Диана
Лилия Ларгус

© Лилия Ларгус, 2023

ISBN 978-5-0059-7730-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Диана

Её звали Диана. Это имя ей очень шло. Она была высокой и спортивной. Мягкие интонации и изящная жестикуляция удивительным образом сочетались в ней с твёрдым характером и непоколебимым упорством в достижении поставленных целей. Диана шла с тренировки, чувствуя приятную усталость и умиротворение.

За ней следили. Четверо крепких мужчин с ухоженными руками и искусно выбритыми бородами. Их машина медленно следовала за девушкой. Они уже знали её расписание и маршрут до мелочей. Через минуту она войдёт в длинную арку. Ни вход, ни выход не попадают в обзор камер. Там её и возьмут…

Диана шла, стараясь переставлять ноги как можно медленней, вдыхала аромат сирени, радовалась наконец-то установившемуся теплу.

– Хорошо, что куртку не стала брать с собой, – довольно пробормотала она, и вошла в тень арки. Подняла голову, чтобы послушать тихое эхо своих шагов, улыбнулась.

За её спиной громко хлопнули двери автомобиля, раздался шорох кожаных курток и топот ног, стремительно бегущих в её сторону. Она успела оглянуться и оторопеть. Двое мужчин схватили её за руки с двух сторон, и изо всех сил растянули в стороны. Третий с размаху воткнул девушке в плечо шприц, не по-медицински рывком надавил на поршень шприца, одновременно зажимая ей рот, а заодно и нос. Это произошло до того быстро, что Диана не успела отреагировать. «Давно отрепетировано у них, сразу видно», – подумала она, и потерялась в дальних незнакомых измерениях глубин разума…

Девушку неловко подняли на руки, быстро отнесли к машине, и бросили в багажник, словно неживую куклу. Водитель опасливо осмотрелся.

– Порядок. Двигаем.

Машина рванула с места, проскрипев шинами по асфальту. Тело Дианы прибило к краю багажника.

Метрах в пятнадцати от арки в серой машине человек проговорил в рацию:

– Девушку взяли. Продолжаем вести объект в северо-западном направлении.

2. Диана услышала голоса. Мужские. Испуганные и агрессивные. Смысла слов не поняла. Глаза не открывались. Сон настойчиво перемешивался с реальностью. Хотелось пить. Она продолжала лежать, пыталась вынырнуть из тяжёлого сна. Какое-то время у неё ничего не получалось. Полегчало. Открыла глаза. Изображение стабилизировалось. Она лежала на полу. Здание было не то недостроено, не то давно заброшено. В оконном проёме отсутствовала рама, рядом на полу – подготовленный стеклопакет и металлическая решётка, стены – голый бетон. Вокруг лежали девушки. Их просто побросали на пол. У себя под лопаткой Диана обнаружила чью-то руку. Вот почему так неудобно. Своя непослушная и слабая рука с трудом оттолкнула чужую подальше. На это ушла такая уйма сил, что у Дианы даже лоб взмок. Разум тоже будто разделился надвое. Девушка сглотнула, закрыла глаза и снова уснула.

Наконец она поняла, что лежит на чём-то жёстком. И в совершенно неудобной позе. Нога и плечо затекли. Она перевернулась на спину. Очень удивилась своим ощущениям. С трудом открыла глаза. Картинка плыла, словно она смотрела с быстро вращающейся карусели. Зажмурилась. Подступила тошнота. Она дышала: на счёт пять закончить вдох носом, через три секунды выдохнуть, на счёт восемь вновь задержать дыхание.

Проснулась от звука выстрела. Резко подняла голову, отметила, что чувствует себя намного лучше. Села, огляделась. Мужчин, похитивших её в помещении не было. Другие девушки ещё не проснулись. Одна пыталась, но безрезультатно – глаза смотрели непонятно куда, губы тихо что-то бормотали, шевелился палец, но она продолжала лежать, не замечая, что нога одной из подруг по несчастью лежит поперёк её груди.

Быстро собраться. Проверить дверь. Постараться ни на кого не наступить. В голове Дианы звучали чёткие команды. Она лишь на секунду удивилась своей невесть откуда взявшейся бодрости. Абсолютно ясная голова, ни единой посторонней мысли, ни чуточки волнения. За дверью мужские голоса перекрикивались, ругались.

– А откуда они узнали?!

– Я почём знаю?!

– Ты проморгал!

– Да пошёл ты!..

С улицы громыхнул усиленный рупором голос:

– Повторяю: вы окружены. Выходите по одному с поднятыми руками!

