Martina Kloss

22 schönsten Stadien in Deutschland

Dieses ebook wurde erstellt bei
Verlagslogo

Inhaltsverzeichnis

Titel

22 schönsten Stadien in Deutschland

Inhalt

Impressum neobooks

22 schönsten Stadien in Deutschland

© 2020 Martina Kloss

Umschlaggestaltung, Illustration: Martina Kloss
Lektorat, Korrektorat: Martina Kloss

www.martinakloss.com

autorin@martinakloss.com

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Inhalt

Hier präsentieren wir Ihnen die Stadionwelt von Deutschland

Fußball bewegt nicht nur die Massen, sondern die Stadien in der Bundesliga werden immer größer und es gibt nacheinander neue Zuschauerrekorde. Die drei größten Stadien der Bundesliga sind der Dortmunder Signal Iduna Park (81.359 Plätze), die Münchner Allianz Arena (75.024 Plätze) und das Berliner Olympiastadion (74.649 Plätze) sowie der Dortmunder Signal Iduna Park und die Allianz Arena ist ein reines Fußballstadion. Das Berliner Olympiastadion hat noch eine Laufbahn. Um eine große Anzahl von Fans gerecht zu werden, wurden in den letzten Jahren auch Stadien wie die Allianz Arena erweitert, um eine größere Kapazität zu erreichen.

Geschichte der Stadien

Daher schreiten diese Zeit voran. Dem „reinen“ Fußballstadion ersetzte das alte Stadion mit den Laufbahnen. Der Bayern München zog vom alten Olympiastadion in München in die neu errichtete Allianz Arena. Das ehemalige Borussia Dortmund, das Stadion Rote Erde (heute Spielstätte der 2. Dortmunder Mannschaft) hat ebenfalls eine Laufbahn. Die Vorteile eines reinen Fußballfeldes liegen auf der Hand: Auch wenn das Stadion mit einer Bahn einen gewissen traditionellen Charme hat, kann das Publikum das Spiel leichter verfolgen.

Das Weser-Stadion ist heute das älteste Stadion der Bundesliga. Der Grundbau dieses Stadions stammt aus dem Jahr 1909, wobei nicht zu vergessen ist, dass es seitdem mehrmals komplett umgebaut wurde. Die Frankfurter Commerzbank Bank Arena wurde 1925 erbaut und viermal umgebaut. Auch das anlässlich der Olympischen Spiele 1936 erbaute Berliner Olympiastadion hat eine lange Geschichte.

Die Namen der Arenen

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Bundesliga-Vereine häufiger die Namen ihrer Stadien ändern. Das Stadion in Augsburg wurde ursprünglich Augsburg Arena genannt, bevor es 2009-2011 als "Arena der Impulse" bezeichnet wurde. Seit 2011 wurde es in "Arena SGL" umbenannt, heute heißt es Arena WWK. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Für Fußballvereine ist der Verkauf von Namensrechten eine nicht zu unterschätzende Einnahmequelle, was besonders verständlich ist, wenn man bedenkt, dass Bundesliga-Vereine deutlich geringere TV-Einnahmen erzielen als beispielsweise Premier-League-Vereine.

Das Gegenteil ist jedoch selten zu sehen: Zu Beginn der Saison wurde die Hamburger Arena in "Volksparkstadion" umbenannt, während sie in den vergangenen Jahren als AOL Arena, HSH Nordbank Arena oder Imtech Arena bezeichnet wurde.

Mehr Logen, weniger Stehplätze
Es ist auch zu sehen, dass Stadien immer mehr Sitzplätze haben. Mit Sitzplätzen können Clubs mehr Geld verdienen als mit regulären Sitzplätzen, da sie teurer gemietet und mit zusätzlichen Dienstleistungen (Buffet und dergleichen) ausgestattet werden können. Die Allianz Arena selbst verfügt über 106 Logen mit maximal 62 Plätzen. Mit einer jährlichen Miete von bis zu 240.000 € kann die Lodge eine attraktive Geldquelle für Clubs sein.

Immer weniger sind die Stehplätze. Früher standen die meisten Fans, heute gibt es immer mehr Sitzplätze. Trotzdem wollen die Fans nicht, dass ihr geliebter Platz für das Stehen weggenommen wird, denn die meisten sind Tradition, und besondere Aufmerksamkeit verdient die Dortmunder Südtribüne, die eine Tribüne für fast 25.000 Stehplätze ist. In der jüngeren Vergangenheit wurde die Abschaffung des Ansehens wie in England aus Sicherheitsgründen wiederholt diskutiert, konnte sich aber nicht durchsetzen.

International alles anders

Bei internationalen Spielen wie der Europa League oder der Champions League sowie bei Spielen der Nationalmannschaft sollten einige Änderungen an den Stadien im Vergleich zu den normalen Aktivitäten der Bundesliga vorgenommen werden. International erlauben die UEFA- und FIFA-Bestimmungen kein Stehen, daher sollten Sitze in diesen Ständen installiert werden. Die Stadien müssen auch teilweise aufgrund spezieller Werbevereinbarungen zwischen der UEFA und der FIFA geändert werden. Beispielsweise wurde die Allianz Arena während der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland einfach als "FIFA WM-Stadion in München" bezeichnet.

Signal Iduna Park Dortmund

Der geschichtsträchtige Signal Iduna Park hieß früher Westfalenstadion und war Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen wie der Weltmeisterschaften 1974 und 2006, der Champions League und zahlreicher internationaler Spiele. Mit 80.667 Sitzplätzen ist es das größte Stadion der Bundesliga und dank der markanten gelben Säulen der Dachkonstruktion das Wahrzeichen der Stadt.

