ммоль/л или 19.858х10 – 22.341х10мкмоль/л) Референсные значения: ³ ³

Причины понижения:

– недостаток железа, меди, В6, витамина С

– анемии хронических заболеваний

– гемолитические анемии, некоторые виды гемоглобинопатий

– ревматоидный артрит

Причины повышения:

– дефицит В12 и/или В9 и/или В2

– наследственная микросфероцитарная анемия

– гипергликемия (повышение глюкозы крови)

– гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы)

Это юные эритроциты, из которых в дальнейшем развивается полноценная красная кровяная клетка.

промилле (‰), проценты (%) Единицы измерения:

: % х 10 = ‰ Коэффициент пересчёта

у женщин и мужчин – 5—17 ‰ (0.5—1.7%) Референсные значения:

Причины понижения:

– апластическая анемия

– дефицит В12

– алкоголизм

– заболевания почек

Причины повышения:

– кровопотеря или разрушение эритроцитов (увеличение в 3 – 6 раз)

– гемолитическая анемия (до 300‰)

– лечение В12-дефицитной или железодефицитной анемии (повышение ретикулоцитов до 200‰ через неделю терапии витамином В12 или препаратом железа соответственно)

– талассемия

– острое кислородное голодание

Это безъядерные клетки, или «кровяные пластинки», которые участвуют в процессах свёртывания крови. На их количестве следует заострить внимание при таких клинических проявлениях, как повышенная кровоточивость, образование синяков, кровоизлияний.

10клеток/л = 10 клеток/ мкл = тыс/мкл Единицы измерения: 9  ³

у женщин и мужчин – 150—450 (оптимально 200 – 300) Референсные значения:

Легким снижением считается уровень тромбоцитов 100—150, средним – 50—100, тяжелым – ниже 30—50 тыс/мкл.

Риск кровотечения обычно (но не во всех случаях) возникает при тяжелой тромбоцитопении. Если у вас жалобы на легкое образование синяков при тромбоцитах более 100 – дело, вероятно, не в них.

Повышение тромбоцитов часто может быть реакцией на какое-то состояние или заболевание и называется реактивным тромбоцитозом.

Причины понижения:

– дефицит В9, В12, меди

– вирусы или бактерии

– беременность (гестационная тромбоцитопения после 20 недель беременности, как правило, не ниже 100; преэклампсия)

– менструация

– заболевания щитовидной железы

– приём некоторых лекарственных препаратов (пенициллины, цефалоспорины, левофлоксацин, ванкомицин, карбамазепин, фуросемид, парацетамол, ибупрофен, амиодарон, бисопролол, дексаметазон и др.)

– идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, или первичная иммунная тромбоцитопения

– различные тромбоцитопатии, врожденные тромбоцитопении

– спленомегалия (увеличение селезенки), хронические заболевания печени

– у 10% людей низкий уровень тромбоцитов может быть обусловлен особенностями реакции крови на концентрат в пробирке

– некоторые напитки, содержащие хини (джин-тоник, швепс)

– алкоголь

– заболевания крови (апластическая анемия, лейкозы и др.)

– метастазы в костный мозг

– аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др.)

Причины повышения:

– дефицит железа

– обезвоживание

– травмы, операции, кровотечение

– острые состояния (инфаркт миокарда, панкреатит, ожоги)

– инфекции

– гемолитическая анемия

– на фоне лечения В12 дефицитной анемии

– воспаление в организме, ревматологические заболевания

– состояние после удаления селезенки

– некоторые лекарственные препараты (тромбопоэтины, глюкокортикоиды, интерлейкины и др.)

