Скруббер-абсорбер-реактор. Аппарат
Рза Рагимович Кафаров

© Рза Рагимович Кафаров, 2022

ISBN 978-5-0056-9518-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Эффективный скруббер – абсорбер – реактор.

Девиз: «Чистый воздух»

1). Исследуя проблемы очистки технологических или дымовых газов от различных пылей и газообразных примесей, я разработал конструкцию эффективного скруббера-абсорбера, который может найти применение в химической, нефтеперерабатывающей, энергетической и других отраслях промышленности.

2). Эффективный скруббер-абсорбер имеет оригинальное конструктивное решение и может одновременно очищать загрязненные промышленные газовые выбросыот пылевидных частиц, также и от содержащихся в газах вредных газообразных примесей, таких как сероводород (HS), сернистый ангидрид (SO). ₂ ₂

3). В скруббер-абсорбер распылением через форсунки подаётся орошение в виде раствора химического реагента, вступающего в химические реакции с вредными газообразными примесями и нейтрализующего их. Одновременно происходит улавливание твердых пылевидных частиц.

4). Указанные процессы происходят в слое жидкого орошения, на поверхности насадки и, частично, на распыляемых и стекающих каплях орошения.

5). Наименование патента: Skrubber-absorber.

Шифр по международной индексации изобретений: B 01 D 53/18, B 01 D 47/14.

6). В данном процессе производится очистка технологических газов шахтной печи производства сульфида натрия от пылевидных частиц сульфида натрия (NaS), частиц углерода (C), одновременно с улавливанием и нейтрализацией сероводорода (HS) и диоксида серы (SO). Все перечисленные процессы пылеулавливания и нейтрализации газов осуществляется в одном аппарате, . Более правильным названием для данного аппарата должно быть: , ибо в нем происходят одновременно все три процесса. ₂ ₂ ₂ скруббере-абсорбере скруббер-абсорбер-реактор

7). В скруббер-абсорбер от шахтной печи поступают загрязненные технологические газы с расходом Q=30000 нм/ч (8,33 нм/с) при давлении 7000 Па (700 мм в. ст.) с содержанием пылевидных частиц 3570 мг/м, что составляет G=107,1 кг/ч. Содержание сероводорода (HS) в поступающих загрязненных технологических газах составляет G=1500 мг/м(45 кг/ч), содержание диоксида серы (SO) составляет G=500 мг/ м(15 кг/ч). ³ ³ ³ 3 3 ₁ ₂ ₂ ₂ ₃

8). В скруббере-абсорбере циркулирует раствор сильного окислителя – гипохлорита натрия (NaOCl), который подается в виде орошения через

форсунки на нескольких ярусах, в результате чего улавливаются пылевидные частицы и полностью нейтрализуются сероводород и диоксид серы. Расход орошения составляет Gр = 40 м/ч. Химически соответствующее процессу нейтрализации количество гипохлорита натрия в орошении составляет 117 кг/ч. ³

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.