Ingeborg Schob

Die Exotische Schönheit

Die Königin Der Nacht Und Andere

Dieses ebook wurde erstellt bei
Verlagslogo

Inhaltsverzeichnis

Titel

Kapitel 01 Mein liebstes Hobby

Kapitel 02 Die Herkunft der Exoten

Kapitel 03 So erkennt man sicher die Entstehung einer Knospe

Kapitel 04 Die spannende Entwicklung der Knospen

Kapitel 05 Die Blüh-und Waschstumsphasen der Pflanze

Kapitel 06 Die optimale Wasserversorgung der Blattkakteen

Kapitel 07 Tips zur Vermehrung der Pflanze

Kapitel 08 So macht man Stecklinge

Kapitel 09 Das Pflanzensubstrat und Umpflanzen

Kapitel 10 Der rote und weiße Weihnachtskaktus

Impressum neobooks

Kapitel 01 Mein liebstes Hobby

Bildunterschrift: Das Aufblühen dieser Schönheit ist ein faszinierendes Erlebnis. Es ist kaum zu glauben und erkennbar, dass diese Blüte einen Durchmesser von knapp 30 cm hat. Abends strömt sie einen berauschen Duft aus, der von Natur aus Insekten anzieht um die Blüte zu bestäuben.

 Dies kleine Buch habe ich gemacht, weil ich eine begeisterte Liebhaberin von Blatt-oder Phyllo-Kakteen bin.  Ich spreche von meinen persönlichen Erfahrungen, die ich im Laufe der Zeit mit diesem Hobby gemacht habe. Die Erfolge bei der Aufzucht vom Steckling bis zur ausgewachsenen Pflanze sind mir immer gelungen, weil ich mich speziell auf die ursprünglichen Bedürfnisse dieser Spezies eingestellt habe.

Bildunterschrift:  Strahlend schön ist diese Blüte eine Augenweide.

Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis und der Schlüssel zum Erfolg. Ich denke, dass das jeder weiss, der selbst Hobby-Gärtner ist. Seit Jahren lebe ich in einem schönen Haus und habe große Fenster zur Südseite mit Bäumen davor, die Schatten spenden. Alle Fotos von meinen selbst gezogen Kakteen im Buch habe ich selbst fotografiert und bearbeitet.Wenn Sie sich angeregt fühlen, auch Freude an diesem Hobby zu haben, möchte ich Sie schon jetzt beglückwünschen, denn das gibt Ihnen einen erholsamen Ausgleich zum Stress im Alltag.

Kommentare zu unterem Bild: hier ist die Knospe im Begriff aufzublühen.

Kapitel 02 Die Herkunft der Exoten

 Die ersten Forscher, die sich in den so gut wie undurchdringlichen Südamerikanischen Urwald hineinwagten, haben diese schönen Blattkakteen entdeckt, die sie in den verschiedensten weißen und roten Farben gefunden haben.

Es ist ihnen geglückt, diese Pflanzenart nach Europa zu bringen und erlebten zu ihrer Freude, dass sie auch hier gediehen. Das liegt bereits weit über 200 Jahre zurück.

Experten waren von der erstaunlichen Schönheit und Blühwilligkeit dieser Kakteen so fasziniert, dass sie sich sofort mit der Kultur und Weiterzüchtung dieser Art befassten.

Mit allen möglichen gärtnerischen Tricks, wie Auswahl nach Blütengröße, Kreuzungen und Vermehrung durch Stecklinge, gelang es Ihnen, diese Art mit sehr großen Blüten, die abends  einen betörenden Duft verströmen, zu züchten.

Es ist erstaunlich, wie gut sich diese Spezies dem Europäischen Klima angepasst haben. Sie gedeihen hier gut, obwohl das Klima kaum mit dem schwülen und  warmen Klima des Regenwaldes zu vergleichen ist.  

Die "Königin der Nacht" in voller Blüte

  Bildunterschrift: Die erstaunliche Größe dieser wunderschönen Blüten ist bemerkenswert und der Duft unbeschreiblich. Dieser Bildausschnitt gibt sicher einen guten Eindruck davon um sich eine ganze Pflanze in Blüte vorstellen zu können. Es konnte aus technischen Gründen nicht das ganze Bild übertragen werden.

 Bildunterschrift: Hier das gleiche prächtiges Exemplar der "Königin der Nacht". Hier kann sehr gut nachvollzogen werden, wie die Knospen wachsen.

   Wer aber solch eine Pflanze zu Hause pflegt oder heranzieht, könnte erstaunliche Ergebnisse erzielen, wenn er ein annähernd tropisches Klima am Standort der Pflanze simulieren würde, wie es der Blattkaktus in seiner ursprünglichen Heimat gehabt hätte.

Der Standort sollte ein von Durchzug geschützter, warmer, ohne direkte Sonneneinstrahlung gewählter Platz sein und bleiben. An ihrem Heimatstandort hätte die Pflanze ein großes Blätterdach über sich, durch das hin und wieder die strahlende Sonne blitzt und sie verbliebe immer an ihrem angestammtem Platz.

Unter dieser Voraussetzung wird sich die Pflanze mit vielen herrlichen Blüten bedanken, besonders wenn ihr Standort überwiegend eine Wärme von ca. 20° C aufweist. Es ist logisch, dass die Wärme nicht durchgehend diese Temperaturhöhe haben wird, denn das ist in der Natur auch nicht der Fall.

Die notwendige Luftfeuchtigkeit bietet man dadurch an, dass am Standort der Pflanze ein bis zwei Schalen mit Wasser zur Verdunstung aufgestellt werden, die laufend nachgefüllt werden sollten. Wer ganz raffiniert ist, stellt heißes Wasser auf und füllt damit nach.

Zum unteren Bild: sehen Sie noch einmal das gleiche Exemplar der "Königin der Nacht" aus anderer Perspektive.

Kapitel 03 So erkennt man sicher die Entstehung einer Knospe

  Die Blütezeit der Königin der Nacht liegt in zwischen April und Juni und beginnt mit dem Wachstum der ersten Knospen aus den Polstern der Areolen. Das kann bereits Anfang März beginnen.

Die Areolen findet man am Blatt, in den typischen seitlichen Einbuchtungen der fleischigen Blätter. Wenn sich die Blattadern von dem verstärkten Zentrum des Blattes bis zu den Areolen hin verdicken, kann man davon ausgehen, dass sich hieraus demnächst die Knospen