# Вес

Игорь Магнус

В этой книге описан один день моей срочной службы в армии. Я пытался передать все те эмоции, которые я там испытывал каждый день. Вероятно, уникальность этой книги в том, что я не встречал подобных книг именно про армию. В своём предисловии я указал, на что ссылался, когда писал эту книгу. Приятного чтения!

Содержит нецензурную брань.

В армии нет слова «спиздили», есть слово «проебал», но когда шакал проебывает перчатки, то слово «спиздили» внезапно появляется.

## от автора

Зародыш этой книги появился еще задолго до моей службы. Я вынашивал эту идею около года. И лишь за пару месяцев до увольнения в запас я стал детально продумывать написание этой книги, ее структуру, ее последовательность. Было желание начать писать ее еще в войсках, но возможности не были раскрепощены передо мной настолько, что б я взялся за это там. Да, можно было бы начать писать в телефоне, или на бумаге, потом перенести в электронный вариант. Но в ходе того быта, я откладывал эту затею до своей полной свободы. Возможно, это было неправильно, и находясь там, я бы смог передать куда больше разных красок своих эмоций…

Находясь там, я каждый день задумывался, есть ли во всем этом смысл? И какой? И смысл, наверное, здесь был в том, чтобы самому найти смысл, и ради этого жить. Я склоняюсь, что эта вся система бесполезна. КПД от нее ноль. Бесполезный труд изо дня в день впивается в разум, и разрушает его там. А ты изо всех сил стараешься держаться и не упасть морально. А может ты уже и упал, но сам того не заметил? А почему труд бесполезный? А потому что в чем смысл перетаскивать дерн из одного места в другое? А еще перед этим откопать канаву, чтобы заложить ее этим дерном. Натирать железо до блеска. И какой смысл писать о бесполезной системе? Бесполезная книга, о бесполезной системе? Пожалуй, сойдет.

И лишь уволившись в запас, я собрал все свои мысли и волю в кулак, и начал писать. Эта книга расскажет один обычный день из того места. Я не буду напрямую упоминать город, в котором я служил, и род войск, дабы избежать лишних вопросов, но, я думаю, Вы и так все поймете. Хоть это и основано на реальных событиях и каждое описанное мной действие происходило, но это не говорит о том, что каждое действие происходило строго последовательно, как написано здесь. Каждое из действий могло происходить в любой день. Но это действие было. Все имена и прозвища выдуманы, и любое совпадение является случайным.

Заранее прошу прощения за ненормативную лексику, жаргон и маты. Не будь этого, книга не была бы так уникальна, да и армия без матов, не армия. Я максимально четко старался передать все, что там происходило. Для меня самого до сих пор кажется странным писать книгу про армию. Я встречал разные книги: боевики, про войну, но что б именно про армию, нет. Фильмов уйма, а вот что б книгу, ни одной. Возможно, эта книга будет первой в своем роде.

Может быть, это описание кому-то покажется слишком нудным и растянутым, но благодаря этому вы максимально приблизитесь к тем ощущениям, к этому изможденному ожиданию дембеля. А если вы хотите максимально погрузиться в этот день, то я бы Вам рекомендовал прочесть эту книгу за один день.

## поверка

… – ГЕЕРРООООООЙЙ СООВЕЕЕТСКООГОО СООЮЮЮЗАА, ГВАААРДИИ СТААРШИИНААА, БОГДАНЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИИЧ, УУУМЕР ОДИНАДЦАТОГО ЯНВАРЯ ОДНА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА, ОТ РАААНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ В ГОДЫ ВЕЛИИИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫЫЫ!!!

Этот пронзительный, звонкий голос раздавался в этой кромешной тишине на весь плац, на всю часть, взлетая за её пределы, рассеиваясь на ее периферии, и затихая за теми соснами того холма. Порой, стоишь на этом же месте летом, когда ещё в девять вечера солнце только начинает думать уходить в закат, и по этому холму катается квадроцикл, рассекая его дороги и ухабины, прошиваясь между соснами, ныряя и выныривая из вырытых когда-то, давным-давно, такими же, как и я, солдатами.

Изморось падала на мои очки, и в её капельках, горящие лампочки фонарей растекались на непонятные фракталы, разбиваясь в каплях на шесть или восемь фонариков. Каким-то неопределенным чувством, не то осязанием, не то вкусом, частью носоглотки можно было уловить нотки зимнего воздуха. Голые каштаны и березы создавали глухой свист, разрезая холодный северный ветер.

