# Непроданному экскаватору посвящается

Виктория Сальникова

Прочитанная статья о некогда величественном Воронежском экскаваторном заводе и выпуске новых моделей экскаваторов вдохновила меня написать этот грустный, но светлый рассказ. Он посвящен последнему экскаватору, который не успели продать до того, как завод обанкротился и закрылся. На первый взгляд, концовка вполне предсказуема. Однако не спешите делать выводы о том, как именно закончилась его история…

Под потолком раздался очередной треск – и холодные противные капли дождя хлынули на пол, звонко отскакивая от оголённых ржавых свай, некогда бывших крепкими опорами. Здание завода разваливалось, рассыпалось на части, хороня под обламывающейся кровлей свою длинную, почти столетнюю историю.

Среди многолетней пыли и слоя грязи лежала пожелтевшая газета, и бегающий по полу сквозняк иногда играл её страницами, переворачивая их. Он словно никак не мог решить, какую же статью прочитать. Наконец шелест затих: ветер остановил выбор на самой важной – и самой грустной статье. На блёклом газетном снимке был запечатлён новенький экскаватор класса ДГЭ-1200, только что сошедший с конвейера, один из первых ста новых машин. Герой снимка хорошо запомнил тот день, краски которого не могло передать чёрно-белое фото. Солнечный денёк, полный приподнятого настроения, гордости и рабочего настроя ставить новые рекорды.

«К концу года экскаваторный завод выпустит 100 новых машин», – гласил выцветший заголовок.

Послышался скрип, за ним – скрежет. Он был громким и резким, и эхо тут же подхватило новые звуки, разнеся их по всему огромному пустынному залу. Источник шума сам боялся и не любил их, однако не мог этому противиться: время брало своё.