– Как же! Уже бегу! – огрызнулся один из похитителей, раздался второй выстрел. Третий. Первый голос взвыл, зарыдал, заматерился. Отлично. Им сейчас не до девчонок.

Дверь была крепкой, металлической, похоже, что её установили в этих развалинах недавно. Только вот запереть забыли. Повезло.

Тихонечко, мягче шаг. Прижаться к стене, осторожно выглянуть из-за угла. Вот они. Этот ранен в плечо. Сидит в углу, ноет, как девка. Двое прижались к стене с обеих сторон от окна.

У забытой впопыхах двери лежит бур перфоратора. Наверное, сломался во время установки. Быстро и беззвучно поднять, прицелиться, метнуть в проём между лестничными маршами, отвлечь. Понадобится всего секунда.

Бур планово брякнул этажом ниже, трое храбрецов вздрогнули, у одного даже нога подпрыгнула. Как рысь, прыгнула девушка к мужчинам. Удар ногой – и раненый на некоторое время покинул чат. Выпад, поворот, удар, удар – и ещё двое больше к бою не готовы. Теперь быстро вниз. А вот и четвёртый. В руке ствол. Марку оружия выяснять нет смысла, нужно просто нейтрализовать противника. Легко. Для чемпионки области по САМБО. Не ту вы девочку взяли, ой не ту. Просчитались, мальчики.

А из здания нужно выйти плавно, чтобы сгоряча не пристрелили. Вот так, медленно, очень медленно, с поднятыми руками.

Боец в каске и бронежилете встречал Диану на улице.

– Давай сюда!

Он быстро толкнул её себе за спину.

– Пригнись! Идём назад, всё в порядке!

Он следил за окнами и дверью, автомат держал наготове. Таким порядком они отступили за бетонный забор. Диану немедленно отвели к Скорой, укутали в плед, прощупали пульс, проверили зрачки. – Вы не ранены?

Девушка отрицательно покачала головой.

– Круто вы их! Как в кино, – похвалил врач, – Как вас зовут?

– Денис, – неожиданно абсолютно мужским голосом спокойно ответила девушка.

Врач хлопнул глазами и переспросил:

– Как?

– Меня зовут Денис.

Боец, встретивший Диану у здания, сдержанно хохотнул, вернул себе суровое выражение лица, и уточнил у врача:

– Это у неё от наркоты? Зрачки-то огромные.

– Вероятно. Будем разбираться.

Боец бросил взгляд на девушку по имени Денис. И внезапно ощутил, что действительно, если б он заранее не знал, что это девчонка, готов был бы признать, что перед ним переодетый и накрашенный парень. Странно. Очень странно – до мурашек по спине.

Денис смотрел (или смотрела) прямо ему в глаза, не стесняясь, без пафоса, как любой из его батальона.

Тьфу! Что за чёрт? Пусть психиатр разбирается с этим. Надо только последить, чем этот анекдот закончится, к чему приведёт.

Обычно такие недо парни, как он их называл, вызывали у него резкое неприятие, но не в этот раз. Он даже чувствовал неловкость за то, что с такой готовностью верит (верит? Серьёзно?!), что перед ним мужик. С грудью и женскими бёдрами. Как водится у спортсменок, грудь, конечно, не с пол батона, но всё же. Явно, натуральная.

Приказ вернуться на позицию прервал его размышления. Пора было разгребать этот ужатник – на подъезде к объекту заметили машину, в которой живой товар должен был поехать в сторону границы…

К беседе присоединился психотерапевт.

– Здравствуйте, – он решил временно воздержаться от употребления имён, – Как вы себя чувствуете?

– Я в порядке. Ну, немного странно – мне что-то вкололи.

– Да, я понимаю. Нам необходимо убедиться, что больше ничего с вами не произошло. Давайте…

– Зачем они похитили Диа… Меня? На органы? Или?..

– Не волнуйтесь. Этим займутся компетентные люди. Сейчас главное, что вы в безопасности. Вам нужно отдохнуть и прийти в себя. Давайте доктор вас осмотрит, нет ли каких-то травм.

– Никаких травм нет. Кто эти люди?

– Успокойтесь, теперь всё хорошо. Эти ребята всё выяснят: кто, зачем и почему.

Диана была очень далека от спокойствия. Наоборот, как заряженное ружьё. Сознание занимало одно желание: отыскать одного из этих сукиных сыновей, изломать, превратить в геометрическую инсталляцию, и узнать, кто и с какой целью посмел так подло и неуважительно схватить её.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.