Мы стояли в линии по подразделениям буквой «Г». Эта часть размещала около полутысячи бойцов. Выдался такой период: все находились в части, и никакое подразделение не было выслано ни на какой полигон или в командировку. Сержанты, стоявшие в командирской колонне, вышли из строя четырьмя строевыми шагами (два прямо, налево, два прямо, и поворот налево) и стали каждый лицом к своему подразделению. Каждый из них открыл красную папку, названной «книга учёта вечерней поверки», а в простонародье «вечеруха», как и само мероприятие. С самого первого дня нам внушали что это священный воинский ритуал, который строго запрещается нарушать, и быть на этой поверке, строго обязан каждый. Нам доносили её суть через великую Отечественную войну: после боя, вечером, солдаты становились, и их пересчитывали, называя их фамилии, кто не отозвался, считался убитым. Один офицер мне трактовал смысл этой проверки личного состава во время распада советского союза. Тогда служить отправляли чем дальше от дома, тем лучше. И когда распался союз, многие солдаты уходили самовольно из частей. Зачастую это были ребята из Закавказья; их таким образом проверяли. Нет сегодня, завтра, неделю, и просто вычеркивали из списка, нет и нет, кто его в этот Азербайджан поедет искать по тем горам? Однако в наши дни смысла в этой вечерней поверке никто никогда не видел. Войны нет, самокатов[1] нет, а просто как чтить память, стоит ли оно того? Я рассматривал это как прогулку перед сном, подышать воздухом напоследок, очень даже полезно, а если еще и зол, или настроение веселое, то и поорать песен можно вдоволь. На гражданке ты где еще так покричишь во всю глотку? Вряд ли кто-то этим занимается, идя по улице, а тут обязан. Даже сами офицеры относились к ней не со стороны священного ритуала, а со стороны занятости личного состава. Глядишь, на полчаса заняты, уже хорошо. А кто косонуть[2] решил и не пойти, если отстрелит[3] такого, использовать в своих целях, или для разгона[4], или просто банально наорать и наказать парочкой нарядов (наряды не выходят на вечеруху).

Стали звучать фамилии военнослужащих, а в ответ громко выкрикивали со строя «Я». Кто-то орал со всей силы показательно, от хорошего настроения, кто-то тихо говорил «я». Список фамилий закончился, и сержант, отровняв нас, пошёл делать доклад дежурному по батальону. В строю уже начались шорохи, разговоры шепотом, переходящие в тихий тон, шевеления, кручения.

– Эээ бля, какая команда была? А? Смирно! Стали ровно, и по затыкали свои ебальники, не напизделись за день? Щас будете тут до утра стоять пиздеть!

Это проорал дневной ответственный лейтенант. Все резко стали ровно, гул плавно, но быстро утих. Дежурный по батальону дождался последнего сержанта, снова отровнял всех и ушёл делать доклад дежурному по части.

– Сегодня нормальный дежурный, можно организовать. Этот кэп забитый хуй, он даже на этаж не поднимается, сегодня Сова сам понесет расход к нему на КПП.

– Не-не-не, я не буду, меня ещё засосет [5]из-за вас, на губу отправят… ахахаха, ясен хуй бахнем!

Перешёптывались двое пологенов[6] в конце строя.

– ОТСТАВИТЬ РОВНЕНИЕ, ВОЛЬНО! – крикнул дежурный по батальону, сержант снова вышел перед строем уже вялыми шагами, лениво открыл вечеруху и стал медленно зачитывать статьи:

– Статья четыреста сорок седьмая, членовредительство, уклонение от воинской службы путём членовредительства наказывается…

Дневной ответственный летёха уже куда-то отошёл и, вероятно, уже готовится уйти домой. Строй снова начал жужжать, кто-то обсуждал какие-то билеты. Слышались оскорбления друг друга вроде «слоняра[7] потыканная…», «слон у нас только один…». Дежурный по части распустил дежурных, и они рассыпались из своей шеренги с центра плаца, каждый в направлении своего подразделения.

– Вторая рота напра-во, шагом марш.

