Andre Sternberg

Schlösser In England

75 Schlösser in England in Kurzform vorgestellt

Dieses ebook wurde erstellt bei
Verlagslogo

Inhaltsverzeichnis

Titel

Schlösser in England

Rechtliche Hinweise & Impressum

Über den Autor

Einführung

75 Schlösser in England

Impressum neobooks

Schlösser in England

75 Schlösser in England in Kurzform vorgestellt

von

André Sternberg

Rechtliche Hinweise & Impressum

Der Herausgeber hat sich bemüht, bei der Erstellung dieses Berichts so genau und vollständig wie möglich zu sein, ungeachtet der Tatsache, dass er aufgrund der sich schnell ändernden Natur des Internets keine Garantie oder Zusicherung gibt, dass die darin enthaltenen Inhalte korrekt sind.

Obwohl alle Versuche unternommen wurden, die in dieser Veröffentlichung bereitgestellten Informationen zu überprüfen, übernimmt der Verlag keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder entgegenstehende Interpretationen des hierin enthaltenen Gegenstands. Jegliche wahrgenommenen Probleme bestimmter Personen, Völker oder Organisationen sind unbeabsichtigt.

In praktischen Ratgebern gibt es wie in allen anderen Lebensbereichen keine Einkommensgarantien. Die Leser werden gebeten, nach eigenem Ermessen über ihre individuellen Umstände zu antworten, um entsprechend zu handeln.

Dieses Buch ist nicht zur Verwendung als Rechts-, Geschäfts-, Buchhaltungs- oder Finanzberatung gedacht. Allen Lesern wird empfohlen, sich an kompetente Fachleute aus den Bereichen Recht, Wirtschaft, Buchhaltung und Finanzen zu wenden.

Impressum

André Sternberg

In der Seilmecke 20

57392 Schmallenberg

Telefon: 02972/9617890

E-Mail: internetmarketersternberg@gmail.com

Über den Autor

André Sternberg ist Online Unternehmer & Freier Texter. Er hat HUNDERTE von E-Produkten innerhalb von 10 Monaten online erstellt und hat eine starke Leidenschaft für das Schreiben. Eine Dosis seiner Schriften finden Sie hier: https://amzn.to/2JtYLYg.

Einführung

Lieber Leser,

tauchen Sie ein in die Welt der englischen Schlösser. In diesem kleinen Führer “Schlösser in England“ werden Ihnen 75 Schlösser in England in Kurzform vorgestellt. Sie erfahren genau an welchem Ort sie sich befinden, wann sie erbaut wurden, was sie auszeichnet und was sich unmittelbar um das Schloss herum befindet. selbstverständlich auch wer der jeweilige Schlossherr war.

Folgende Schlösser werden Sie in diesem Führer finden:

Allington Castle

Ashby Castle

Barnard Castle

Barnwell Castle

Bedford Castle

Beeston Castle

Berkeley Castle

Berkhamsted Castle

Berry Pomeroy Schloss

Schloss Brancepeth

Buckden Palace

Caister Castle

Canterburry Castle

Varisbroke Castle

Carlisle Castle

Castle Rising

Cheester Castle

Christchurch Castle

Cockermouth Castle

Colchester Castle

Compton Castle

Cooling Castle

Corfe Castle

Dartmouth Castle

Deal Castle

Donnington Castle

Dover Castle

Durham Castle

Exeter Castle

Goodrich Castle

Haddon Hall

Hedingham Castle

Hereford Castle

Hertford Castle

Hever Castle

Hurst Castle

Kirby Maxloe Castle

Lancaster Castle

Launceston Castle

Leeds Castle

Leicester Castle

Licoln Castle

Lumley Castle

Lyndford Burgen

Naworth Castle

Palast von Westminster

Pendennis Castle

Penhurst Place

Peveril Castle

Portchester Castle

Portsmouth Town Verteidigung

Raby Castle

Restormal Castle

Rochester Castle

Saltwood Castle

Sherborne Altes Schloss

Southampton Castle

St. Mawes Castle

St. Briavels Castle

Sudoley Castle

Tattershall Schloss

Thornbury Castle

Tintaged Castle

Tiverton Castle

Tonbridge Castle

Tower of London

Trematon Castle

Upor Castle

Wallingfond Castle

Walmar Castle

Wigmore Castle

Windsor Castle

Wingfield Manor

Wolvesey Castle

Leeds Castle

75 Schlösser in England

Allington Castle

Allington Castle liegt am Fluss Medway, etwa eine Meile nördlich von Maidstone. Diese schöne Burg mit Wasser scheint perfekt zu sein, aber die Perfektion wurde in der Neuzeit erfunden.

Heinrich II. zerstörte nach dem Aufstand von 1173-74 eine normannische Burg. Der niedrige Hügel unmittelbar südwestlich des heutigen Schlosses stellt die Motte dar und im Vorhang ist etwas Fischgräten Mauerwerk zu sehen. Davon abgesehen bauten Sir Stephen de Penchester, Constable von Dover Castle und Lord Warden von den Cinque Ports die bestehende Struktur. Er erhielt 1291 die Lizenz zur Zinnen Bildung und das Original ist erhalten.

Sein Schloss ist charakteristisch für das edwardianische Zeitalter, aber nicht kompromisslos militärisch wie die zeitgenössischen Schlösser von Wales. Im Design spiegelt es das viereckige Layout wider, das immer beliebter wurde, aber das Heck beugt sich in einer sanften Kurve nach außen und die Verteilung der Türme ist ziemlich unregelmäßig.

