Древние и не совсем древние технологии для извлечения атмосферного электричества и пьезоэлектричества
Александр Матанцев

© Александр Матанцев, 2022

ISBN 978-5-0056-0460-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

На обложке

Верхний ряд, слева направо.

Обозначения навершия знаменитой японской пагоды. Показаны элементы, участвующие в извлечении атмосферного электричества. Аналогичные пагоды создавались в VI и VII веках.

Буддийская пагода, где в настоящее время извлекается атмосферное электричество и постоянно светятся над шпилем огоньки.

Японская пагода с навершием с девятью бронзовыми позолоченными кольцами, и металлической сеткой для извлечения атмосферного электричества.

Средний ряд, слева направо.

Купольный генератор, похожий на магнетрон, и сам купол храма изнутри. Главная часть – 8 вставок, содержащих магнитные материалы окисей и закисей железа и титана.

Федор Борисович Швабе (1813 – 1880), отечественный изобретатель немецкого происхождения и глава большой фирмы в России «Ф. Швабе». Сама идея использования в практических целях атмосферного электричества принадлежит неизвестным изобретателям древних цивилизаций, пагоды для этих целей построены в VI и VII веках, первые храмы – в XI веке, а отдельные узлы разработаны учеными позже, начиная с XVII столетия, пик развития наблюдался в XVIII веке. При этом, наибольший вклад в создание узлов для освещения, отопления, передачи энергии в системе извлечения атмосферного электричества, принадлежит отечественному ученому Федору Швабе. Он создал большой завод и магазины, регулярно демонстрировал свои достижения на Мировых выставках. В качестве основного элемента в изделиях Швабе присутствовала разработка Генриха Даниэля Румкорфа (1803 – 1877). Удивителен факт того, что схема запитки катушки Румкорфа точь-в-точь совпадает со схемой запитки катушки Тесла и со схемой получения атмосферного электричества. Тесла, хотя и увеличил в десятки раз выходное напряжение, но приоритет и практическое применение изделий для атмосферного электричества принадлежат Румкорфу и Швабе. Кроме того, Тесла изобрел свой резонансный трансформатор в 1891 году, а Румкорф изобрел свою катушку с аналогичной схемой подключения на 40 лет раньше – в 1851 году. Швабе выпускал изделия на своем заводе для использования атмосферного электричества в 1840 – 1880 годах. Позже заводом руководили его родственники. В августе 1916 года на основании постановления «Комитета для борьбы с немецким засильем» было принято постановление Совета Министров Российской империи о ликвидации АО «Ф. Швабе».

Спасский Собор в Пятигорске до его взрыва в 1936 году. На крыше показаны подставки и вставки с киноварью, содержащие до 87% ртути. Эти вставки устанавливались и снимались в зависимости от погоды и многократно увеличивали эффективность извлечения атмосферного электричества. В построенном заново Спасском Соборе ничего этого нет.

Нижний ряд, слева направо.

Столб без проводов для приема, усиления электромагнитных волн, и передачи их к домам потребителей.

Диаграмма направленности излучения столба без проводов. Усиленные по амплитуде волны могли эффективно приниматься слева и справа от плоскости антенны на столбе, и таким образом, доходили до потребителя.

Эфирный конденсатор в виде конуса на крыше здания в Бангладеш. Указаны все слои этого конденсатора.

Введение

Об использовании атмосферного электричества сейчас много пишут. А существует ли оно реально? Вот, посмотрите, автор приводит фотографию пагоды (рис. 1), действующей в настоящее время, извлекающей атмосферное электричество и дающей, в завимости от погоды, огоньки разной яркости возле шпиля.

Рис. 1

Рис. 1. Буддийский храм с действующей в настоящее время системой воздействия атмосферного электричества [48]

А вот и оппонент.

– Всем вам не хворать! Если много пишут об атмосферном электричестве, то зачем вы затеяли эту канитель?

– Это не канитель, а научное обоснование возможностей извлечения атмосферного электричества!

– Ага! Значит остальные действовали не по-научному, а как?

– Вопрос этот новый, еще до конца не осмысленный, и нет выводов и рекомендаций!

– Ага! так вы решили дать рекомендации, ловлю вас на слове! Напишите так, чтобы повсеместно могли извлекать энергию из атмосферы и совершенно бесплатно!

