SENTO-23
Аппарат для термообработки пчёлок прямо в улье
Владимир Николаевич

© Владимир Николаевич, 2023

ISBN 978-5-0059-6255-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА

Стандартный комплект СЭНТО состоит:

– Подставка (может и не быть, может быть на колёсиках)

– Дно. Теплоизоляция. Разгонные нагреватели, ТЭН с вентиляторами. Автоматика – терморегуляторы (может быть два – три).

– Корпус подготовки горячего воздуха. Это стандартный корпус улья обклеенной фольгой

– Рамка-решетка. Может быть любой конструкции с сеткой от 0,3 до 3 мм

– Корпус (запасной, резервный, разгонный). Обычно служит для таких целей, когда нужно обработать рамки из улья-лежака или другой конструкции (не корпусной, например).

– Крышка с сеткой и стеклом. Обычно это типовой магазинный корпус.

Существуют три варианта для реализации.– от 7 до 25 тыс. рублей, под заказ – средний вариант.

Автор-производитель имеет право на модернизацию аппарата.

Минимальная комплектация – 7000 рублей.

Стандартный полный комплект – 25000 рублей.

Устройство возможно в промышленном производстве и приоритетно для применения на практике.

1. Способ тепловой обработки пчел, включающий нагрев воздуха в термокамере с помощью снабженного терморегулятором и индикатором нагревателя, создание потока воздуха вентилятором, отличающийся тем, что обработку производят непосредственно в улье с рамками-сотами, пчёлами и расплодом, под корпус улья устанавливают подставку с термокамерой, причем создаваемый вентилятором поток теплого воздуха подают в улей снизу, согласно законам физики, с дальнейшим автоматическим поддержанием с помощью терморегулятора и вентилятора температуры в улье (47±1°С) в течение 7—8 (до 15) мин, в результате чего клещи варроа осыпаются в клещеуловители, расположенные в подрамочном пространстве улья.

2. Способ применения может быть дополнен аромотерапией, когда на сетку Термокамеры СЭНТО кладут полоску (шпон/картон) с пропиткой целебным раствором (например, пихта, полынь и т.п.).