Fünf D-förmige Türme unterschiedlicher Größe ragen aus dem Vorhang heraus, obwohl ursprünglich ein oder zwei andere existierten. Solomons Turm an der südlichen Ecke ist der größte und kann als frühes Turmhaus angesehen werden. Es gibt auch ein Torhaus, das von einfachen, halbrunden Türmen flankiert wird. Die Machikolationen über dem Tor sind modern.

Auf der anderen Seite des Wassergrabens sind einige Ruinen von Barbican erhalten. Das Gebiet auf der Südwestseite des Hofes, bekannt als Penchester Wing, kann ein etwas älteres Herrenhaus enthalten. Nach dem Bau des Schlosses standen die Hauptwohnungen jedoch gegenüber und konzentrierten sich auf eine Halle, die noch vorhanden ist, aber größtenteils eine Rekonstruktion darstellt. Nur die Veranda aus dem 15. Jahrhundert ist authentisch.

Im Jahr 1492 wurde Allington an Sir Henry Wyatt in Anerkennung seiner Loyalität zu Henry VII gewährt. Er verbesserte die Burg, indem er den engen Bereich baute, der den Hof in zwei ungleiche Teile teilt. Das Obergeschoss bildet eine lange Galerie. Das malerische Fachwerkhaus innerhalb des kleineren Geheges stammt ebenfalls aus der Wyatt-Zeit.

Ashby Castle

Ashby-de-ka-Zouche hat seinen Namen von der Familie Zouche, deren Linie 1399 ausgestorben ist. 1464 war Ashby eines der Güter, die William, Lord Hastings, als Belohnung für seine Verdienste um Edward IV. gewährt wurden. Hastings hatte das Amt des Lord Chamberlain inne und erhielt 1474 die Lizenz, seine Häuser in Ashby und Kirby Muxloe zu zinnen.

Während des Bürgerkriegs verstärkte Henry Hastings das Schloss mit irdenen Schanzen und machte es zum Hauptzentrum des royalistischen Widerstands in der Grafschaft. Die Garnison wurde über ein Jahr lang belagert, bevor sie sich im Februar 1646 zu ehrenwerten Bedingungen ergab. Der Hastings Tower wurde auf Anordnung des Parlaments verkleinert, aber der Rest der Burg blieb bis ins 18. Jahrhundert bewohnbar. Es ist jetzt alles ruiniert.

Vor Lord Hastings gab es hier nur ein Herrenhaus, obwohl es dem Status der Zuschen entsprach. Hastings machte die älteren Gebäude zum Kern seiner Villa. Sie bilden eine Reihe, die sich auf eine spät normannische Halle konzentriert, die von der Sonne und einem Flügel aus Butter und Speisekammer flankiert wird. Im vierzehnten Jahrhundert wurde die massive Küche dem Komplex hinzugefügt. Lord Hastings modernisierte diese Gebäude und erweiterte das Sortiment um eine schöne Kapelle im vorherrschenden senkrechten Stil.

Nach der Erlaubnis zum Zinnen Bau baute er einen Vorhang um das Herrenhaus und hob den mächtigen quadratischen Turm, der nach ihm benannt ist. Der Vorhang kann kein gewaltiges Hindernis gewesen sein - nur ein Teil ist erhalten -, aber der Hastings Tower ist immer noch beeindruckend. Es ist eines der besten Beispiele für ein spätmittelalterliches Turmhaus und bietet seinem Besitzer eine würdige, aber sichere Residenz. Es steht losgelöst von den herrschaftlichen Gebäuden und steht ihnen gegenüber. Der Turm ist aus sehr feinem Quader Mauerwerk gebaut.

Die Stadt hat ihren Namen von der Burg, die von Bernard de Balliot erbaut und von seinem gleichnamigen Sohn erweitert wurde. Zwischen ihnen errichteten sie in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine mächtige Steinburg, die stark auf einem Felsen über dem Fluss Tees gelegen war.

Heute ist die Burg ein ausgedehnter, aber sehr ruinöser Haufen. Es besitzt außergewöhnliche vier Baileys, die alle während der Zeit der beiden Bernards in Stein gemeißelt waren. Von der Stadt Norman führt Arch - einst Teil eines Torhauses - in die nördliche Vorburg, die als Town Ward bekannt ist. Ein Großteil des Vorhangs steht noch so gut wie der gewölbte Untergrund des Brackenbury Tower. Die südliche äußere Vorburg verdoppelt die Größe der Burg, aber ihre Verteidigung ist jetzt fragmentarisch.

Westlich des Stadtbezirks befinden sich der Graben und der Vorhang der inneren Vorburg mit zwei flankierenden Türmen, die von den Beauchamps hinzugefügt wurden. Um die innere Vorburg zu erreichen, muss man durch eine mittlere Station gehen und dann scharf rechts über einen tiefen Graben aus massivem Fels abbiegen. Diese Abfolge von Verteidigungen ist für das 12. Jahrhundert ziemlich weit fortgeschritten. Einmal in der inneren Vorburg angekommen, dominiert der Balliol Tower oder halten Sie, was aus dem Vorhang herausragt. Dieser zylindrische Turm aus Quader ist eigentlich eine frühe Ergänzung des Schlosses, obwohl es immer noch das zweite Werk von Bernard sein könnte, da er bis 1199 überlebte.