– наследственный тромбоцитоз (редко)

– онкогематологические заболевания (выраженные изменения, в том числе в других показателях, клиническая симптоматика)

Это средний объём тромбоцитов

фл = мкм Единицы измерения: ³

у женщин и мужчин – 7—10 Референсные значения:

Это относительная ширина распределения тромбоцитов по объёму

 % Единицы измерения:

15—17% Референсные значения:

Это тромбокрит – доля от объёма цельной крови, занимаемая тромбоцитами

 % Единицы измерения:

0,15 – 0,4% Референсные значения:

Причины понижения тромбоцитарных индексов:

– апластическая анемия

– спленомегалия (увеличение селезенки)

– значительное снижение может указывать на угрозу выкидыша при беременности

– хронические заболевания печени

– метастазы в костный мозг

Причины повышения тромбоцитарных индексов:

– дефицит В9, В12

– воспаление в организме

– менструация

– беременность

– повышение глюкозы крови

– повышение функции щитовидной железы

– стресс от повышенных физических нагрузок

Это «белые кровяные клетки», участвующие в распознавании и уничтожении чужеродных агентов – вирусов, бактерий, паразитов, простейших, опухолевых клеток.

Основа иммунной защиты организма.

Выделяют пять типов лейкоцитов: гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы), моноциты и лимфоциты. Разные типы лейкоцитов имеют разные функции, их соотношение и зрелость определяется в лейкоцитарной формуле.

Единицы измерения:

– относительная концентрация: %

– абсолютная концентрация: 10 /л = 10 клеток/мкл (1000/мкл) = г/л = к/мкл = к/мм = 10/мм ⁹ ³ ³ ³ ³

4—9 х10 /л Референсные значения: ⁹

Причины понижения:

– вирусные инфекции

– дефицит витаминов В1, В2, В6, В9, В12

– паразиты

– некоторые эндокринные заболевания (повышенная функция щитовидной железы, недостаточность надпочечников)

– воздействие некоторых лекарственных средств (тиреостатики, цитостатики, некоторые антибиотики, НПВС, противосудорожные препараты)

– химио- и лучевая терапия

– токсические воздействия

– сепсис

– иммунодефицит

– поражение костного мозга, заболевания крови (выраженные изменения, в том числе в других показателях, клиническая симптоматика)

– аутоиммунные заболевания

Причины повышения:

– бактериальная инфекция

– воспалительные процессы, острые состояния (инфаркт, панкреатит и пр.)

– период беременности (2 или 3 триместр), послеродовый период (в среднем от 9 до 16 тыс в мкл, в основном за счет нейтрофилов)

– физиологический лейкоцитоз после выраженной физической активности

– хирургические вмешательства

Показывает:

– относительное содержание клеток от общего числа лейкоцитов (единицы измерения – %)

– абсолютное число клеток в единице объема

Наиболее информативно именно абсолютное количество каждого вида клеток (в бланках лабораторий обычно обозначается как абс или abs).

Ориентирование на процентное соотношение клеток в лейкоцитарной формуле может приводить к ошибочным заключениям.

Если лаборатория не указывает абсолютное значение, его можно вычислить самостоятельно: общее количество лейкоцитов умножаем на указанный процент и делим на 100.

количество лейкоцитов – 4 000 в мкл, а процент нейтрофилов – 25%, абсолютное количество нейтрофилов составит 4 000 х 25/100 = 1000 в мкл (или 1.0х10 клеток/мкл или 1000/мкл). Это снижение нейтрофилов – нейтропения. Зачастую в таких случаях может быть повышено относительное содержание (или %) лимфоцитов. Однако абсолютное количество лимфоцитов будет в норме. Поэтому прежде всего мы будем пытаться выяснить причины снижения нейтрофилов, а не причины увеличения процента лимфоцитов. Например: ³

Отклонения в % без сдвигов в абсолютных показателях – не значимы!

Стоит также помнить, что изменения в лейкоформуле не являются специфичными – они могут иметь сходный характер при разных заболеваниях или, напротив, могут встречаться непохожие изменения при одной и той же патологии.

В норме в крови встречаются два вида нейтрофилов – палочкоядерные (молодые) и сегментоядерные (зрелые) нейтрофилы.

Предшественники данных клеток – метамиелоциты (юные), миелоциты и промиелоциты – в норме находятся в костном мозге и появляются в крови только в случае патологии.