– Дорогой оппонент, для этого нужны построенные храмы, церкви, мечети, пагоды, и здания по специальному проекту, с учетом возможности извлечения атмосферного электричества и пьезоэлектричества.

– Что это вы смешали все в одну кучу: и атмосферное электричество и пьезоэффект?

– Так в этом и есть изюминка этой книги, эти два свойства по извлечению энергии, оказывается взаимно связаны.

– А для чего вам нужна эта связь, вот посмотрите Бобик связан с хозяином!

– Дорогой оппонент, вы решили сразу же раскрыть все секреты книги?

– А как же, а для чего пишут книги для того, чтобы пошуршать бумагой? А сейчас многие книги только в электронном виде, тогда что?

– Эту связь необходимо раскрыть потому, что существенно расширяются возможности по извлечению энергии. Атмосферное электричество – это производное от действия Солнца, а пьезоэлектричество, это производное от влияния Земли!

– Ну, вы, автор и загнули. А производное от картофеля, сахара и хлеба, это самогон!

– Давайте не отвлекаться. Тематика атмосферного электричества, сейчас только начинает раскручиваться. Анализируя литературу, я могу точно сформулировать задачу. Необходимо понять научные причины возможности получения такого электричества в прошлом и причины того, почему сейчас вся система разрушена.

– Будьте последовательны, автор, вы привели пример действия атмосферного электричества в пагоде прямо сейчас, так разве нельзя распространить этот опыт на все страны и все континенты?

– Хотелось бы, да невозможно. Эта пагода одна из очень немногих, которая осталась в целости, но только для внешнего обозрения. А передачу энергии она не осуществляет. Ей отрезали все связывающие каналы!

– Так, так, ей отрезали связи? А не слишком много вы на себя берете, автор? Что и у нас в России везде отрезали уши?

– Насчет ушей, дорогой оппонент, давайте помолчим, а вот насчет устройств для извлечения энергии этим интереснейшим способом атмосферного электричества, следует сказать. Вы знаете, что 99,5% церквей и храмов в России были уничтожены в начале XX века?

– Так это большевики нахулиганили!

– Не только, во всех странах уничтожили здания целиком или макушки, которые были несли основные функции по извлечению атмосферного электричества.

– Слышал, слышал, а вот пьезоэлектричество, о нем вообще не пишут, вы дорогой автор, ничего не напутали? Объясните мне по-простому, что это такое и почему это не используют сейчас.

– Объясняю. Все храмы, мечети и церкви построены с очень толстыми стенами в полтора – два метра. В этих стенах содержится пьезоматериал в виде кварца. Далее, мне удалось доказать, что использовали еще и кальцит, также пьезоматериал. Далее, под внешним механическим воздействием или под вибрациями, происходит прямой пьезоэффект на пьезоматериалах. При этом происходят удивительные процессы: кристаллы поляризуются, превращаясь в домены, формируется разность потенциалов, генерируется ультразвук и излучается сопутствующее электромагнитное излучение.

– Допустим, а почему же этого нет сейчас?

– А потому, что многие внешнее воздействующие факторов отсутствуют, их разрушили.

– Что это еще, а факторы, с чем их едят?

– Это звуки колокола, а колокольни разрушили, это возможное воздействие вибраций от прибоя волн и потока воды, а каналы засыпали. Это приемник пьезонапряжения в виде горизонтальных металлосвязей внутри строения. А после взрывов и разрушения храмов, эти металлосвязи, почему-то не восстановили.

– Неужели все так плохо, просто жуть какая-то!

– Хочу вас немного успокоить, дорогой оппонент. В Иерусалиме наш ученый по карманным приборам определил, что поле резко увеличивается во время службы!

– Подумаешь, засунул в карман прибор, а я могу в кармане держать кукиш!

– Дорогой оппонент, давайте по существу. Мне удалось определить размеры блоков в основании и их состав. Эти блоки, как в Баальбеке, до 700 тонн, а в них много кварца. А дальше происходит следующее. Во время служения звуки многих голосов воздействуют на пьезоматериал кварц и вызывают сопутствующее электромагнитное и ультразвуковое излучение, которое и зарегистрировал наш отечественный ученый!

– Ох, наш дотошный автор! Вас не переговоришь. Но мое дело предупредить, что не случайно почти все в названных вами системах порушено. Есть силы, которые это делают. Будьте осторожны, если речь пойдет о замене нефти, газа угля и других ресурсов на бесплатное атмосферное электричество и бесплатную энергию из земли за счет пьезоэффекта, то берегите свои уши!