И рота быстро не синхронно двинулась в сторону казармы. Перед входом она слилась со всей частью, и стадо около пятисот человек стало тиснуть в двери, а большая часть двинулась на курилку. Раздавались очередные крики стебов, «сиплый, ты после вечерухи не куришь, на этаж паскуда» «братва дайте сигару?», «Жека, верни жигу». Я решил не идти в эту узкую высокую дверь и пропустить всех. Пока я стоял, пару человек попросило у меня сигарету, но, к счастью, я не курил. Затем я вошёл в эту старую, высокую, с выбитыми ямочками, всю в сколах, обшарпанную дверь. «Интересно, сколько поколений солдат прошло через эту дверь?» Я вошёл в, так называемый, подъезд, и медленно поднимался по старой лестнице на четвёртый этаж. Стены жёлтые, сверху белые, запылённые. Перила ободранные, сбитые, покрашены в такую же бордовую краску, что и дверь. Лампы без плафонов горят тускло, что придаёт ещё более убогое впечатление от этой системы. Я поднялся на этаж, медленно расстёгивая бушлат на ходу. Он был уже немного засаленный и слегка грязноват, но относительно других он казался очень даже ничего на вид. Я направился сразу к своей кровати. Бушлат я повесил на дужку кровати, а не в бушлатницу, ибо воровство тут цветет и пахнет. А спрашивать потом за этот бушлат не с кого, наряд окуня ловит[8], а если и не ловит, то попробуй ты уследи за двумя сотнями бушлатов? Там хочешь не хочешь, смотри не смотри, а кто-то наденет не свой, и ищи днём с огнём его. Поэтому идти на свой страх и риск и вешать этот несчастный бушлат тут нет никакого желания. Я не особо волновался, что его сопрут, мне не хотелось потом заниматься его восстановлением. А на восстановление есть два варианта: первый – это так же у кого-то спереть, что поведет за собой цепную реакцию, до тех пор, пока кто-то не сделает второй вариант – купит его. Однако чей он его купит? Такой же украденный. Никому два бушлата же не выдают. Всем всего по одному. Да и к тому же ещё искать у кого купить, и деньги нужны. А бушлат стоит не много не мало тридцать рублей (примерно двенадцать баксов). А у кого купить? В основном этим занимаются каптёра. А они те ещё зажиточные личности. В общем, я решил обходить этот круговорот бушлатов. Однако, при желании и с дужки можно его уволочь. В некоторых моментах ещё и проще чем оттуда. Плюс ко всему, за дужку может и взлететь от шакала[9] какого, а-ля «ты чего это самый умный что ли? Места нет в бушлатнице?» Вот и стой потом, оправдывайся, что воруют, и толку от этих оправданий? Все равно ничего не докажешь.

На этаже уже долбил сабвуфер. Играла какая-то армейская песня, вроде «демобилизован, мам». Некоторые солдаты уже разделись, и стремительно шли к умывальникам. Я сбросил бушлат, расстелив кровать, откинув одеяло и вторую простынь на дужку поверх бушлата. И присев на нижний ярус кровати, стал расшнуровывать берцы. Тут влетели в кубарь[10] пологены и кто-то крикнул в мой адрес:

– Э, тя не попутало?

– Не лепи, молодой, уже положено! – ответил я.

– Подорвись! Годилам[11] даже спать не положено!

– А то что?

Он что-то пошорхался возле своей шконки[12], сделал откидку, и снова улетел в направлении каптёрки. Тут начали возвращаться люди с курилки. Я услышал от двух моих сослуживцев, проходивших мимо моего кубаря, выкрики: «Магнус, Подорвись!» К этому времени я уже снял берцы, нацепил на свои ноги слонячьи тапки[13], сняв перед этим носки. Затем я снял китель и штаны, и, небрежно сложив их, запихнул в тумбочку. Меня никогда не привлекало складывание одежды на стул, по нескольким причинам: то же пресловутое воровство, но тут оно ещё приправлено не только кражей формы, но и содержимого карманов, а это документы, карта, деньги, и прочая армейская мелочь; складывать надо аккуратно, а в этой тесноте делать что-то аккуратно в принципе нет желания, а за не аккуратно сложенную форму какой-нибудь дежурный может доебаться, причём серьёзно, и подорвать всех, и все будут складывать форму; вечная нехватка стульев, брать свободный, спровоцировав этим локальный конфликт двух слонов , а складывать две формы на один стул не вариант, потому что с утра разбираться где чья, будучи сонным и злым. А так – нет стула, нет формы, нет проблем, по тумбочкам ночью никто не лазил. Сняв белугу, я кинул её на дужку у изголовья. Взяв мыло, носки и берцы, я двинулся в сушилку, чтобы закинуть берцы – она уже была открыта, и там тусовались сержанты.