Es ist ein bisschen wie ein Betrug, weil es nicht vom Rest des Schlosses isoliert war. Es wurde direkt von der verschwundenen Sonne im ersten Stock betreten und der dreieckige Sporn, der aus dem Bergfried herausragt, ist kein Verteidigung Merkmal, sondern lediglich ein Keil zwischen den beiden. Trotzdem ist der Bergfried der einzige Teil des Schlosses, der mehr oder weniger vollständig überlebt hat und ein ungewöhnliches Kuppel Gewölbe bedeckt das Erdgeschoss.

Barnwell Castle

Auf dem Anwesen des Herzogs von Gloucester in Barnwell sind drei aufeinanderfolgende herrschaftliche Zentren in unmittelbarer Nähe zu sehen. Zuerst gibt es die Erdarbeiten einer normannischen Motte und Bailey, die jetzt in einer Baumgruppe versteckt sind. Dann kommt die massive Steinruine von Barnwell Vastle, die Berengar le Moine zwischen 1265 und 1266 erbaut hat. Es scheint, dass Berengar Heinrichs III. Beschäftigung mit seinen Baronen ausnutzte, um eine starke Ehe Brecherburg zu bauen. Berengar verkaufte später sein neues Schloss an Ramsey Abbey. Es wird gesagt, dass er von Edward I. dazu gezwungen wurde, als Strafe dafür, dass er es ohne Lizenz gebaut hatte. Barnwell blieb bei der Abtei bis zur Auflösung, als Sir Edward Montague sie kaufte. Er errichtete das heutige Haus, Barnwell Manor, in der Nähe.

Das Schloss ist ein interessantes Beispiel für die Militärarchitektur des 13. Jahrhunderts mit einigen wunderbar experimentellen Details. In kleinerem Maßstab nimmt es die großen Burgen vorweg, die Edward I. in den folgenden Jahrzehnten in Wales errichten würde und obwohl es Edwards Krönung um einige Jahre vorausgeht, ist es ein seltenes englisches Beispiel für ein reines edwardianisches Schloss.

Ein ungewöhnlich dicker Vorhang, der bis auf den Verlust seiner Brüstung und einen einzigen Durchbruch im Westen gut erhalten ist, umgibt einen länglichen Innenhof. Kreis Türme ragen kühn in drei Winkeln hervor, der vierte wird von einem Torhaus besetzt. Die beiden nördlichen Türme sind ziemlich exzentrisch, da beide einen kleineren runden Turm haben, der aus ihnen herausragt, was zu einem Achter Plan führt. Die Hauptfunktion dieser Nebentürme war eher das Inland als das Militär. Sie enthielten Latrinen, die die Wohnungen im Hauptteil der Türme versorgten.

Der Südwestturm hat keine Vorsprünge, aber die oberen Stockwerke sind innen quadratisch, um den Wohnkomfort zu erhöhen. Die Latrine für diesen Turm wurde auf konventionelle Weise in der Dicke des Vorhangs untergebracht.

Bedford Castle

Aufgrund der Niederlage von Bedford Castle - bereits 1224 zerstört - gibt es in Bedfordshire keine Burgen mit Mauerwerks Resten, wenn wir die spätmittelalterliche Ziegel Ruine von Someries weglassen. Trotzdem unterhält die Grafschaft einige ausgezeichnete Motte- und Bailey-Schlösser wie Cainhoe und Yelden.

Bedford war einer der Bürger, die Waffen gegen die Dänen von König Edward dem Älteren, dem Sohn von Alfred dem Großen, trugen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Kreisstadt in kürzester Zeit nach der normannischen Eroberung mit einer Burg gesattelt wurde, aber es gibt keine tatsächlichen Beweise dafür, bis Payn de Beauchamp sie um 1130 hielt. Im Jahr 1138, als es von König Stephen belagert wurde, werden sein starker Bergfried und sein Vorhang erwähnt, was impliziert, dass sie bereits aus Stein waren.

Für die Dauer des Magna-Carta-Krieges wurde die Burg von Fawkes de Breaute erobert und wurde zur Basis für die Missetaten dieses berüchtigten Barons gegen seine Nachbarn. 1224 übertraf er sich selbst, indem er einen der Justizbeamten des Königs entführte und ihn hier gefangen hielt. Der junge Heinrich III. belagerte die Burg persönlich und brachte einen hohen Belagerungsturm, mächtige Katapulte und ein Kontingent von Bergleuten mit, um unter dem Vorhang zu tunneln.

Jedes Hindernis wurde nacheinander niedergeschlagen oder untergraben und als der Bergfried fiel, musste die Garnison eine Niederlage eingestehen. Einige von ihnen wurden gehängt, aber De Breaute selbst erhielt eine Entschuldigung. Der König befahl die totale Zerstörung der Burg, wodurch die Mauern abgerissen und Gräben ausgefüllt wurden. Nur die ovale Motte ist in der Nähe der Brücke über den Fluss Ouse erhalten und selbst diese wurde abgeschnitten. Die Seite ist jedoch für die Öffentlichkeit frei zugänglich und ein guter Zwischenstopp auf Ihrer Burgführung.

