Робот. Небьющееся сердце
Виктория Мингалеева

© Виктория Мингалеева, 2022

ISBN 978-5-0056-9910-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Роман
Робот. Не бьющееся сердце
Пролог

Евгения долгое время работала на промышленном заводе по созданию роботов. Во время несчастного случая женщину завалило. А когда её нашли, она могла дышать, думать, двигаться и говорить. Только теперь, вместо сердца у неё стоял микро чип.

Глава первая
Рухнувший потолок

– Иди уже домой, Женя. Рабочий день давно закончился, а ты всё ещё здесь

– Дмитрий Сергеевич, я ещё немного поработаю. У нас сейчас большой заказ. И, если мы не уложимся в установленное сроки, то понесём большие убытки.

– По-моему, только ты и я, действительно переживаем за своевременное выполнение плана.

– Ну, не скажите. Мы все стараемся. И, если всё получиться, сможем купить новое современное оборудование. И выйдем на новый уровень продаж.

– Как бы мне хотелось сейчас разделить твой энтузиазм, Женя.

Евгения осталась в своём кабинете, а Дмитрий Сергеевич пошёл к выходу. Время было уже за полночь. На заводе уже никого не было. Женя сидела, молча, и смотрела в монитор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.