Илья Тагиев
Виталик

Виталик в 8:45 добрёл до работы. Немного подремал над чашкой чая с сухариком. Получил задание на день. Сегодня всего два вызова. И медленно потащился на первый адрес. В одной руке коробка с пятьюдесятью метрами патч-корда, во второй руке чемоданчик с инструментом.

Виталик работал техником первого звена в одном общероссийском телекоммуникационном холдинге. Виталику было тяжело думать. Если приходилось задумываться, то сразу же наваливалась головная боль, апатия и сонливость. Да и вообще спать хотелось всегда.

Но и такие техники нужны. Техподдержка обычно справлялась с проблемами абонентов удалённо по телефону. Но выезды тоже необходимы. Или абонент вообще не в теме, где что и как работает. Либо дверью перетёрли в квартире патч-корд. Либо бомжи срезали в подвале всю кабельную разводку.

В общем, от Виталика требовалось прозвонить кабель у абонента и если нет сигнала, то искать и исправлять. Для более сложных задач, например настройка роутера, компьютера или телеприставки выезжал уже другой техник.

Думать Виталику стало тяжело после четвёртого класса. Тогда глубокой весной, пока Виталик был в школе, мама решила помыть окна. Поскользнулась на мокром подоконнике и выпала с пятого этажа их старенькой хрущёвки. А Виталик от пережитого загремел в специальную больницу. Теперь он состоял на учёте и два раза в год ездил в областной диспансер. Сидел в очереди, отвечал на вопросы и тащился домой. Айболитам лечить Виталика было хлопотно и неинтересно. Тихоня. Не курит, не пьёт. Работает. Подписывает бумажки на получение специальных препаратов сразу на пол-года. Очень удобный пациент.

Отца Виталика очень уважали на районе. Слесарь в автосервисе. Клиенты разные. Депутат, доктора, учителя, бизнесмены и так далее. Отец уходил из дома в 8 и возвращался в 20 часов с неизменными пельменями, хлебом и водкой. Тихонько напивался перед телеком в своей комнате и вырубался до 8 утра. Иногда бывала халтура. Серьёзные люди пригоняли какую-нибудь машину с заданием разобрать на запчасти. Тогда автосервис работал под замком всю ночь. Если заказов не было, то отец всегда имел своё хобби. Он загонял на подъёмник свой старый жигуль и разбирал-собирал любимую железку.

Папа Виталика договорился. Виталика учителя в школе дотащили до первого выпуска и после девятого класса подростка также тихонько приняли в колледж связи. Затем устроили на тихую работу с нищенской зарплатой. Кто-то же должен и там работать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.