Референсные значения:

– относительная концентрация: 45—74%

– абсолютная концентрация: 2—6 х10 /л (2000—6000 в мкл) ⁹

Диагностически значимым считается:

– снижение уровня нейтрофилов ниже 1500 (при уровне выше 1000 рекомендовано повторить анализ через 2—6 недель; при уровне 500—1000 рекомендовано повторить анализ через 1—2 недели и расширить обследование, если изменения сохранятся)

– тяжелой нейтропенией – ниже 500 (рекомендована госпитализация)

– агранулоцитозом – менее 200 (рекомендована госпитализация)

При уровне нейтрофилов 1000—1500 контроль клинического (общего) анализа крови целесообразно выполнять 1 раз в 3—4 месяца в течение года, а далее при стабильных показателях только при возникновении инфекционных заболеваний или каких-либо жалоб.

Причины понижения:

– в основном, вирусные инфекции, однако некоторые бактерии также могут вызвать снижение нейтрофилов (бруцеллез, брюшной тиф, туберкулез)

– паразитозы, клещевые инфекции

– доброкачественная нейтропения детского возраста (обычно самостоятельно проходит к двум годам), доброкачественная этническая нейтропения, семейная нейтропения

– воздействие некоторых препаратов (тиреостатики, цитостатики, некоторые антибиотики, НПВС, противосудорожные препараты, антидепрессанты)

– токсические поражения

– сепсис

– тиреотоксикоз, недостаточность надпочечников

– дефициты витаминов и микроэлементов

– онкологические заболевания крови (выраженные изменения, в том числе в других показателях)

– хроническая идиопатическая нейтропения

Причины повышения:

– бактериальные, грибковые, паразитарные инфекции

– воспалительные процессы, острые состояния (инфаркт, панкреатит, ожоги и пр.)

– аутоиммунные состояния

– стресс, физическое перенапряжение

– беременность (последние месяцы)

– онкологические заболевания крови (выраженные изменения)

«Сдвиг влево» лейкоцитарной формулы – это появление в крови «молодых» нейтрофилов – палочкоядерных, метамиелоцитов, миелоцитов. Это может произойти при острых инфекционных заболеваниях, коматозных состояниях, онкогематологической патологии (острые лейкозы, хронический миелолейкоз – выраженный сдвиг).

«Сдвиг вправо» лейкоцитарной формулы – это увеличение количества сегментоядерных (зрелых) нейтрофилов. Это может наблюдаться при заболеваниях печени, почек, миелобластных анемиях.

Лимфоциты ответственны за нормальное функционирование гуморального (В-лимфоциты) и клеточного (Т-лимфоциты) иммунитета, за уничтожение атипичных клеток (NK-лимфоциты), за формирование иммунологической памяти. Увеличение или снижение лимфоцитов также может носить абсолютный и относительный характер.

(клинически значимо отклонение более чем на 15% от нормы): Референсные значения

– относительная концентрация: 19—37%

– абсолютная концентрация: 1.2—4.5 х10 /л (1200—4500 в мкл) ⁹

Диагностически значимым считается уровень лимфоцитов менее 1000.

Причины понижения:

Абсолютная лимфопения – когда количество клеток падает ниже 1000/мкл. Относительная – следствие увеличения количества других лейкоцитов.

– бактериальные инфекции

– острые воспалительные процессы

– некоторые лекарственные препараты (глюкокортикоиды, цитостатики), химио- и лучевая терапия

– апластическая анемия

– иммунодефицит

– лимфогранулематоз

– некоторые аутоиммунные заболевания, заболевания крови

Причины повышения:

– вирусные инфекции

– некоторые хронические инфекции (сифилис, туберкулез, коклюш, паразитозы)

– воздействие некоторых лекарственных препаратов (леводопа, фенитоин, вальпроевая кислота, наркотические анальгетики)

– аллергические реакции

– онкологические заболевания крови (выраженные изменения)

Это один из видов лейкоцитов, отвечающих за различные иммунные процессы, в частности за фагоцитоз (когда одна клетка поглощает другую).