– Благодарствую за предупреждение.

– Носите наушники!

– Ну, вы и шутник, наш уважаемый оппонент.

Оппонент исчез. Далее автор приступает к изложению введения.

Некоторые исследователи пишут о том, что энергия атмосферного электричества берется из тучек, или же во время грозы. На этот вопрос лучше всего ответил Чарльз Вильсон в 1895 году [109]. Он писал о том, что существует ионная конденсация, когда атмосфера выполняет функции конденсатора, заряжаясь предварительно грозовыми облаками. Таким образом, происходит электризация облаков и слоев атмосферы. Вот вам и источник постоянно пополняемой энергии!

Это самый интересный вопрос: кто же создал сооружения разных видов: церкви, мечети, храмы, здания, галереи и другие с возможностью извлечения атмосферного электричества, обеспечивающего освещение, нагрев и другие полезные действия. Такие сооружения известны с VI и VII веков, но наибольшее их количество построено в XVII и XVIII веках.

Некоторые считают, что все это создано руками великого изобретателя Николы Тесла! Однако годы его жизни – от 1856 до 1943 года. Получается, что он не мог иметь никакого отношения к действующим сооружениям, использующих атмосферное электричество, и созданных в указанные века и еще раньше.

Ага! Так если это не Тесла, то кто? Теорию атмосферного электричества описывал Михаил Васильевич Ломоносов, но он жил в годы от 1711 до 1765, а также Георг Вильгельм Рихман, живший с 1711 до 1753 годы. Однако, церкви, колокольни, храмы, мечети и здания с искусственным освещением и нагревом, были созданы на несколько веков еще раньше!!! Вот так вопрос!

Автор, Александр Матанцев, подробно исследовал технологии древних цивилизаций в своих книгах [1—46]. Он пришел к следующим выводам: все мегалитические сооружения:

– пирамиды,

– резонансные курганы,

– большие менгиры, кромлехи,

– статуи с острова Пасхи

были разрушены в один период времени, от 1877 года до 1750 года. Особенно поражает факт близкого совпадения разрушения мегалита Камня Фей и египетских пирамид – 1727 – 1750 годы. Все это свидетельствует о том, что были и существуют сейчас силы, заинтересованные в разрушении наследия старых цивилизаций с целью недопущения к полезным технологиям современного человечества.

Знаменитые исследователи, географы и ученые писали о том, что видели надписи на пирамиде Хеопса в период от 484 г. до н.э. до 1637 года нашей эры. В период от 1700 до 1792 годы надписей уже не было. Причина – уничтожение этих надписей точно также, как и уничтожение артефактов технического назначения. Яркий пример: обнаружение эрозии на Сфинксе, по которой определили возраст Пирамиды Хеопса более 10 тыс. лет, что никак не вписывалось в принятую версию египтологов о 3-х тысячном возрасте пирамиды. В результате места эрозии сразу же были уничтожены, их замазали цементом.

Еще один интересный пример, обнаруженный автором, Александром Матанцевым. В книге Эфраима Скуайера 1877 года выпуска (под названием «Земля Инков» есть рисунок нескольких огромных блоков в Ольянтайтамбо, Перу. На одном из этих блоков нарисованы три вертикально установленные взаимно-перпендикулярные многоступенчатые плашки или выступы. Автор выявил, что они предназначены для левитации крупных блоков и для оздоровления людей (до большого роста) с целью приспособления к новым условиям, когда увеличилась сила тяжести и уменьшилась частота Шумана. Автору удалось найти этот блок в настоящее время. Он замазан цементом!!!

Итак, получается, что мегалитические сооружения, включая пирамиды, курганы, менгиры, дольмены, сейды, кромлехи, которые однозначно были созданы представителями древних цивилизаций, далее были уничтожены их последователями (жрецами и другими назначенными Посвященными) – в основном, в XVIII веке, а отдельные – в XIX веке.

В литературе повсеместно можно встретить информацию о том, что после 1917 года устройства для извлечения энергии из атмосферы были ликвидированы не только в России, но и во всем мире. При этом очень модным стало писать о некоторых неизвестных силах, которые это делали и продолжают делать. При этом первенство в создании устройств для извлечения атмосферного электричества отдается неизвестным силам и создателям, вплоть до изобретателей времен древних цивилизаций, таких, как Атлантида и Гиперборея, которые были уничтожены более 12,5 тысяч лет назад.