Beeston Schloss

Ranulf de Blundeville, der mächtigste der Pfalzgrafen von Chester, begann 1225 mit dem Beeston Castle. Auf Anregung des wachsenden Misstrauens des Königs baute er mehrere starke Burgen, um seine Gebiete zu schützen. Es ist möglich, dass Beeston als beeindruckender neuer Verwaltungssitz abseits des geschäftigen Trubels von Chester gedacht war. Als erfahrener Soldat und Kreuzfahrer schätzte Ranulf die in der neuen Sprache errichteten Burgen - mit runden flankierenden Türmen und ohne Bergfried - und der große Felsen von Beeston bot eine wunderbare Situation für einen.

Eine Festung aus der Eisenzeit besetzte diesen Ort, zwei Meilen südlich von Tarporley, aber Beeston ist ein Produkt der Zeit, als sich das Schloss Gebäude seinem Höhepunkt näherte. Es befindet sich auf einem riesigen Sandsteinhügel, der sich dramatisch aus der Cheshire-Ebene erhebt. Das Schloss hat keinen Bergfried als solchen, aber seine kompakte innere Vorburg nimmt die höchste Ecke des Felsens ein, so dass das normannische Motte und Vorburg Konzept nicht vollständig aufgegeben wurde.

Die äußere Vorburg folgt den Konturen des Hügels und ist groß genug, um ein riesiges Gefolge aufzunehmen. Ein Torhaus aus dem 19. Jahrhundert bildet den Eingang zum Gelände und ein gewisser Aufstieg ist erforderlich, bevor das eigentliche äußere Torhaus erreicht wird. Mehr als die Hälfte des äußeren Vorhangs ist verschwunden, aber der lange Abschnitt auf der Ostseite des Hügels hat sieben Türme, die eng beieinander angeordnet sind, um ein effektives flankierendes Feuer zu erzeugen. Diese Türme sind die halbkreisförmige Sorte mit offenem Rücken, die häufig an Stadtmauern dieser Zeit zu finden ist.

Ein langer Aufstieg durch die äußere Vorburg führt uns zum Gipfel. Ein Fels Graben von außergewöhnlicher Breite und Tiefe, der jetzt von einer Modernen Brücke überspannt wird, schneidet die innere Vorburg ab. Ein gedrungenes Torhaus, vielleicht das früheste in England, das mit runden, flankierenden Türmen ausgestattet ist, bewacht den Eingang. Die Seite bietet eine herrliche Aussicht.

Berkeley Castle

Berkeley Castle erhebt sich auf einem niedrigen Hügel in Sichtweite der Mündung des Severn. Das Schloss ist eine ansprechende Mischung aus normannischer Festung und späterem mittelalterlichem Herrenhaus, das trotz der ständigen Besetzung durch eine Adelsfamilie, von der erwartet wurde, dass es in den letzten Jahrhunderten wieder aufgebaut oder drastisch modernisiert wurde, immer noch bemerkenswert unberührt ist.

Das Layout von Motte und Bailey geht möglicherweise auf William Fitz Osbern zurück, aber das älteste Mauerwerk hier ist der ungewöhnliche Bergfried. Wenn es aus dem Vertrag Heinrichs II. Mit Robert Fitz Harding um 1155 stammt, dann sind die drei halbkreisförmigen vorspringenden Bastionen bemerkenswert früh, obwohl der Sockel und die Pilaster Pfeiler mit diesem Datum übereinstimmen.

Eine der Bastionen enthält eine Brunnen Kammer und eine andere bildete die Apsis einer Kapelle. Der Bergfried gehört zum Typ des Muschel Frieds, aber seine hohe Mauer umhüllt tatsächlich die Motte, anstatt sich vom Gipfel zu erheben. Ein Merkmal, das den Turm Festungen dieser Zeit entnommen wurde, ist das Vorgebäude. Dies ist ein nachträglicher Gedanke, der eine schmale Treppe einschließt, die zum Eingang des Bergfrieds führt.

Ein tiefer Durchbruch in der Festungsmauer gegenüber der Vorburg ist der einzige Schaden, den die Roundheads nach einer kurzen Belagerung im Jahr 1645 angerichtet haben. Der längliche Thorpe Tower daneben stammt aus dem 14. Jahrhundert. Der Bergfried ist berüchtigt für den Mord an Edward II. Durch seine Gefängniswärter Sir John Maltravers und Sir Thomas Gurney im Jahr 1327. Der Überlieferung nach wurde die Tat in der Kammer über dem Vorgebäude vollbracht. Edward war nach seiner Abdankung zur Sicherheit nach Berkely geschickt worden, aber entthronte Monarchen bleiben selten lange am Leben.

Der Bergfried stand zwischen zwei Baileys. Von der äußeren Vorburg ist nur ein restauriertes Torhaus erhalten, das innere ist jedoch noch intakt. Es ist über ein Tor aus dem 14. Jahrhundert zu erreichen, das auf der einen Seite vom Bergfried und auf der anderen Seite von einem schmalen, länglichen Turm flankiert wird.

Berkhamsted Castle

Robert, Graf von Mortain und Graf von Cornwall gründeten wahrscheinlich Berkhansted Castle. Es wurde sicherlich von ihm zum Zeitpunkt der Domesday-Umfrage gehalten. Als Halbbruder von William I. machte sich Robert bei der normannischen Eroberung gut, aber sein Sohn machte den Fehler, Robert von der Normandie gegen Heinrich I. zu unterstützen. Infolgedessen beschlagnahmte die Krone die Burg. Während des zwölften Jahrhunderts wurde es an bestimmte Personen verpachtet, darunter Thomas Becket.