: Референсные значения

– относительная концентрация: 3—11%

– абсолютная концентрация: 0.08—0.6х10 /л ⁹

Причины понижения:

– апластическая анемия (при этом снижены многие другие показатели)

– иммунодефицит

– приём некоторых лекарственных препаратов (глюкокортикоиды, цитостатики), химио- и лучевая терапии

– дефицит витамина В12 и других питательных элементов

– сепсис

– тяжелые формы лейкоза (выраженные изменения, в том числе в других показателях)

Причины повышения:

– острые и хронические вирусные инфекции

– некоторые бактериальные инфекции

– паразиты

– воспалительные и аутоиммунные процессы

– заболевания крови (выраженные сдвиги)

Еще один отдельный тип лейкоцитов, который в отличии от других лейкоцитов, прежде всего реагирующих на бактерии и вирусы, изменяется вследствие других причин.

: Референсные значения

– относительная концентрация: 0—5%

– абсолютная концентрация: 0 – 0,5 *10^9/л (до 0.5 тыс в мкл)

Так же, как и у других лейкоцитов, значение имеет именно абсолютное количество эозинофилов, а не процент.

В норме эозинофилов может вообще не быть.

Различают разные степени повышения эозинофилов:

– эозинофилия (более 0.5 тыс в мкл)

– гиперэозинофилия (более 1.5 тыс в мкл)

– гиперэозинофильный синдром (более 1.5 тыс в мкл в двух и более анализах с интервалом не менее месяца в сочетании с поражением внутренних органов)

Причины повышения:

– аллергические заболевания (астма, атопический дерматит и пр.)

– реакции на некоторые лекарственные средства (любые БАД, НПВС, антибиотики, аллопуринол, препараты интерлейкина-2, карбамазепин, сульфасалазин, гидрохлортиазид и др.)

– паразитарные инфекции, гельминтозы

– простейшие

– грибки

– вирусы

– воспалительные заболевания кишечника, эозинофильный гастрит, гепатит

– значительное повышение + изменения в других показателях – системные заболевания, онкогематология, онкология, аутоиммунные процессы (обратитесь к врачу!)

: Референсные значения

– относительная концентрация: 0—1%

– абсолютная концентрация: менее 0.2х10 /л ⁹

В норме базофилов может вообще не быть.

Причины повышения:

– аллергические реакции

– острые и хронические вирусные инфекции

– язвенный колит

– гемолитическая анемия

– состояние после удаления селезенки

Скорость оседания эритроцитов, реакция оседания эритроцитов. Это показатель, отражающий соотношение фракций белков плазмы; изменение СОЭ может служить косвенным признаком воспалительного, аутоиммунного или опухолевого процесса.

мм/час Единицы измерения:

Референсные значения:

– при анализе по Вестергрену и микрометодом – у женщин 2—20 (с 18 до 50 лет) и 2—30 (после 50 лет); у мужчин 2—15 (с 18 до 50 лет) и 2—20 (после 50 лет)

– СОЭ по Панченкову – жен <12, муж <10

– при беременности: первый триместр – 13—21, второй – до 25, третий – 30—35 (часто даже до 50 без значимой патологии)

Причины повышения:

– во время беременности, в послеродовом периоде, во время менструации

– острые и хронические вирусные или бактериальные инфекции

– воспаление

– аутоиммунные заболевания

– травмы

– онкология

– анемия

Гемоглобин (Hb, Hemoglobin)

Эритроциты (RBC, Red Blood Cells)

Гематокрит (Ht, Hematocrit)

Эритроцитарные индексы

MCV (Mean Cell Volume)

RDW (Redcell Distribution Width)

MCH (Mean Cell Hemoglobin)

MCHC (Mean Cell Hemoglobin Concentration)

Ретикулоциты (Reticcount, reticulocyte)

Тромбоциты (PLT, Platelets)

