Алмаз Эрнисов
Ворг – ночной убийца

Частое сердцебиение отдается импульсами в ушах. Бег – стимул жизни, самодвижение, это жизнь. Ночная мгла застилает взор, мешая быстрому распознаванию ландшафта впереди. Проносятся ветви деревьев по сторонам. Лапы путаются в упавшей листве, мхе и грязи. Без перерыва работают легкие и мышцы, пытаясь в четной попытке продлить жизнь зайца, который убегает бешеными прыжками в глубине леса от опасности.

Круговорот жизни. Хочешь жить – умей убивать, или хотя бы убегать, оставаясь внизу жизненной цепи. Пытайся пробраться наверх, приспосабливаясь к жизни. Вырасти себе крылья, лети, ловя себе более слабую жертву, ну, или убегай, от острых клыков и зубов. Выбор за тобой. Что б его обдумать, можно иметь две головы на плечах, но такое строение тебе будет не выгодно… Мутация… Она – болезнь. Зараза. Которая меняет, не считаясь со вкусами и интересами хозяина.

…На сухую листву падают капли крови. Маленькие, блестящие, будто объявляя победителя и проигравшего. В воздухе появляется смердящий запах смерти, тошнотворно пронизывающий всю кожу, впрямь до костей, заставляя душу заполняться отблесками страха. Или наслаждения. Убийца всегда чувствует наслаждение, ведь он забрал главное – жизнь. Хрупкую, сладкую… Не важно, в каком теле, главное, что его волнует тот самый аромат смерти, к которому он прикасается, который поглощает… Убийца, это художник. Смерть – его творение.

Монстр сжимает челюсти, усыпленные клыками. Слышится хруст костей, больше крови опадает на землю, раскрашивая ее. Этот убийца – огромный черный волк, с отблесками седины на морде. Их называли воргами. Когда леса кишели ими до краев, а сейчас… Их малое количество. В попытке спастись, другие уничтожали воргов, другие – люди. Ворг раскрыл пасть, выплевывая очередную жертву. Он не был голодным, ему просто нужно было размяться. Этот круговорот бесконечен, этого зайца съедят другие животные. Такие грызуны не вымрут, они повсюду. Хоть и слабые, и являются пищей для всех и вся. Карие глаза волка ищут путь в темноте, куда лучше поставить лапу. А нос в поисках самой дороги. В воздухе парят волны аромата, тропинки, которые можно увидеть только с помощью обаяния. Над головой свинцовые тучи, закрывающие единственные светила ночи. В округ невидимый столб сырости. Из-за него и нельзя вдохнуть полной грудью, кажется, что в легкие заливается вода, оставляя внутри не приятное чувство налета. С ветвей иногда капает влага, собравшаяся в каплю росы. Вдали слышится редкое карканье вороны, которая оглашает на всю округу о своем присутствии.

В нос бьет запах гниения и разложения. Ворг принюхивается, сейчас, в этой какофонии запахов нужно быть особенно внимательным. Его черный окрас практически полностью его сливает с ночной темнотой, на самой морде волка присутствуют слегка поседевшие от времени волосы, придавая более четкие контуры его бровям и скулам, особенно в те моменты, когда он скалится в некотором ожидании нападения на добычу. Воргу практически не приходится пугать, в его лесе, на его территории не так много больших животных, которых можно некоторое время пугать, перед скорой гибелью. А таких животных как зайцы, белки и т.п. Весь лес завален полностью, словно чумой в шестнадцатые века. Но грустная напасть у ворга с ними, они умирают практически мгновенно, когда волк хватает их. Он же ожидал более приятной добычи около пяти лет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.