– Братва, я кину тут свои берцульки, – поставил я их около спинок кроватей в уголке (порой в сушилке лежали вещи, которые не влезли в каптёрку), в надежде, что с угла не сопрут, ибо слишком палевно одни берцы забирать с того угла – тут не отмажешься, что перепутал. А с ежа (батарея со штырями, для насаживания сапог) легко можно цапнуть не свои, якобы перепутать.

После этого я пошёл стирать носки и мыть ноги. Чисткой зубов вечером я пренебрегал по той причине, что оставалось не так уж много времени, и было слишком много народа в умывальниках. Зайдя в умывальники, я понял, что стоять и ждать здесь очередь будет не лучшим вариантом, и направился в дальнее расположение. Там жило на полсотни людей меньше, и вероятность, что там очереди не будет, была высокой. Зайдя туда, я увидел несколько свободных умывальников и, выбрав получше, направился к нужному. Там был мой хороший знакомый – Мёртвый, и мы перекинулись парами фраз, «как сам?» и что-то вроде того. Постирав носки, я принялся мыть ноги в раковине, закинул сначала одну ногу, затем другую. Почему в раковине? Потому что поддон для мытья ног уже был занят кем-то, и он у нас был один, и один душ, который не работал, а если и работал, то вода у нас была только холодная. Даже нет, холодная вода – это роскошь, она была ледяная. Но за свой срок службы я уже привык к этой воде, что я уже не ощущал этого холода. Да и в принципе если вода течёт, то это не холодно, холодно, когда она уже не течёт. После помывки я завернул в туалет. В трёх из пяти кабинок, начиная с дальней, сидели солдаты в позе орла. Кабинки у нас были без дверей, поэтому вновь прибывших парней это очень смущало, но через неделю все стеснения уходили. Я вошёл на ступеньку первой кабинки, и через ширинку кольсонов справился. На этот раз мне попались очень даже целые колы, в них была одна пуговка на передней ширинке, и две на задней, внизу на колошинах не было, но они там и не нужны. Порой идёшь в колах по центральному проходу, а у тебя из ширинки вылетает твоё достоинство. Оно то не стыдно, но не приятно. Была у нас такая история, что как-то один солдат перед сном попрыгать на скакалке решил. Разумеется, прыгал сам солдат, и «он» из ширинки тоже выпрыгнул! Угарали[14] мы с этого долго ещё!

Возвращаясь к своей кровати через дальняк, я увидел пару подорванных (раскиданные белье и матрас) кроватей, и одну даже разобранную на части. Спинки и основное ложе лежали друг на друге. Такое обычно делают за отсутствие откидки после вечерухи. Пришёл, сразу делаешь откидку, а потом уже идёшь по своим делам. Не сделал, забыл, возможно, будешь собирать постельное с матрасом по всему кубарю, или, того хуже, по всему этажу. Кто-то просто отжимался, кто-то на кроватях отжимался, как на брусьях, между двумя двухъярусными кроватями. Кто-то, уже помывшись, сидел на стуле и читал, трое бегали друг за другом и бились полотенцами. Я пришёл в свой кубарь, тут сидели парни, двое из которых зашивали штаны между ног, кто-то стриг ногти. Некоторые вели беседу за какие-то стволы. Я вскочил на свой шконарь, достал книгу из тумбочки, и попытался прочесть пару страниц. Однако громкая музыка саба мешала сосредоточиться, тут пришёл мой сосед по кровати:

– Сколько до дома, малый?! – спросил я.

– Ой, я хз, я не считаю, что-то около трёх сотен.

– Херня уже осталась.

– Ага…

Я сидел в позе лотоса на кровати и наблюдал за происходящим вокруг, частенько поглядывая на часы. Те часы, которые я когда-то купил у чела с другого подразделения, были тоже украдены, и удачно мне проданы. Тот, кто мне их продавал, уверял что это оригинальные CASSIO, с виду очень похожи, и вес у них солидный, на паль[15] не похожи, а если и паль, то качественная. И отвесил за них, не много не мало, на свой страх и риск, сорок американских шекелей. Почему на свой страх и риск? Потому что и у меня их могут украсть, а иметь такие дорогие часы и потом лишиться их, было бы очень обидно. И единственным местом, где их могли подрезать, была баня. К моему счастью, этого не произошло.