Однако в этом вопросе следует быть очень внимательными и осторожными. Как показал экскурс в историю изобретателей, описанный в этой книге в главе «Ученые об атмосферном электричестве», отдельные вопросы атмосферного электричества были разработаны Торричелли Эванджелиста (1608—1647), Михаилом Васильевичем Ломоносовым (1711 – 1765), Георгом Вильгельмом Рихманом (1711 – 1753), Бенджамином Франклиным в 1872 году, Леонардом Эйлером (1707—1783), Василием Назаровичем Каразиным в 1818 году, Измаилом Ивановичем Срезневским в конце 19 века, Мелоном Лумисом, Андреем Михайловичем Павлиновым (1852 – 1897), Николой Тесла в 1890 году, Чарльзом Вильсоным в 1895 году, Николой Павловичем Мышкиным в 1899 году, Еррере в 1990 году, Уильямом Рамзаем в 1900 году, Дмитрием Иванович Менделеевым (1834 – 1907), Германом Плаусоном в 1920 году, Жераром Рено в 1926 году.

Внимательное изучение международных выставок конца 19 века и разных источников литературы, позволили сделать неожиданный вывод: «Устройства для сбора атмосферного электричества», демонстрируемые на международных вставках конца 19 века и в магазинах Федора Борисовича Швабе в России, содержали такие устройства, разработки вполне реальных ученых XVIII – XIX веков».

Мнение автора, Александра Матанцева, изучившего подробно этот вопрос. Изначально вопрос об использовании атмосферного электричества, который в древности назывался «природопоклонством» и «богатством Божием природы», исходил действительно от древних цивилизаций, но по мере продвижения науки в мире, в конце 17 века, и особенно интенсивно в 18 веке, были созданы известными учеными отдельные устройства для извлечения атмосферного электричества. Они могли и не называться так, а предназначались для отдельных практических целей, например, для освещения и отопления при использовании энергии природы без проводов. Но, по сути своей они вписывались в общую концепцию использования атмосферного электричества и пьезоэлектричества.

В последующих главах будут рассмотрены свойства колоколен, храмов, и отдельных зданий с башнями и остриями, и особыми конденсаторами, для использования атмосферного электричества, в которых использованы аналогичные приемы древних технологий, что и в пирамидах, дольменах, курганах и др., например: четырехгранные внутренние конструкции в колокольнях, мечетях, навершиях, и башнях, а также принцип использования ультразвука и сопутствующего напряжения и электромагнитного излучения при пьезоэффекте. Собственно, аналогичным образом выполнено освещение в древнем магазине компании «Ф. Швабе». К люстрам подходят совсем не провода, а металлосвязи от здания. Работает эта система достаточно просто – купольное сооружение наверху собирает заряды и выдаёт электрические колебания. Они усиливаются, и беспроводным способом передаются на лампочки люстр. Лампочки для работы в такой цепи были специальной конструкции и со специальным наполнением. Подобные устройства изготовления фирмы Швабе использовались по всей Российской Империи.

Так что господа Румкорф и Швабе забыты, скорее всего, не совсем случайно. Масштаб их деятельности в России гораздо больше, чем мы знаем. Благодаря им огромная империя не знала нужд в энергоносителях, в соответствии с потребностями того времени.

Исследования по истории развития физики в мире, приводят к удивительным результатам. Сама идея использования в практических целях атмосферного электричества принадлежит неизвестным изобретателям древних цивилизаций, а отдельные узлы для освещения, отопления и передачи энергии без проводов разработаны учеными, начиная с 17 столетия, пик развития наблюдался в 18 веке. При этом, наибольший вклад в создание узлов для освещения, отопления, передачи энергии в системе извлечения атмосферного электричества, принадлежит отечественному ученому немецкого происхождения Федору Борисовичу Швабе (1813 – 1880). Он создал большой завод «Ф. Швабе» и магазины. Кроме того, регулярно демонстрировал свои достижения на Мировых и Международных выставках. В качестве основного элемента в изделиях Швабе присутствовали разработки Генриха Даниэля Румкорфа (1803 – 1877). Удивителен факт того, что схема запитки катушки Румкорфа точь-в-точь совпадает со схемой запитки Катушки Тесла и со схемой получения атмосферного электричества. Тесла, хотя и увеличил в десятки раз выходное напряжение, но приоритет и практическое применение изделий для атмосферного электричества принадлежат Румкорфу и Швабе.