Тромбоцитарные индексы

MPV (mean platelet volume)

PDW (platelet distribution width)

PCT (plateletcrit)

Лейкоциты (WBC, White Blood Cells)

Лейкоцитарная формула (Differential White Blood Cell Count)

Нейтрофилы (NEUT (NE), neutrophils)

Лимфоциты (LYM (LY), lymphocyte)

Моноциты (MON (MO), monocyte)

Эозинофилы (EO, eosinophils)

Базофилы (BA, basophils)

СОЭ, РОЭ, ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate)

Общий анализ мочи

*Референсные значения могут несколько разниться в зависимости от лаборатории.

от соломенно-желтого до янтарного Норма:

– наблюдается в том случае, когда количество красящих веществ, растворенных в ней, значительно превышает норму: Темно-желтый цвет

– отеки

– рвота

– ожоги

– поносы

– содержание пигментных веществ минимально: Бледный оттенок

– сахарный диабет

– несахарный диабет

Ярко-желтая окраска:

– прием витаминов группы В

– повышение уровня уробилиногена: Темно-бурая окраска

– гемолитическая анемия

– прием сульфаниламидов

признак серьезных заболеваний Темный, практический черный цвет – :

– алкаптонурия (за счет гомогентизиновой кислоты)

– острая гемолитическая почка

– меланосаркома (приобретает такой оттенок благодаря наличию меланина).

– содержится свежая кровь или красные пигменты: Красный цвет

– инфаркт почки

– почечная недостаточность

– повреждение и травма мочевыводящих путей

– прием некоторых препаратов (например, рифампицина, адриамицина, фенитоина).

– наличие измененной крови: Вид «мясных помоев»

– острый гломерулонефрит

или  – наличие билирубина и уробилиногена: Зеленовато-бурый зеленовато-желтый оттенок

– различные виды желтух (при заболеваниях печени, желчного пузыря, гемолитической анемии)

прозрачная Норма:

Мутная:

– наличие патологических компонентов и примесей (белков, лейкоцитов, эритроцитов, эпителия, бактерий, солей)

специфический, нерезкий Норма:

– бактериальное обсеменение образца Аммиачный запах

– наличие кетоновых тел Фруктовый запах (гниющих яблок)

Это показатель концентрационной функции почек.

от 1,003 до 1,030 Норма:

Причины повышения:

– токсикоз беременных

– прогрессирующие отеки

– нефротический синдром

– сахарный диабет

– инфекции

– применение антибиотиков

Причины понижения:

– злокачественная гипертензия

– хроническая почечная недостаточность

– несахарный диабет

– прием большого количества жидкости

– прием мочегонных средств

взрослые 5—7 Ед, беременные 5.3—6.5 Ед Норма:

Кислая реакция (pH <5):

– употребление мясных продуктов

– усиленная физическая активность

– ОРВИ

– прием витамина С

– прием мочегонных препаратов

– голодание

– гинекологические инфекции

– употребление алкоголя

Щелочная реакция (pH> 7):

– овощная диета

– воспалительные заболевания мочевыделительной системы

– избыточное употребление минеральной воды

– прием фенобарбитала

не превышает 0,14 г/л (референсные значения разнятся в различных лабораториях) Норма:

процессы, провоцирующие появление белка в моче (до 0.5 г/л): Доброкачественные

– лихорадка

– обезвоживание

– физическая нагрузка, особенно интенсивная

– эмоциональный стресс

– подростковый возраст

– избыток белка в рационе

– беременность, гестоз

– острые заболевания, не сопровождающиеся поражением почечной ткани

, провоцирующие появление белка в моче: Патологические процессы

– воспалительные заболевания почек и мочевых путей

– гломерулонефриты

– диабетическая нефропатия

– применение нефротоксических препаратов

– парапротеинемии

не обнаружено Норма:

Причины повышения:

– алиментарная (большое количество поступает с пищей)

– лекарственная (прием некоторых препаратов, например, эмпа- дапа- или каналифлозин)

– патологическая (сахарный диабет, тиреотоксикоз, острый панкреатит и др.)