Die Burg ist ein klassisches Beispiel für eine Motte und Bailey-Festung, auch wenn Straßen und Eisenbahnen an ihren Rändern genagt haben. Die Motte ist groß und konisch, und ein Doppel Graben umgibt die Vorburg mit einem Wall dazwischen. Bis in die 1950 er Jahre blieb der innere Graben voller Wasser.

Vor dem äußeren Graben erhebt sich an der Nord- und Ostseite entlang des Umfangs der Motte ein starker Wall. Es handelt sich wahrscheinlich um eine konzentrische Verteidigung, die von Richard von Cornwall bereitgestellt wurde, obwohl vermutet wurde, dass die Erdbastionen, die daraus hervorgehen, während der Belagerung von Dauphin Louis als Plattformen für Treuchets errichtet worden sein könnten.

Der Muschel Fried, der die Motte krönte, ist verschwunden, aber es gibt Reste der Mauern, die herabstiegen, um sich dem Vorhang der Vorburg anzuschließen. Besonders auf der Ostseite sind beträchtliche Längen dieses Feuerstein Vorhangs erhalten. Zumindest ein Teil des Mauerwerks stammt aus der Zeit, als Thomas Becket das Schloss besetzte, obwohl das Geld von Heinrichs II. Testamentsvollstrecker stammte.

Drei halbkreisförmige Türme flankierten den Vorhang und wenn sie aus Beckets Amtszeit stammen, sind sie bemerkenswert früh. Von den Türmen sind nur noch Fundamente übrig. Der Baumstumpf eines großen länglichen Bauwerks am West Vorhang ist wahrscheinlich der Turm, der 1254 von Richard von Cornwall erbaut wurde. Die Fundamente zeigen, dass das Nordende der Vorburg zu einem separaten Gehege ummauert wurde, also ein Barbican vor der Motte.

Berry Pomeroy Schloss

Berry Pomeroy Castle befindet sich auf einem Landstrich, der steil ins Gatcombe Valley abfällt, drei Meilen nordöstlich von Tornes. Die Ruinen einer spätmittelalterlichen Burg stehen denen eines großen Tudor-Herrenhauses gegenüber. Die Pomeroys ließen sich kurz nach der normannischen Eroberung hier nieder, aber ihre Burg stammt erst aus dem 15. Jahrhundert. Es ist wahrscheinlich das Werk von Henry Pomeroy, der das Herrenhaus von 1446 bis 1487 besaß. Die neuen Verteidigungsanlagen waren zweifellos eine Reaktion auf die Bedrohung durch französische Überfälle, da die Burg nur wenige Meilen landeinwärts von Torbay liegt.

Von der Burg Verteidigung ist nur noch eine Seite übrig, darunter das Torhaus, der D-förmige Margareten Turm und die Länge des Vorhangs zwischen ihnen. Genug überlebt, um zu zeigen, dass dies kein reguläres Viereck war. Das Torhaus hat hohe flankierende Türme mit spitzen Fronten und einer langen Machikolation zwischen ihnen. Eine Arkade, deren schmalerer Teil als Kapelle diente, teilt die Kammer über den Torgang. Ein schönes Fresko, das die Anbetung der Könige zeigt, zeigt den flämischen Einfluss und seine Entdeckung führte während der Restaurierung der 1980 er Jahre zur Überdachung des Torhauses. Ein Erdwall als Verstärkung gegen Artillerie stützt den Vorhang, und die Wände sind großzügig mit Kanonenöffnungen versehen.

Der große Wohnblock an der Ostseite des Innenhofs enthält die Pomeroys-Halle und die Solaranlage, wurde jedoch im Rahmen des großflächigen Umbaus des folgenden Jahrhunderts umgebaut. 1547 verkaufte Sir Thomas Pomeroy das Schloss an Edward Seymour, Herzog von Somerset und Lord Protector. Er baute nicht nur den Ostblock um, der als gut erhaltene Muschel erhalten ist, sondern begann auch ein ehrgeiziges Renaissance-Herrenhaus, das sich auf einer riesigen neuen Halle auf der anderen Seite des Innenhofs mit Blick auf das Tal befand. Leider ist es zu fragmentarisch, um leicht erkannt zu werden. Somerset wurde 1552 hingerichtet und sein Sohn schloss die Arbeiten in verkleinertem Umfang ab.

Schloss Brancepeth

Brancepeth Caste, vier Meilen südwestlich von Durham, war der ursprüngliche Sitz der mächtigen Familie Neville. Es wird erstmals während des Magna-Carta-Krieges von 1216 erwähnt. In groben Zügen mag die Burg aus dieser Zeit stammen, aber nichts, was jetzt steht, ist so alt. Das Schloss ähnelt architektonisch einigen seiner Nachbarn aus dem späten 14. Jahrhundert in der Grafschaft. Der Wiederaufbau wird Ralph Neville zugeschrieben, dem ersten Earl of Westmoreland, nachdem Raby fertig war. Leider wurde seine Festung radikal verändert.

Ab 1818 gab es unter dem Architekten John Paterson, dessen nicht inspirierte Arbeit zu Recht kritisiert wurde, eine hartnäckige Restaurierung im neo normannischen Stil. Das Endergebnis ist eine Burg, die eine Mischung aus Original- und Schein Merkmalen ist, die am besten aus der Ferne zu sehen ist. Trotzdem ist eine beträchtliche Menge mittelalterlichen Mauerwerks erhalten, und der Kontrast zwischen dem alten und dem neuen ist deutlich zu erkennen.

