Циклон управляемый
Рза Рагимович Кафаров

© Рза Рагимович Кафаров, 2022

ISBN 978-5-0056-9510-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЦИКЛОН УПРАВЛЯЕМЫЙ
Автор: Рза Кафаров

Исследуя процессы очистки технологических или дымовых газов, а также воздуха от различных пылей и вредных газообразных примесей я сделал изобретения – разработал конструкции аппаратов по очистке газов: Эффективного Скруббера – Абсорбера и Циклона Управляемого (получены патенты). Эффективность работы моих изобретений в несколько раз превышает эффективность аналогичных существующих конструкций. Мои изобретения могут найти применение в химической, нефтяной, энергетической отраслях промышленности, в чёрной и цветной металлургии, промышленности строительных материалов и других отраслях.

Рассматривая конструкции циклонов, используемых в промышленности в качестве одного из самых распространённых аппаратов для очистки технологических или дымовых газов, а также воздуха от различных пылей, я пришёл к выводу, что они имеют конструктивные недостатки, снижающие эффективность очистки. При очистке сильно запылённых газов очистка в циклонах должна предшествовать последующей очистке в скрубберах или абсорберах.

В циклонах отделение пылевых частиц от газовых потоков происходит под действием центробежной силы, возникающей при вращении газа между корпусом и выхлопной трубой, однако действие центробежной силы на частицы пыли сохраняется в полной мере только в пределах не более одного оборота газов; после одного оборота поток газов расширяется, в результате чего центробежная сила уменьшается и исчезает; у стенок корпуса образуются завихрения, снова вовлекающие частицы пыли в газовый поток, ввиду чего частицы пыли выходят из циклона вместе с очищаемыми газами.

Разработанный мной Эффективный Управляемый Циклон лишен указанных недостатков и, кроме того, он имеет устройство для управления процессом очистки газов в зависимости от фракционного состава очищаемой пыли.

В настоящее время конструкция управляемого циклона запатентована. (Код по международной классификации B 04 C 1/00; 5/10; 5/12; 5/14; 11/00)

Эффективность очистки от пыли средних фракций по сравнению с известными конструкциями возрастает в 3…4 раза. Его применение позволит сохранить чистоту атмосферы, защитив её от наиболее трудноуловимых средних и мелких фракций пыли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.