Александр Коняев
Электролиз и электролизеры

Введение

Здравствуйте, дорогие читатели. Это моя книга по теме электролиза. В ней я хочу доступным языком описать весь процесс создания электролизера и расчета его мощности. А также хочу рассказать о том, что именно собой представляет электролиз воды.

Я не хочу претендовать на первенство в объяснении этой темы, до меня она описывалась в учебниках, справочниках, о ней писало очень много людей, например, американец Стенли Мейер, который продвинулся в этой теме очень далеко, русский инженер Алексей Буркан, который посвящает свою жизнь теме водородных технологий, и т.д.

Надеюсь, эта книга вам понравится.

Внимание!

Эта книга несет познавательный характер. Это означает, что автор не несет ответственности за все, что сможет с вами случится после прочтения этой книги.

Коняев А.С.

Глава 1

Что такое электролиз воды

Сейчас я напишу, как лично я дал определение электролизу:

«Электролиз – это электрохимический процесс, во время которого молекулы, из которых состоит электролит, диссоциируют под действием электрического тока на свои составляющие ионы.»

Простым языком: электролиз – это процесс, когда молекулы, из которых состоит электролит, при прохождении через них электрического тока распадаются на свои составляющие, которые являются ионами. Например, H2SO4 распадается на H2 и SO4, NaCl на Na и Cl2 и т.д.

Собственно, теперь мы переходим чисто к электролизу воды. При этом при прохождении через водный раствор электролита, чаще всего щелочного раствора, молекула воды H2O распадается на 2 атома водорода H, и на 1 атом кислорода O. При этом атомы водорода и кислорода, находящиеся в ионизированном состоянии, двигаются к полюсам тока и там нейтрализуются. В время ионы водорода движутся к отрицательному (-) полюсу источника тока, а кислород – к положительному (+). При этом из 2 атомов водорода получается молекула H2, а из двух атомов кислорода – молекула O2.

Таким образом, при электролизе воды получается такое количество водорода с кислородом, которое относится как 2:1. То есть, при электролизе выделяется в 2 раза больше водорода, чем кислорода.

Собирать получившиеся газы можно по отдельности, если электролизер (устройство, в котором происходит электролиз) имеет две выходные трубки (они обязательно должны находится строго над полюсами), или вместе, если имеется только одно выходное отверстие.

При одновременном сборе газов получается новое химическое вещество, известное как газ Брауна, или же гремучий газ. Он обозначается как HHO.

Он очень взрывоопасен!

Этот газ можно считать идеальным топливом, так как в его составе присутствует и топливо (водород), и окислитель (кислород). И смешаны они в идеальных и необходимых пропорциях уже после получения, поэтому не надо создавать никаких других устройств по их смешиванию, как это делают при использовании водородного топлива в реактивных двигателях.

Электролиз может быть постоянного тока или импульсный. При импульсном электролизе КПД электролизера повышается на 10-15%. Импульсы подаются специальной электрической схемой, которая будет описана ниже. Она используется при изготовлении электролизеров сухого типа и ячейки Стенли Мейера.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.