Hans Schmeller

30 Verkauf Tipps

Wie Sie Produkte noch vor dem Launch verkaufen!

Dieses ebook wurde erstellt bei
Verlagslogo

Inhaltsverzeichnis

Titel

30 Verkaufs Tipps

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Schlusswort

Impressum neobooks

30 Verkaufs Tipps

Wie Sie Produkte noch vor dem Launch verkaufen!

Zur freundlichen Beachtung
Dieses Werk ist durch das Urheberrecht geschützt. Zuwiderhandlungen werden straf- und zivilrechtlich verfolgt. Außer zum Eigengebrauch ist ohne schriftliche Genehmigung des Autors jegliche – auch auszugsweise – Vervielfältigung und Verbreitung nicht gestattet, sei es
•             in gedruckter Form,
•             durch fotomechanische Verfahren,
•             auf Bild- und Tonträgern,
•             auf Datenträgern aller Art.
Untersagt ist ebenfalls das elektronische Speichern, insbesondere in Datenbanken, zum Zwecke des Verfügbarmachens für die Öffentlichkeit, sei es zum individuellen Abruf, zur Wiedergabe auf Bildschirmen oder zum Ausdruck. Dies schließt auch Pod-Cast, Videostream usw. ein.
Das Übersetzen in andere Sprachen ist ebenfalls vorbehalten.
Die Informationen in diesem Werk spiegeln die Sicht des Autors aufgrund eigener Erfahrungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Bitte beachten Sie, dass sich gerade im Internet die Bedingungen ändern können.
Sämtliche Angaben und Anschriften wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt. Trotzdem kann von Autor und Verlag keine Haftung übernommen werden, da (Wirtschafts-) Daten in dieser schnelllebigen Zeit ständig Veränderungen ausgesetzt sind. Insbesondere muss darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Anbieter für ihre Angebote selbst verantwortlich sind. Eine Haftung für fremde Angebote ist ausgeschlossen. Gegebenenfalls ist eine Beratung bei einem Anwalt, Wirtschafts- oder Steuerberater angeraten.
„30 Email-Followup-Tipps“, 1. Auflage 2011
© Copyright:
SL Media
Susanne Linnert
Butzstrasse 15
44359 Dortmund
Übersetzung aus dem Amerikanischen, Lektorat, Textbearbeitung, Satz: Roland Benn

SPRACHREGELUNG:
Zur Vereinfachung beim Schreiben und Lesen wird immer die männliche Form verwendet: der Besucher, der Kunde usw. Dieser Artikel dient als allgemeiner Gattungsbegriff und schließt weibliche Personen automatisch mit ein.
Sofern wir auf externe Webseiten fremder Dritter verlinken, machen wir uns deren Inhalte nicht zu eigen und haften somit auch nicht für die sich naturgemäß im Internet ständig ändernden Inhalte von Webseiten fremder Anbieter. Das gilt insbesondere auch für Links auf Softwareprogramme, deren Virenfreiheit wir trotz Überprüfung durch uns vor Aufnahme aufgrund von Updates etc. nicht garantieren können.

Autor und Verlag sind nicht haftbar für Verluste, die durch den Gebrauch dieser Informationen entstehen sollten.
Die in diesem Werk erwähnten Anbieter und Quellen wurden zum Zeitpunkt der Niederschrift als zuverlässig eingestuft. Autor und Verleger sind für deren Aktivitäten nicht verantwortlich.
Dieses Handbuch versteht sich als Basisinformationsquelle. Daraus resultierende Einkommen und Gewinne sind allein von Motivation, Ehrgeiz und Fähigkeiten des jeweiligen Lesers abhängig.
Sämtliche Markennamen, Logos usw. sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, die diese Publikation nicht veranlasst oder unterstützt haben.
Über das Internet erhältliche Texte und Bilder, die in dieser Publikation verwendet werden, können geistiges Eigentum darstellen und dürfen nicht kopiert werden.

Empfehlung

Geld verdienen mit fertigem eBook Blog-System

http://www.resellerpool.de/ebook-blog-system/

INHALT

Einleitung
#1     Video-Demonstration
#2     Produkt-Überblick
#3     Produktmuster
#4     Inhaltsverzeichnis
#5     Produkt-Cover
#6     Leseprobe
#7     Beta Test Resultate
#8     White Board / Chalk Board
#9     Expertenbeteiligung
#10   Produktbewertungen
#11   Tipps und Hinweise
#12   Gratis eBook/eKurs
#13   Verkaufsbrief-Vorschau
#14   Produktionskosten
#15   Unvollständige Informationen
#16   Experten-Befürwortung
#17   Statistikergebnisse
#18   Vorher / Nachher
#19   Geheimniskrämerei
#20   Vorteilsbeweise
#21   Arbeitsablauf