Harry Pilawski

Kräutergarten der Zukunft

Gesunde Bio-Ernährung durch Hydroponik

Dieses ebook wurde erstellt bei
Verlagslogo

Inhaltsverzeichnis

Titel

1.Einleitung

2.Material

3.Durchführung

4.Tipps zur Wartung und Pflege

5.Schlusswort

Impressum neobooks

1.Einleitung

Der Bedarf an sauberer und gesunder Ernährung steigt. Viele Menschen kennen den Geschmacksunterschied zwischen Gemüse aus dem Supermarkt und Gemüse aus dem Bioladen. Gemüse aus dem Bioladen ist jedoch teuer.

Viele Menschen wissen nicht wie man ökologische Nahrung anbaut. Viele sind in dem Glauben, man braucht Dünger und Pestizide, anders geht es nicht. Dies ist so, weil umfangreiches, traditionelles Wissen fehlt.

Wer sein Gemüse selbstbestimmt und kontrolliert-biologisch anbauen möchte, macht dies meistens im eigenen Garten. Der Preis für Wohnungen, Häuser und Grundstücke steigt aber auch stetig an. Mit dem konventionellen Garten ist es möglich in sehr kurzer Zeit einen definierten Ertrag an Nahrungsmitteln zu produzieren. Jedoch ist es komplett vom Wetter und von der Jahreszeit abhängig wie der Ertrag aussieht.

Mit diesem Buch bekommen Sie eine Anleitung um einen eigenen Minikräutergarten zuhause auf zu bauen. Dieser Kräutergarten unterscheidet sich von den konventionellen Gärten.

Sie können entscheiden was sie sähen. Es ist fast alles möglich.

Sie haben kaum laufende Kosten. Der kleine Minigarten wird sich nach einer Weile rentieren.

Er kann ein Vielfaches mehr an Pflanzen pro Fläche kultiviert werden, als beim landwirtschaftlichen Gärtnern.

Sie sind niemals vom Wetter oder der Jahreszeit abhängig. Es kann das ganze Jahr über Produziert werden.

Sie müssen sich kaum um die Pflanzen kümmern.

Das macht Sie unabhängig!

Sie entscheiden letztendlich ob Sie billige Supermarktkräuter kaufen, die Kräuter aus dem Bioladen oder…

Ihre eigenen Biokräuter züchten.

Und ich zeige Ihnen wie es geht!

…Und zwar mit Hilfe hydroponischer Systeme.

Hydrosysteme sind attraktive, oft vereinfachte Technologien, wenn die Grundprinzipien und Regeln einmal verinnerlicht sind.

Jede/r kann lernen wie man Hydrosysteme selber baut. Sie können einfach zuhause stehen. In den eigenen 4 Wänden.

Mit dem folgendem Buch leite ich Sie Schritt für Schritt an, einen eigenen kleinen hydroponischen Garten zu bauen.

Dieser Garten wird als hydroponischer Einzelcontainer bezeichnet. Es ist die einfachste Art der Hydroponik.

Dieses Buch ist für Einsteiger in der Branche. Sind Sie bereits Profi, können Sie sich ein paar nette zusätzliche Tipps abholen.

Ich wünsche Ihnen viel Glück!

Harry Pilawski, M. Sc.

2.Material

Ich möchte Ihnen nun die Materialien zum Bau eines Hydroponik-Containers mit 8 Plätzen für Pflanzen geben.

Sie können auch einen größeren Container wählen. Dem steht nichts entgegen.

Folgende Pflanzen können Sie besonders gut mit dem System kultivieren: Basilikum, Salbei, Oregano, Thymian, Petersilie, Schnittlauch, Estragon, Koriander.

Das Hydrosystem lässt viele verschiedene Pflanzen zu, solange sie nicht zu gewaltigen Exemplaren heranwachsen und die anderen Pflanzen dadurch überschatten.

Die folgende Liste soll Ihnen einen Überblick über alle Materialien geben. Wenn Sie nicht wissen wo Sie diese Materialien beschaffen können, klicken Sie einfach auf die blauen Links unter der Tabelle:

Deine Bestelllinks:

Kunststoffbox

Sprühfarbe

Runder Luftstein

Luftpumpe

Luftschlauch

Schlauchhalter

pH-Testkit

pH-Wert-Senker

Hydrokulturdünger

Netztöpfe (5/5)

Kräutersamen

Blähton

Lochsägen-Bit

Insgesamt sollte der ganze Spaß keine 100 € kosten.

Bedenken Sie, dass sie damit über das ganze Jahr lang Pflanzen anbauen können. Die meisten Materialien können für andere Zwecke wiederverwertet werden. In diesem Sortiment ist nichts sinnlos.

Wenn Sie einen anderen preiswerteren Shop kennen, dann würde ich mich über eine Nachricht von Ihnen freuen. Das könnte ich dann anderen Menschen zugänglich machen.

Oder Sie haben die meisten Materialien sowieso zuhause. Dann ist es noch preiswerter für Sie.

Noch ein paar Bemerkungen zu den Materialien:

Reservoir: Viele Plastik-Boxen sind durchsichtig. Diese Durchlässigkeit gibt dem Licht die Chance ins Wasser ein zu dringen und Algen die Chance zu mit zu wachsen. Außerdem kann sich die Box durch Licht unkontrolliert erhitzen.
Dies muss unterbunden werden, in dem man diese Box von außen ansprüht. So, dass diese undurchlässig