Екатерина Максимова
Автоматический полив для дачи и дома

От автора

Приезжая на дачу я первым делом брал лейку и принимался поливать огурцы, землянику, томаты и грядки с зеленью. В жаркое время при нехватке воды растения могут погибнуть или прекратить плодоношение. Обычно в выходные дни, когда я приезжал на дачу, вода из водопровода бежала плохо. Все дачники принимались поливать свои растения и напор воды в водопроводе снижался. Для того чтобы полить огород приходилось носить воду в лейке. Однажды натаскавшись ведер и леек, я присел и почувствовал усталость и боль в пояснице. Мне пришла мысль о том, что если бы полив происходил в будние дни, когда напор воды хороший, полив занял бы меньше времени и сил, и поясница бы не болела. Так возникла идея создания или покупки автомата, который бы поливал мои растения без моего присутствия. В магазине был в продаже автомат полива для дачи, но его цена была для меня неподъёмная. Тогда я решил изготовить устройство автоматического полива своими руками. Первое что пришло в голову это капельный полив. Когда я его изготовил, то понял, что для его нормальной работы нужна чистая вода, что у нас на дачах невозможно. Мелкие отверстия забивались грунтом, растворенным в воде из водохранилища, и мелкой живностью.

Следующее устройство с применением будильника и электромагнита получилось простым, надежным и не дорогим. Работало это устройство хорошо. Оно меня очень выручало, особенно в жаркие дни. Я на работе, а на даче все полито. Да и спина не болит. Однажды я рассказал о своих достижениях знакомой женщине. Она с завистью сказала, что ей очень помог бы такой аппарат, но у неё на даче нет электроэнергии, а воду качают не во все дни, а по графику. Хорошо бы иметь такую автоматическую установку для полива, которая работала бы без электричества.

Я занялся разработкой устройства, которое могло бы работать без электричества. В литературе никакой нужной информации найти не удалось. В сети для создания автомата для полива тоже ничего не нашлось. В результате за зиму мне удалось создать устройство, которое работает у меня много лет. Материальные затраты мизерные, Почти даром. Полив растений происходит с периодичностью 4-6 часов. Мне это устройство очень нравится. Устройство никто не украдёт, потому что в нем нет дорогих деталей. Для постройки потребовались две полиэтиленовые бутылки, один шарнир, капроновый шнурок, самодельный клапан и старый шланг.

Когда построил теплицу длиной в двенадцать метров, оказалось что вода в шланге на грядки самотеком не доходит до дальних растений. Ближние растения политы обильно, а дальние почти не поливаются. Пришлось шланги укоротить до шести метров и сделать установку на четыре шланга. Две таких установки работают уже примерно десять лет.

Вступление

Урожайность растений зависит напрямую от влажности почвы. Обеспечивая достаточную влажность почвы под растениями можно повысить урожайность в 1,5-2 раза. Поэтому стоит затратить время на устройство автоматического полива, тем самым, создав благоприятные условия для растений и, следовательно, повысить их урожайность.

Стоять со шлангом или носить лейки с водой достаточно трудоёмкое занятие, да и время, истраченное на это можно использовать для других работ или отдыха.

Я сконструировал несколько автоматических поливочных устройств, с помощью которых можно поддерживать нужную влажность почвы без моего участия все лето. Теперь даже когда я дома, мой огород полит и приносит хороший урожай. Так же я с помощью этой системы могу вносить удобрения прямо вместе с водой, поступающей к растениям автоматически. В отличие от тех устройств, которые продаются в магазине, эти самодельные поливочные устройства обойдутся Вам почти даром, только стоит немного потрудиться. Собрать их можно из простых и недорогих материалов, которые есть у всех.

1. Система полива с применением капельниц

Эту установку можно использовать, только если вода в водопроводе чистая или с применением фильтров для очистки воды. В водопроводной воде на даче могут присутствовать частицы грунта и микроорганизмы, которые могут засорить мелкие каналы системы.

Запорный вентиль водопровода

Шланг

Клапан поплавковый

Поплавок

Ёмкость накопительная

Подставка

Патрубок

Шланг

Регулятор капельницы

Капельница

Воздушный фильтр

Стойка для шланга

Растение

Подставка под шланг

Фильтр для воды

Работа системы

Вода поступает из водопровода через вентиль 1 в шланг 2. Через шланг 2 и через запорный поплавковый клапан 3, через фильтр 15 вода поступает в накопительную ёмкость 5. Для создания давления в системе накопительная ёмкость поднята на высоту 1—1,5 метра над землёй и установлена на подставку 6. Когда накопительная ёмкость наполнится, поплавковый клапан 3, под воздействием выталкивающей силы на поплавок 4, закрывается. Вода перестает поступать в накопительную ёмкость 5.

Так как вода из накопительной ёмкости постоянно вытекает к растениям, уровень воды в накопительной ёмкости уменьшается. Как только уровень воды в накопительной ёмкости 5 уменьшится, откроется поплавковый клапан 3, и вода вновь потечет в ёмкость 5. Так будет поддерживаться постоянный уровень воды в ёмкости 5. И следовательно постоянное давление в капельницах.

Из накопительной ёмкости 5 вода через патрубок 7 наполняет шланг 8. Этот шланг находится постоянно заполненный водой. Второй конец шланга нужно поднять выше уровня воды в накопительной ёмкости 5 и закрепить на стойке 12. Конец шланга для предотвращения попадания мусора следует закрыть фильтром 11 из ткани, так чтобы проникал воздух (закрепить ткань с помощью прочной нити).

Для подачи воды непосредственно под растения в шланг следует воткнуть иголки капельниц 10. На капельницах находятся регуляторы подачи воды 9. Вода из шланга 8 через иглу капельницы, по трубке капельницы поступает к растению 13. С помощью регулятора капельницы 9 можно регулировать подачу воды к растению от нуля до нужного для растения количества.

Для того чтобы скорость вытекания воды из трубки капельницы к растению была постоянна, нужно поддерживать постоянное давление в шланге и соответственно в трубке капельницы. Для этого установлена накопительная ёмкость 5, уровень воды в которой поддерживается постоянным и соответственно не меняется давление в шланге 8 и капельницах 10, что поддерживает неизменным поступление воды к растениям.

Для изготовления поливочной системы потребуются:

– Вентиль 1 (можно приобрести в магазине или использовать старый).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.