Железные правила оператора по исследованию скважин
Евгений Пугачев

Иллюстратор Вера https://www.fl.ru/users/verunaj/portfolio/ Янская

© Евгений Пугачев, 2023

© Вера https://www.fl.ru/users/verunaj/portfolio/ Янская, иллюстрации, 2023

ISBN 978-5-0059-8925-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Соблюдение этих восьми правил исключит самые грубые ошибки в работе и позволит получить качественный материал для анализа инженерами по исследованию скважин.

Автор благодарит руководство ООО «СИАМ – Мастер» за возможность издания этого пособия и надеется, что оно будет полезным в дальнейшей работе.

Автор благодарит Веру Янскую за иллюстрации к правилам.

Первое правило: Проверяй нуль прибора

Все измерения делаются в некоторых единицах. Чтобы отсчитать количество единиц, нужно иметь начальную точку. Такой точкой является нуль прибора.

Проще всего убедиться в том, что прибор работает правильно – это проверить показания нуля.

Например:

Измерение давления: При измерении давления необходимо посмотреть что показывает стрелка манометра, когда давление снято. Стрелка должна быть на нуле.

После проведения измерения снова проверяем стрелку манометра когда давление снято. Стрелка должна быть на нуле.

Измерение дебита: При отсутствии потока через измерительную установку, счетчик расхода должен показывать нулевой расход.

Если после проведения измерения прибор не вернулся на нуль, то такой прибор отправляется на поверку и тарировку.

Второе правило: проверяй пределы измерения

При измерении любой величины, убедись, что прибор для измерения рассчитан на ожидаемые значения этой величины.