Patricias Lust 1

Alle Rechte vorbehalten.

Unerlaubte Verwendung, wie z.B. Vervielfältigung, Verteilung, Speicherung und Übertragung, kann zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Alle Rechte sind dem Autor vorbehalten.

Ursprüngliches Copyright © 2020, von Tricia Williams.

Impressum

Tricia Williams, Postfach 42, 97634 Mellrichstadt

padigio@gmx.de

Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

vielen Dank, dass Sie mein Buch gekauft haben.

Mein Name ist Tricia Williams. Ich wurde 1982 in Atlanta, Georgia, geboren. Seit meiner Kindheit schreibe ich Geschichten aller Art. Je älter ich wurde, desto mehr zog es mich zur erotischen Literatur.

Ihre Tricia

Schwester Isabell

Seit vielen Jahren fahre ich unfallfrei mit meinem Motorrad durch halb Europa und nun das. Ich hatte doch den Lkw rückwärts aus der Einfahrt fahren sehen. Aber statt anzuhalten, habe ich mit meinem Motorrad elegant einen Haken geschlagen. Beim Wiedereinscheren nach rechts rutschte mir plötzlich das Hinterrad auf dem feuchten Kopfsteinpflaster weg und ich stürzte auf die Straße. Mir war sofort klar, es musste etwas Dummes passiert sein. Mein rechter Unterschenkel tat schlagartig weh und ich bekam dort ein taubes Gefühl.

Ich weiß nicht wie lange ich mit dem Bein unter meinem Motorrad gelegen bin, es dauerte etwas bis zwei junge Männer angerannt kamen und es von mir herunterhoben. Ein kurzer Blick in Richtung Stiefel genügte mir, das Bein war gebrochen. Alle Flüche über diese schnöde Welt halfen nichts, ausgerechnet in München kam nach nicht einmal 250 km Fahrtstrecke das jähe Ende meiner einwöchigen Tour in Richtung Toskana.

Bis die eifrigen Jungs des Roten Kreuzes mit ihrer Krankenkutsche kamen, vergingen vermutlich nur wenige Minuten, aber sie waren gefühlte Stunden. Das Blut in meinem Bein pochte wie irre und auch die Menschen, die sich um mich sorgten und bereits Wetten auf einen glatten oder komplizierten Bruch abschlossen, trugen nicht wirklich zu meiner Beruhigung bei. Wenigstens hatte man mir beim Abnehmen des Helmes nicht den Kopf mit abgerissen. Trotz meines lauten Protestes und dem Versuch, ihn selbst herunterzunehmen, hatte ein Schlaumeier versucht ihn mir vom Kopf zu ziehen ohne vorher die Schließe zu löse. Ich konnte schon immer laut schreien, also hatte er es schnell begriffen und ich konnte mich selbst vom Helm befreien.

Der freundliche junge Sanitäter meinte trocken: "Oh mein Freund, ich glaube, da ist dir aber etwas sehr Dummes passiert" und gab mir zu verstehen, dass offensichtlich mindestens das Schienbein gebrochen sei. Sie packten mich auf die Vakuum-Matratze und schoben mich in den Transporter. Mein neuer Freund kümmerte sich rührend um mich, während sein Kollege sich mit der inzwischen herbeigeeilten Polizeistreife unterhielt. Ein freundlicher Mann in grün nahm schnell meine Daten auf und versprach, das unbeschädigte Motorrad abholen und vorerst sicher unterstellen zu lassen.

Währenddessen kündigte mir der Sanitäter an, dass er nun gedenke meinen Stiefel auszuziehen und bat mich höflich, doch nicht zu laut zu schreien dabei. Ich rollte mein Stofftaschentuch zusammen und biss feste darauf. Auf mein Nicken hin zog er mir den Stiefel aus und ich schrie meinen Schmerz in den dicken Stoff. Sein sorgenvolles Gesicht sprach Bände und er holte eine große Schere, um mir meine Lederhose aufzuschneiden. Ich drohte ihm an, dass er sein junges Leben unverzüglich aushauchen werde, sollte er auch nur im Traum daran denken, meine geliebte Lederhose zu zerschneiden. Von ihm kam ein trockenes "Mir tut es ja nicht weh" und wieder biss ich auf mein Taschentuch, als er mir vorsichtig meine Lederhose auszog. Dann packte man mir meinen Klamottensack auf den Bauch und los ging die Fahrt in Richtung Schwabinger Krankenhaus.

Vermutlich hatte der Fahrer zuvor für eine der zahlreichen lokalen Bierbrauereien als Ausfahrer gearbeitet, denn seine Fahrweise trug nicht unbedingt dazu bei, dass meine Schmerzen weniger wurden. Andererseits konnte er ja nichts dafür, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus über zahlreiche Straßenbahnschienen fahren musste. Also hatte ich Nachsicht mit ihm und harrte der Dinge, die da noch auf mich zu kommen. Nach etwa 15 Minuten waren wir im Krankenhaus angekommen und sie schoben mich mit der Trage in den Untersuchungsraum.

Der Arzt machte einen sorgenvollen Gesichtsausdruck, welcher sich erhellte, als ich sagte, dass ich Privatpatient sei. Die Untersuchung war knapp, dass Ergebnis erschütternd. Spiralbruch des Schienbeines knapp oberhalb des Sprunggelenkes, sowie leichter Splitterbruch des Wadenbeines. Prost Mahlzeit. Dem Doc war eine Operation zu risikoreich, die Gefahr, dass das Sprunggelenk dann steif würde sei ihm zu hoch. Ergo, ab ins Bett und ein nettes Gewicht an die Ferse gehängt, um die Bruchstelle auseinander zu halten. Die Schmerzen kommen nämlich nicht von dem Bruch selbst, sondern von der beschädigten Knochenhaut.

So wurde ich meiner Unterhose beraubt, mein rechtes Bein wurde auf eine schiefe Ebene geschnallt und an meinem Fersenbein hing, dank eines Nagels quer durch Selbiges, ein lieblos eingehängtes Gewicht. So wurde ich denn fast bewegungsunfähig,

Impressum

Texte © Copyright by
Tricia Williams Postfach 42 97634 Mellrichstadt Tricia82@gmx.de

Bildmaterialien © Copyright by
Tricia Williams

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.neobooks.com/ebooks/tricia-williams-patricias-lust-1-ebook-neobooks-AXZRZX5tII_DljQnkl3S