Максим Забелин
Энергетик

Вообще, это была очередная чертова дыра где-то в хвосте Млечного пути. Энергетический модуль практически смонтирован, и я прибыл сюда около пяти лет назад, чтобы проконтролировать финальный этап поглощения. Все системы были в порядке. Все было готово.

Богом забытая звезда U-4517, определенная Комиссией под «вырубку». Несколько планет на орбитах вокруг. После того, как мы заберем их солнце, дыра затянет эти планеты в себя, как и вообще всё, находящееся в радиусе миллиарда километров. Обычная история. Тут главное, вовремя унести ноги. После того, как мы научились использовать «последний вздох», это стало более безопасно. А раньше, сколько установок с такими же бравыми энергетиками, как я, было, сжато, смято и затем разорвано в атомы неуправляемой реакцией?!

Компания никогда не рассекретит данные, но по рассказам коллег я знаю – десятки, если не сотни! Да, мы потеряли кучу кораблей, дорогущего оборудования и сотрудников, но все же научились безопасно поглощать энергию звезд. А открытие «последнего вздоха» стало настоящим спасением. Официально это называлось «отметка 180». Я сам не физик, знаю об этом очень поверхностно, на уровне инструкции. Там, на последнем этапе, когда остается 1,17% от массы звезды, нужно в обратку вбросить какое-то количество энергии и тогда у тебя будет примерно 180 часов на то, чтобы отделиться от угасающего светила и убраться на безопасное расстояние! За это время звезда как бы издает «последний вздох» – продолжает оставаться в стабильном состоянии, пока модуль набирает световую скорость и уносит накопленный в батарее ресурс в Центр.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.