Василий Сташко
Проектирование главной понизительной подстанции: Методические указания к выполнению расчётного задания по дисциплине «Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий» для студентов специальности 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА»

ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»

Методические указания к выполнению расчётного

задания по дисциплине «Системы электроснабжения городов

и промышленных предприятий» для студентов специальности

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»

Утверждено на заседании

Методической школы им. О. И. Хомутова

Протокол № 1 от 18 марта 2022 г.

Рецензент: Старухин Р. С. – к.т.н., главный специалист

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.