Das Schloss liegt auf einer Anhöhe mit Blick auf den Stockley Beck. Es ist ein großes, unregelmäßiges Gehege, das von einem starken Vorhang umgeben ist. Der Vorhang sieht komplett aus, aber einige Teile wurden wieder aufgebaut. Paterson errichtete das heutige Torhaus mit rundem Turm an der Stelle des Originals. Die meisten Wand Türme sind authentisch und haben vergleichsweise wenig Störungen erlitten. Diese massiven, länglichen Strukturen sind ungewöhnlich für die diagonalen Strebepfeiler, die ihre äußeren Ecken umschließen.

Vom Torhaus aus fahren wir im Uhrzeigersinn an den Türmen Westmoreland und Constable vorbei, die eher Türme als Strebepfeiler haben. Als nächstes kommt der Russell Tower, ein Paterson-Einsatz, gefolgt von drei eng beieinander liegenden Türmen mit Gewölbe Kammern (einschließlich der sogenannten Barons 'Hall im Bulmer's Tower). Diese drei Türme waren an den Hauptwohnungen angebracht, aber die Gebäude, die sich jetzt an den Vorhang auf dieser Seite lehnen, stammen vollständig aus dem neunzehnten Jahrhundert. Der Vorhang kehrt über zwei kleine Türme zum Torhaus zurück.

Buckden Palace

Der Buckden Palace war eine Residenz der mittelalterlichen Bischöfe von Lincoln und ermöglichte eine Pause auf der Reise von London in ihre Domstadt. Dieser Bischofspalast wurde von Thomas Rotherham, der 1472 Bischof wurde, vollständig aus Ziegeln umgebaut. Nach seiner Verlegung nach York im Jahr 1480 wurde er von Bischof Russell fertiggestellt.

Das dominierende Merkmal ist ein Turm, der dem großen Backsteinturm auf Schloss Tattershall nachempfunden ist. Buckdens Turmhaus hat einen länglichen Grundriss mit achteckigen Ecktürmen, die sich über die Brüstung Höhe erheben. Es ist jedoch weniger ehrgeizig im Maßstab und es fehlt die machicolierte Krone, die Tatersthall eine solche Unterscheidung gibt.

Der breite Schornstein ist ein herausragendes und insgesamt häusliches Merkmal. Eine weitere offensichtliche Schwäche ist die Nähe des Turms zum Kirchturm der Pfarrkirche. Sie sind nur durch die Breite des ehemaligen Wassergrabens getrennt. Dies ist typisch für die Burgen Häuser des späteren Mittelalters und zeigt, dass der Bauherr mehr am Status als an der Verteidigung interessiert war, obwohl solche Türme im Falle lokaler Gefahren einen gewissen Wert als Zuflucht gehabt haben müssen.

Das Turmhaus konnte als eigenständige Residenz dienen, aber die Palastgebäude waren weitaus umfangreicher. Der Innenhof enthielt eine verschwenderische Reihe von Wohngebäuden, und es ist schade, dass sie alle verschwunden sind. Es ist ungewöhnlich, einen Innenhof aus dieser Zeit zu finden, der nicht viereckig ist, so dass die Anordnung wahrscheinlich von einem älteren Wasser Gehege vorgegeben wurde.

Neben dem Turmhaus bewahrt der Innenhof seinen Windel Tor mit einer Reihe von Nebengebäuden und der Länge der Mauer, die das Torhaus mit dem Turmhaus verbindet. Diese Wand ist von Pfeil Schlitzen durchbohrt, aber für einen echten Vorhang zu dünn - der Wand Spaziergang wird auf einer Reihe von Bögen getragen. Ein Großteil der Stadtmauer ist erhalten, ebenso ein äußeres Tor, das Zugang von der Hauptstraße bietet.

Caister Castle

Caister Castle liegt drei Meilen nördlich von Great Yarmouth, nicht in Caister-on-the-Sea, sondern etwas landeinwärts in West Caister. Diese Backstein Festung ist ein Denkmal für Sir John Fastolf. Fastolf war ein angesehener Veteran des Hundertjährigen Krieges, ein Ritter relativ bescheidender Herkunft, der eine wichtige Rolle bei der Eroberung Nordfrankreichs durch die Lancastrianer spielte.

Falstolf baute dieses Schloss 1432-46, als er sich in einem wohlhabenden Ruhestand befand. Nach seinem Tod im Jahr 1459 ging Caister an die Familie Paston über, deren Briefe das Leben im Norfolk des 15. Jahrhunderts aus erster Hand darstellen. Unglücklicherweise für die Pastons machte der Herzog von Norfolk auch Anspruch auf die Burg, und als die rechtlichen Mittel versagt hatten, machte er sich daran, seinen Anspruch mit Gewalt geltend zu machen. 1469 brachte er eine beträchtliche Streitmacht mit, um die Burg zu belagern, die sich vor der unvermeidlichen Kapitulation mehrere Wochen lang gegen die Kanone des Herzogs hielt.

Veteranen der französischen Kriege bauten die meisten Burgen aus dem 15. Jahrhundert und einige waren aus modischen Ziegeln. Sie waren in der Regel Schauplätze und kombinierten verschwenderische Unterkünfte mit einem Zeichen der Stärke. Einige spielten eine untergeordnete Rolle in der Küstenverteidigung, und Caistor wies französische Angreifer kurz nach seiner Fertigstellung zurück.