отсутствуют Норма:

Причины кетонурии:

– сахарный диабет

– голодание, недостаток углеводов в питании

– усиленные физические нагрузки

– инфекционные и вирусные заболевания

0—17 мкмоль/л Норма:

Причины повышения:

гепатит, цирроз – 

– сепсис

– гемолитическая анемия

– заболевания кишечника (воспаление, непроходимость)

Норма:

– 0 – 0.11

– до 3х клеток у женщин и до 1 клетки у мужчин в поле зрения

– до 10 клеток/мкл

Причины повышения:

– мочекаменная болезнь

– нефротический синдром

– инфаркт почки

– острый гломерулонефрит

– инфекционные и воспалительные заболевания почек, мочевого пузыря, простаты

– признак повреждения мочевых путей Неизмененные эритроциты

– признак гломерулярных заболеваний почек с поражением клубочкового аппарата Измененные эритроциты

Норма:

3—6 клеток в поле зрения – 

– до 8 клеток/мкл

Причины повышения:

– воспалительный процесс в почках или мочевыводящих путях (цистит, уретрит, пиелонефрит, гломерулонефрит, туберкулез почек)

Если среди всех клеток заметно больше эозинофилов, то говорят об аллергическом генезе заболевания, если лимфоцитов – об иммунологическом.

– попадает в материал из наружных половых органов Плоский эпителий

до 15 клеток в поле зрения Норма:

зачастую наблюдается при уретритах у мужчин, в плохо собранном образце у женщин Причины повышения:

– часть слизистой оболочки мочевыводящих путей Переходный эпителий

отсутствует Норма:

воспалительные заболевания мочевого пузыря, протоков предстательной железы у мужчин, лоханок почек, мочекаменная болезнь, новообразования Причины появления:

Почечный эпителий

отсутствует Норма:

острые и хронические поражения почек, интоксикации, лихорадки, инфекции Причины появления:

Это белковые или клеточные элементы, происходящие из эпителия канальцев почек

отсутствуют Норма:

появляются при: дегидратации организма; приеме диуретиков; усиленной физической нагрузке; нефропатиях беременных; лихорадках; отравлениях солями тяжелых металлов Гиалиновые (белковые)

говорят о: нефротическом синдроме; амилоидозе Восковидные (белковые)

могут говорить о проблемах очень широкой этиологии и являются прямым указанием на проведение более подробных анализов Клеточные цилиндры

небольшое количество Норма:

неправильный забор пробы, уретрит, простатит, цистит, мочекаменная болезнь Причины повышения:

Цвет

Прозрачность

Запах

Относительная/удельная плотность (SG)

Реакция среды (pH)

Белок (PRO)

Глюкоза (GLU)

Кетоновые тела/кетоны (KET)

Уробилиновые тела/уробилиноген (UBG)

Эритроциты (BLD)

Лейкоциты (LEU)

Эпителий

Цилиндры

Слизь

Пена

немного пенится Норма:
Густая обильная пена:
– наличие белка

Билирубин (BIL)

отсутствует Норма:
Причины появления:
– заболевания печени (гепатиты, цирроз, печеночная недостаточность)
– желчекаменная болезнь с нарушением оттока желчи

Нитриты

отсутствуют Норма:
Причины появления:
– бактерии в мочевыделительной системе
Микроскопическое исследование осадка мочи

Биохимический анализ крови

Белковый обмен

Общий белок (protein total)

г/л (мг/мл), г/дл (г/100мл, г/%) Единицы измерения:

г/л х 0,1 = г/дл Коэффициент пересчёта:

у женщин – 64 – 83 г/л (оптимально около 75), у мужчин – 64—83 г/л (оптимально около 80) Референсные значения:

Причины понижения:

– недостаточное поступление белка с пищей (голодание, несбалансированное веганство/вегетарианство)

– нарушение усвоения белка (синдром мальабсорбции, воспалительные заболевания ЖКТ, сниженная кислотность желудка, резекция желудка/кишечника)

– снижение синтеза белка в печени (циррозы, гепатиты, токсическое поражение)

– повышенные потери белка организмом (острые и хронические кровотечения, нефротический синдром, гломерулонефрит, сахарный диабет)

– усиленный распад белка (тиреотоксикоз, длительные физические нагрузки, онкологические заболевания)

– задержка жидкости в организме

– беременность

Причины повышения:

– дегидратация (потеря жидкости – диарея, рвота и др.)