## отбили

БАТАЛЬОН, ОТБОЙ! – крикнул дневальный с тумбочки.

Прозвучала последняя команда за день. Раздался сильный шум, гул скрипучих кроватей пронёсся по всему этажу, музыка резко выключилась. Кровати ещё порядком минуты скрипели своими пружинами.

Это самая любимая команда всех бойцов. Когда ты измученный нудным армейским днём ложился, вполне легально, на кровать и мог уснуть. Сон, что может быть приятнее сна? Наверное, нет такой сладости, которая бы переплюнула бы сон.

– Кто сегодня ночной? – кто-то крикнул из соседнего кубаря?

– Феликс! – поступил ответ оттуда же.

И тут я зацепил очередную мысль перед сном. Феликс был контрактником. Как-то странно так повелось, называть низшие звания контрактниками?.. Ведь прапорщики, офицеры, генералы, они же тоже контракт подписывают, они по факту тоже контрактники. Но почему-то контрактником называли низшие ранги. А до какого? Как-то разграничения тоже никто не знал. Вот взять Миневру, к примеру: у него полтора года срочки, и уже второй контракт, и ходит ефрейтором, а зовут контрактником. А взять Леху Дыру: полгода срочки и учёба в школе прапорщиков, и уже прапор. И что? И как это? Ай, ладно, спать нужно, а не думать про эту бесполезную систему. День прошел, уже хорошо, на день меньше служить! А что такое день от срока? Это ж капля в море… Одна триста шестьдесят пятая часть, или того хуже пятьсот сорок седьмая. И попробуй ты выжди эти пятьсот сорок семь. Вдруг мои мысли перебила команда:

– Дежурный по роте на выход! – Раздался шум стука берец о деревянный пол. Это были шаги дежурного, он шел откуда-то из дальняка. Он подошел к двери, и раздался шум затворов, скрип высокой, ободранной, сбитой со всех углов двери. Далее слышался спокойный размеренный голос двух дежурных, но разобрать, что они говорили, я не смог, да и честно говоря, мне не было это интересно. Это не моя забота. И я потихоньку стал ловить за хвост предыдущую, теплую, приятную мысль.

Назад глянешь, вроде и прожил уже тут солидное, и вспомнить есть что, а служить ещё много, и так тоскливо становиться, так тягостно. Казалось бы, дайте самое убогое задание выполнить, выполнил бы, лишь бы выпустили на свободу. И пешком домой бы пошёл в мороз за сто километров, да каких сто, и за пятьсот бы пошёл, если б выпустили. Нет, все-таки это нарушение прав человека. Я не хочу тут быть. Я не хочу тут спать. Но никуда не деться от этого. Ладно. Может ублажить себя?.. Нет лень, не рабочее состояние, хотя сосед спит уже. Ай не, это пока разогреешь его, это лень. Лучше утром, раньше проснусь и займусь этим вопросом. А сколько я уже воздерживаюсь? Наверное, неделю уже, ууу, какой же сильный всплеск будет.

# Примечания

1

Самокат (жарг.) – самовольное покидание части

2

Косонуть (жарг.) – откосить, уклоняться

3

Отстрелить (жарг.) – увидеть, обнаружить

4

Разгон (жарг.) – стеб, рофл, смех, веселье

5

Засос (жарг.) – косяк, ошибка, залет

6

Пологен (жарг.) – личность, игнорирующая правила и распорядок, перекручивая нравы в свою сторону, высокомерная, дерзкая, борзая натура

7

Слон (арм.) – касат периода службы, как правило по неуставной иерархии это солдат, который отслужил три-четыре месяца срока службы. В нашей части слонами называли всех солдат

8

Ловить окуня (жарг.) – тупить, тормозить, быть не внимательным

9

Шакал (арм.) – офицер, не уважающий сторону солдата, всегда озлоблен, строг

10

Кубарь (арм.) – отдельное помещение для сна на этаже, в нем расположены кровати, тумбочки и стулья, строго в ряд, и строго ровно

11

Годила (арм.) – солдат срочник который служит год. В нашей системе служат по полтора года, а год после получения высшего образования.

12

Шконка (жарг.) – кровать

13

Слонячий тапок (арм.) – обычные, самые дешевые резиновые тапочки, шлепки

14

Угарать (молодеж.) – смеяться, веселиться

15

Паль (жарг.) – подделка