Caister war einer der besten seiner Art, aber im achtzehnten Jahrhundert wurde zu viel abgerissen. Die Burg steht in einem breiten Wassergraben, der immer noch voller Wasser ist. Es ist eines von denen mit einem inneren Viereck und einem Neben Basis Gericht für Gefolgsleute. Dies ist jetzt weniger offensichtlich, da der Arm des Wassergrabens zwischen den beiden Innenhöfen ausgefüllt wurde.

Es gibt auch einen Teil eines dritten Hofes dahinter, der nur von einem runden Eckturm in einem späteren Haus festgehalten wird. Das Basis Gericht aus minderwertigen Ziegeln ist jetzt fragmentarisch und das Haupt Viereck wurde so stark zerstört, dass nur noch seine Nord- und Westmauern erhalten sind.

Canterbury Schloss

Angesichts des Ausmaßes der Bombenangriffe, die die Stadt 1942 erlitten hat, ist es ein Wunder, dass so viel vom mittelalterlichen Canterbury überlebt hat. Zu den vielen Attraktionen zählen die Burgruine und ein großer Teil der Stadtmauer. Obwohl unvollständig, zählt die Mauer von Canterbury zu den bedeutendsten in England.

Die Form der Verteidigung wurde im dritten Jahrhundert nach Christus bestimmt. Die römische Mauer umfasste einen ovalen Bereich mit einem Umfang von fast drei Kilometern, und die mittelalterliche Mauer folgt genau derselben Linie. Es ist jedoch nur sehr wenig römisches Mauerwerk erhalten, da die Mauer ab den 1370 er Jahren wieder aufgebaut wurde, als eine französische Invasion unmittelbar bevorstand.

Mehr als die Hälfte der Strecke ist erhalten und erstreckt sich vom Nordtor am südwestlichen Ende der Altstadt. Die einzigen Lücken in diesem Sektor sind die, die durch den Abriss der Torhäuser entstanden sind. Elf Bastionen überleben, bemerkenswert für ihre frühen "Schlüsselloch" Pistolen Öffnungen. Die vier nördlichsten sind quadratisch und stammen aus der Zeit um 1400, die anderen sind traditionelle U-förmige Typen mit offenem Rücken.

Canterbury Castle wurde wahrscheinlich kurz nach der normannischen Eroberung und sicherlich vor dem Domesday Book gegründet. Alles, was übrig bleibt, ist die untere Hälfte eines großen, länglichen Bergfrieds. Die abgestuften Sprünge hinter den schmalen Fensteröffnungen deuten auf ein frühes Datum hin. Der Sockel und die Pilaster-Strebepfeiler sind typische normannische Merkmale. Der Eingang befand sich im ersten Stock der Nordwestwand, und bei Ausgrabungen wurde ein Vorgebäude freigelegt.

Das Westtor ist der einzige Überlebende von sieben Torhäusern in der Mauer. Die Festung artige Außenfassade des Torhauses mit Machikolationen über dem Eingang und stabilen Trommeltürmen, die von Kanonenöffnungen durchbohrt werden, steht im Kontrast zu einer eher häuslichen Stadtfront. Beachten Sie die Porticullis-Nut im gewölbten Durchgang. Das Westtor hat überlebt, weil es das Bezirksgefängnis beherbergte, nachdem der Burgfried zu verfallen war.

Carisbrooke Castle

Carisbrooke Castle ist eine weitläufige Festung auf einem Hügel etwa eine Meile südwestlich von Newport, praktisch im Zentrum der Isle of Wight. Als Festung hat es eine sehr lange Geschichte, da die normannische Burg an der Stelle einer römischen Festung errichtet wurde und wiederum von elisabethanischen Verteidigungsanlagen umgeben ist, die Artillerie standhalten sollen.

Der elisabethanische Wall umgibt die beiden Baileys des normannischen Schlosses konzentrisch. Diese niedrigen, Artillerie geschützten Erdarbeiten sind in Stein gehüllt. An den Ecken befinden sich Pfeilspitzen Bastionen und im Westen eine fünfte, die den Eingang befehligt. Jenseits des einfachen Tores durch den Wall wird man mit dem Haupt Torhaus konfrontiert. Es begann als Torturm aus dem 13. Jahrhundert, wurde jedoch 1336, zu Beginn des Hundertjährigen Krieges, von Edward III. Nach außen erweitert.

Runde Türme flankieren die schöne Fassade und über dem Eingang befindet sich eine Reihe von Machikolationen. Der lange Torgang mit drei Fallgitter Rillen führt in eine westliche Vorburg, die die Stelle der römischen Festung einnimmt. Anstatt die römische Mauer zu nutzen, hoben die Normannen einen massiven Wall darüber und stapelten in einer Ecke eine hohe Motte. Trotzdem ragt das römische Mauerwerk an mehreren Stellen immer noch aus dem Ufer heraus.

Es dauerte nicht lange, bis ein polygonaler Muschel Fried auf der Motte platziert und eine neue Mauer auf dem Wall der Vorburg errichtet wurde. Der Wall ist so stark, dass der Vorhang nur eine bescheidende Höhe haben muss.