– острые и хронические инфекционные заболевания

– аутоиммунная патология

– заболевания с гиперпродукцией патологических белков

– аллергические состояния

г/л (мг/мл), г/дл (г/100мл, г/%) Единицы измерения:

г/л х 0,1 = г/дл Коэффициент пересчёта:

у женщин – 35—52 г/л (оптимально около 40—45), у мужчин – 35—52 г/л (оптимально около 45—50) Референсные значения:

В норме около 60% от общего белка

Причины понижения:

– снижение синтеза в печени (гепатиты, цирроз, интоксикации)

– недостаточное поступление с пищей (голодание, низкобелковая или несбалансированная по аминокислотному составу диета)

– снижение усвоения (синдром мальабсорбции, воспалительные заболевания ЖКТ, резекции)

– увеличение потери белков (нефротический синдром, диабетическая нефропатия, гломерулонефрит, кровотечения)

– повышенный катаболизм/распад (тиреотоксикоз, лихорадка, инфекционные заболевания, онкология)

– избыток жидкости в организме (за счет увеличения объёма циркулирующей крови)

– генетический дефект – анальбуминемия

– беременность

Причины повышения:

– дегидратация (потеря жидкости – диарея, рвота и др.)

г/л (мг/мл), г/дл (г/100мл, г/%) Единицы измерения:

г/л х 0,1 = г/дл Коэффициент пересчёта:

у женщин – 35—52 г/л (оптимально около 40—45), у мужчин – 35—52 г/л (оптимально около 45—50) Референсные значения:

В норме около 60% от общего белка

Причины понижения:

– дефицит белка в рационе, низкопуриновая диета

– заболевания печени (нарушения процесса метаболизма мочевой кислоты из-за недостатка или снижения активности ферментов)

– беременность

– редкие наследственные заболевания

Причины повышения (гиперурикемии):

– подагра

– высокобелковая диета (богатая пуриновыми основаниями)

– сахарный диабет

– длительное голодание

– снижение выделения мочевой кислоты почками

– гипотиреоз

– ожирение

– прием алкоголя

– интенсивные физические нагрузки

Альбумин (Albumin, ALB)

Мочевая кислота (Uric acid, UA)

Углеводный обмен

Глюкоза (GLU)

ммоль/л, мг/дл (мг/100мл, мг/%) Единицы измерения:

Коэффициенты пересчёта:

мг/дл: 18= ммоль/л

мг/дл х 0,056= ммоль/л

Референсные значения:

Цельная капиллярная кровь (из пальца):

– норма: 3.3 – 5,5 ммоль/л натощак (60 – 100 мг мг/дл)

– предиабет (нарушенная гликемия натощак): 5.6 – 6.1 ммоль/л натощак

– сахарный диабет: более/равно 6.1 ммоль/л

Венозная плазма/сыворотка (из вены):

– норма: 3.9 – 6.1 ммоль/л (70 – 110 мг/дл) (оптимально менее 5.6)

– предиабет (нарушенная гликемия натощак): 6.1 – 7.0 ммоль/л

– сахарный диабет: более/равно 7.0 ммоль/л

В цельной крови концентрация глюкозы меньше на 10—12% за счет присутствия форменных элементов крови.

При подозрении на нарушенную толерантность к глюкозе и диабет или при установлении нарушенной гликемии натощак рекомендован пероральный глюкозотолерантный тест с 75 г безводной глюкозы/82,5 г моногидрата глюкозы и/или анализ на гликированный гемоглобин.