Es wurde 1974 eröffnet und blieb bis Anfang der neunziger Jahre praktisch unverändert. Danach wurde die Nordtribüne wieder ausgebaut, was seine Kapazität verringerte. In den Jahren 1995–1999 wurden die West- und Osttribüne auf 55.000 Zuschauer erweitert. Die nördlichen und südlichen Tribünen wurden dann erweitert, um eine Stehplatztribüne mit fast 25.000 Zuschauern zu schaffen. Die traditionelle Südkurve ist die größte in Europa, und die "gelbe Wand" ist heute das Markenzeichen des Vereins. Bei internationalen Spielen sollte dies jedoch in einen Sitzbereich umgewandelt werden, um die Kapazität auf 65 851 zu reduzieren, was die Fans nicht von lauter Unterstützung abhält. Weitere Modernisierungsaktivitäten wurden in den Jahren 2002 und 2005 durchgeführt. In Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften sollen ein neues Zahlungssystem eingeführt und die Spielerbereiche erneuert werden. Neben vielen anderen Umbauten in die Tribüne wurden neue Videowände installiert, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert und der Rasen 2012 komplett modernisiert.

Die Tradition des Clubs wird vom Museum auch in Bezug auf die Geschichte des Clubs seit 2008 berücksichtigt. "Borusseum" erstreckt sich über die nordöstliche Ecke des Stadions und wurde zum 99. Geburtstag des Vereins eröffnet.

Allianz-Arena München

Rot, Weiß oder Blau - eine Fassade, die in verschiedenen Farben glänzt, ist wahrscheinlich das Ungewöhnlichste in der wunderbaren Allianz Arena-Technologie. Dank Luftkissen sieht es fast wie ein UFO aus und nicht nur der FC Bayern spielt hier seine Heimspiele. Die Arena leuchtet nicht nur rot, sondern auch der TSV 1860 München im damals blau beleuchteten Stadion.

Tickets zu bekommen ist normalerweise extrem schwierig, besonders wenn es um Spiele des FC Bayern geht, da diese normalerweise einige Monate im Voraus ausverkauft sind. Das riesige Gebäude im Norden Münchens verbraucht trotz fast 3.000 Luftkissen dank moderner LED-Beleuchtung überraschend wenig Energie. Trotzdem kann man ihn in klaren Nächten immer noch von den österreichischen Berggipfeln sehen. Die federleichte ETFE-Folie ist nur 0,2 Millimeter dick und mit Lüftern besetzt. Sie reinigt und altert nicht.

Während des Länderspiels zwischen Deutschland und Italien (4: 1-Sieg) am 29. März 2016 wurde die Allianz Arena erstmals in Schwarz, Rot und Gelb beleuchtet. Es war neu und nie zuvor dagewesen.

Die Arena wurde 2005 eröffnet und hatte viele wichtige Sportereignisse, wie das erste WM-Spiel 2006 zwischen Deutschland und Costa Rica oder das Champions-League-Finale 2012. Dann wurde sie erstmals von 66.000 auf gut 71.000 Plätze erweitert. Für die Saison 2014/2015 wurden zusätzliche Stehplätze in der Südkurve und zusätzliche Sitzplätze im gesamten Stadion installiert, um genau 75.024 Personen unterzubringen. Aufgrund der großen Neigung der Tribünen bietet es einen beeindruckenden Hintergrund und eine hervorragende Sicht auf das Spielfeld von allen drei Rängen.

Olympiastadion Berlin

Die Benennung als Berliner Olympiastadions ist wahrscheinlich nicht übertrieben. Geschichte, Architektur, Atmosphäre und ausgetragenen Spiele, diese Kombination macht die Arena zu etwas Besonderem.

Hier begann alles vom Bau des Stadions bis zu den berüchtigten Olympischen Spielen 1936 während der Nazizeit. Der gesamte olympische Komplex wurde in monumentaler Architektur erbaut und nach dem Krieg auch für andere Zwecke genutzt. Mit 88.075 Zuschauern in einem Hertha-Spiel wurde hier 1969 auch ein neuer Bundesliga-Rekord aufgestellt.

In den Jahren 2000–2004 wurde das Stadion gründlich umgebaut, um es auf das WM-Finale 2006 vorzubereiten. Nach seiner Fertigstellung bietet es Platz für 74.649 Zuschauer und eine Reihe technischer Innovationen wie Beleuchtung oder Videodisplays. Trotz allem ist der historische Charakter dank der Erhaltung von Denkmälern sowie neuer individueller Merkmale wie der blauen Laufbahn erhalten geblieben. Einzigartig ist auch die Eröffnung des Stadions über dem Marathontor, die einen fantastischen Blick auf den Glockenturm bietet.

Hier spielen nicht nur Hertha BSC und die deutsche Mannschaft, sondern auch andere Fußballattraktionen und Leichtathletikwettkämpfe. Hier findet seit 1985 das DFB-Pokalfinale statt, das jedes Jahr ein sportliches und stimmungsvolles Ereignis der Saison ist. Im Olympiastadion wurde bereits ein Weltrekord gebrochen, als Mario Barth als Live-Comedian vor 70.000 Zuschauern auftrat.

Veltins-Arena Gelsenkirchen

Die Veltins-Arena, früher auch Arena Auf Schalke, bietet Platz für 62.271 Personen, international sind es 54.740 Sitzplätze. Mitten im geografischen Zentrum von Gelsenkirchen am sogenannten Bergerfeld in Erle gelegen, ist es der Nachfolger der Glückauf-Kampfbahn und des Parkstadions.

Das Dach der 2001 eröffneten Arena ist eine echte Spezialität, da es sich über das gesamte Stadion erstreckt und geöffnet und geschlossen werden