Während der elisabethanischen Umbauten wurden an den südlichen Ecken der Vorhänge Artillerie-Bastionen hinzugefügt, in denen sich jedoch quadratische Türme mit offenem Rücken befinden. Offensichtlich sind sie frühe Beispiele für Wand Türme und sie sind zu klein und zu weit voneinander entfernt, um als Flanke wirksam zu sein. Sie stützen den schriftlichen Beweis, dass der Vorhang von Baldwin de Redvers gebaut wurde.

Carlisle Castle

Carlisle ist die große Festungsstadt am westlichen Ende der schottischen Grenze. Roman Luguvallium wuchs im Schatten der Hadrians Mauer auf und einige Überreste der Stadt blieben erhalten, als Wilhelm II. Sie 1092 eroberte. William bevölkerte Carlisle mit anglonormannischen Siedlern neu und gründete das große königliche Schloss auf einer Klippe über dem Fluss Eden.

Carlisle Castle ist eine beeindruckende Erinnerung an Jahrhunderte des Streits. Es liegt düster und gedrungen am nördlichen Ende der alten, von Mauern umgebenen Stadt, die immer noch eine mittelalterliche Festung ist, aber nach den vielen Schlägen, die es erlitten hat, stark ausgebessert ist. Das Layout ist ungefähr dreieckig und besteht aus zwei ummauerten Baileys, aber ohne Motte. Die Vorhang Fassaden sind im Grunde normannisch. Auf der Westseite sind zwei flankierende Türme erhalten, aber die Wände sind ansonsten recht schlicht. Während des Bürgerkriegs rissen die Schotten das Kirchenschiff ab, um den während der Belagerung verursachten Schaden zu reparieren.

Das äußere Torhaus zur Stadt hin, bekannt als Ireby's Tower, stammt aus der Regierungszeit Heinrichs III., Ist jedoch kein gutes Beispiel für militärische Planung. Es besteht aus zwei quadratischen Blöcken, die merkwürdigerweise nicht zueinander ausgerichtet sind, und einem kleinen Vorsprung zwischen ihnen, der den Eingang enthält. Düstere Kasernen besetzen jetzt die äußere Vorburg - eine Erinnerung an die kontinuierliche militärische Präsenz hier bis in die Neuzeit.

Vor dem inneren Torhaus befindet sich eine der Ergänzungen Heinrichs VIII. - eine halbkreisförmige Kanonen Batterie mit einer überdachten Kampf Galerie gegenüber dem Graben. Während der Invasionsangst der 1540 er Jahre verdichtete Henry den inneren Vorhang, um die Artillerie zu unterstützen. Die breite Brüstung wird teilweise auf Arkaden getragen und es gibt eine Rampe zum Aufrollen von Kanonen. Innerhalb der inneren Vorburg erhebt sich ein großer Bergfried, der praktisch ein Würfel ist. Der Bergfried ist freistehend, aber sehr nahe am Vorhang. Wie ursprünglich gedacht, enthält jede der vier Stockwerke einen einzigen großen Raum.

Castle Rising

Das Dorf, vier Meilen nordöstlich von King's Kynnm, hat seinen Namen von der normannischen Burg, die es dominiert. William d'Albini, Earl of Sussex, begann hier um 1139 mit dem Bau. Als einer der bedeutendsten Barone seiner Zeit war er König Stephen treu, festigte aber während der Anarchie seine eigene Macht.

Die Erdarbeiten von Castle Rising sind erstaunlich und bestehen aus einem ovalen Ring und einer kleineren Vorburg. Dies ist die Höhe der Ring Arbeit Bank, die den prächtigen Bergfried fast verbirgt. Dieser Bergfried ist das einzige Gebäude, in dem noch Substanz vorhanden ist, obwohl sich daneben einst eine gut ausgestattete Gruppe von Wohngebäuden befand. Die einzigen anderen Mauerwerks Reste sind der abgeschnittene Torturm und die Ruine einer frühen normannischen Kirche. In einer Lücke in der Ring Arbeits Bank gelegen, ist der Torturm mit dem Bergfried zeitgemäß, aber das erhaltene Mauer Fragment ist später mittelalterlich. Die Kirche diente ursprünglich dem Dorf. William d'Albini vergrub es in seinem Wall und baute die schöne Kirche, die immer noch in der Nähe steht, als Belohnung.

Der Bergfried steht praktisch intakt, obwohl er lange Zeit seines Daches und seiner Böden beraubt war, außer im vorderen Gebäude Turm. Es ist eine rechteckige Struktur, die erheblich länger ist als hoch - mit anderen Worten, ein Hallen Fried und das beste Beispiel für diesen seltenen Typ.

Das Erdgeschoss war nur ein Untergrund für die Lagerung, die Hauptunterkunft lag im Obergeschoss darüber. Aufgrund seiner Bedeutung erstreckt sich der erste Stock über zwei Stufen und vermittelt die Illusion von insgesamt drei Stockwerken. Der Bergfried ist in Längsrichtung durch eine Querwand getrennt und trennt so die Halle von der Solaranlage im ersten Stock. Steingewölbe tragen eine Küche und eine Speisekammer an einem Ende der Halle, und ein anderes Gewölbe trägt eine Kapelle jenseits der Sonne. Eine Galerie verläuft entlang einer Wand auf Hallen Ebene.

Chester Castle

Chester entstand als römische Legion Festung von Deva. Die Stein Verteidigung stieg erstmals um 100 n. Chr. An und beherbergte in den nächsten drei Jahrhunderten