Причины понижения:

– голодание

– выраженная физическая нагрузка

– беременность

– передозировка инсулина или сахароснижающих препаратов

– инсулинома (опухоль в поджелудочной железе, продуцирующая инсулин)

– злоупотребление алкоголем

– эндокринные заболевания (недостаточность надпочечников, гипопитуитаризм, гипотиреоз)

Причины повышения:

– сахарный диабет

– физиологическая гипергликемия (умеренная физическая нагрузка, сильные эмоции, стресс, курение, острые состояния (инфаркт, инсульт, травма))

– эндокринные заболевания (тиреотоксикоз, акромегалия, синдром Кушинга, феохромоцитома)

– гестационный сахарный диабет при беременности

– прием некоторых лекарств (кортикостероиды, никотиновая кислота, тиреоидные гормоны в избыточном количестве, антидепрессанты трициклического ряда, тиазидные диуретики, альфа-интерферон, бета-адреноблокаторы, кофеин)

– заболевания поджелудочной железы (панкреатит, травма, опухоли, муковисцидоз)

Соединение гемоглобина эритроцитов с глюкозой, концентрация которого отражает среднее содержание глюкозы в крови за период около трех месяцев.

%; ммоль/моль Единицы измерения:

Коэффициенты пересчёта:

Перевод HbA1c из % в ммоль/моль: (HbA1c % × 10,93) – 23,5 = HbA1c ммоль/моль

Перевод HbA1c из ммоль/моль в %: (0,0915 × HbA1c ммоль/моль) +2,15 = HbA1c %

HbA1c до 6,0% (42 ммоль/моль) Референсные значения:

По данным ВОЗ, уровень HbA1c 6,0—6,4% (42—47 ммоль/моль) сам по себе не позволяет ставить какие-либо диагнозы, но не исключает возможности диагностики предиабета или сахарного диабета по уровню глюкозы крови

По данным ADA (American Diabetes Association) – показатель высокого риска предиабета и диабета – HbA1c 5,7—6,4%

Уровень HbA1c более 6.5% говорит о сахарном диабете

В случае отсутствия ярких симптомов сахарного диабета диагноз должен быть поставлен на основании двух цифр, находящихся в диабетическом диапазоне, например, дважды определенный HbA1c или однократное определение HbA1c + однократное определение уровня глюкозы крови.

Причины понижения:

– частые гипогликемии

– ложное занижение при гемолитической анемии, после кровотечения, переливания крови

Причины повышения:

– сахарный диабет

– ложное завышение при железодефицитной анемии

Гликированный гемоглобин (HbA1c)

Пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ)

Данный тест позволяет выявить скрытые нарушения углеводного обмена (нарушенную толерантность к глюкозе или сам диабет). Пациент натощак принимает раствор глюкозы, и через 2 часа измеряется уровень глюкозы в крови. Если через 2 часа после нагрузки глюкозой уровень гликемии выше 7,8, но ниже 11,1 ммоль/л – диагностируется нарушенная толерантность к глюкозе (предиабет), если глюкоза выше 11,1 ммоль/л – диабет.

–ПГТТ проводится с 75 грамм безводной глюкозы или с 82.5 грамм моногидрата глюкозы, является полностью БЕЗОПАСНЫМ (в том числе для беременных)

–Тест выполняется на фоне обычного питания (не менее 150 г углеводов в день), как минимум, в течение 3 дней, предшествующих исследованию

– Тест проводится утром натощак после 8-14-часового ночного голодания

– Последний прием пищи должен обязательно содержать 30—50 г углеводов

– Пить воду не запрещается

– В процессе проведения теста пациент должен сидеть

– Курение до завершения теста запрещается

– Лекарственные средства, влияющие на уровень глюкозы крови (поливитамины и препараты железа, содержащие углеводы, глюкокортикоиды, бета-адреноблокаторы, адреномиметики), по возможности, следует принимать после окончания теста

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.