Все это будет подробно рассмотрено далее, а сейчас автор, Александр Матанцев формулирует свою гипотезу, которая далее подтверждается в исследованиях и становится фактом:

– во-первых, создание сооружений, использующих атмосферное электричество, выполнено по физическим законам, аналогичным их использованию в древних мегалитических сооружениях, включая пирамиды;

– во-вторых, они многофункциональные и используют для освещения и нагрева не только атмосферное электричество, но и пьезоматериалы двух основных видов: кварца и кальцита для получения при пьезоэффекте дополнительной разности потенциалов, ультразвука и сопутствующего электромагнитного излучения;

– в-третьих, опять же по причине многофункциональности, они используют не только атмосферное электричество, или энергию от Солнца, но и упругие волны Земли, или сейсмические волны;

– в-четвертых, эти сооружения относятся к последней ветви изобретений, переданных на Землю представителями древних цивилизаций;

– в-пятых, они специально разрушаются точно также, как и пирамиды и примерно в один период времени, возможно более поздний, примерно, на 50 лет;

– Никола Тесла, величайший мировой изобретатель, раскрыл их некоторые тайны, и судя по всему, имел доступ к отдельным материалам, не случайно он сутками сидел в библиотеках с древними писаниями. По этому, последнему пункту можно привести аналогию с тем, как Ашшурбанапал, царь Ассирии, правивший приблизительно в 669 – 627 годах до н. э., в чьём владении была найденная археологами библиотека, великолепно владел техникой чтения шумерских клинописных текстов. В своём дневнике он писал: «Самая интересная информация была заключена в текстах, в которых говорилось о посещении нашей Планеты представителями другой, инопланетной цивилизации». Вот вам и практически документальное подтверждение истинных истоков создания древних технологий в том числе и для церквей, храмов, мечетей и зданий с макушками луковицами, стержнями для освещения и нагрева, а также для пирамид с их уникальными возможностями по извлечению энергии и её использованию для многих целей.

.В системе извлечения атмосферного электричества, Плаусон получил мощность 0,72 кВт от одного аэростата и 3,4 кВт от двух, поднятых на высоту 300 м. На свои устройства он в 1920-х гг. получил патенты США, Великобритании и Германии. Его книга «Получение и применение атмосферного электричества» содержит детальное описание всей технологии.

Тематика извлечения атмосферного электричества вдруг стала удивительно популярной. В чем тут дело? Дело в том, что человечество достигло такого уровня, что способно понять и даже воспроизвести отдельные устройства для такого извлечения. Созданы строения для извлечения атмосферного электричества давно:

– самые ранние неизвестно когда представителями древних цивилизаций;

– пагоды – в VI и VII веках;

– храмы и церкви, по отдельным данным, в XI веке;

– когда человечество подошло к уровню глубокого познания электротехники, то все это направление получили резкий толчок и усиленное развитие, в XVIII и XIX веках появилось много светильников, устройств нагрева, полива и других приспособлений, работающих от атмосферного электричества.

Рассматривая возможности извлечения атмосферного электричества, почему-то забывают о другом способе извлечения энергии – из земли через пьезоэффект в материалах храмов, церквей, мечетей, пагод. Этот вопрос ушел на второй план и даже совершенно незаметен по другой причине: человечество еще не достигло такого уровня, чтобы явно раскрыть его. Но это явление: получение ультразвука, поляризация и генерирование сопутствующих электромагнитных волн является основой в мегалитических сооружениях: пирамидах, резонансных курганах, дольменах, сейдах, менгирах, кромлехах. Автор рассмотрел многие виды мегалитических сооружений в свои книгах [1 – 47], и показал, что пьезоэффект происходит под внешним воздействием на пьезоматериалах. Аналогично, и в храмах, церквях, мечетях. Там стены имеют необыкновенную толщину до полутора – двух метров! А зачем? Именно с той целью, чтобы был значителен пьезоэффект и значительно пьезонапряжение. Пьезонапряжение и интенсивность ультразвука при пьезоэффекте пропорциональны массе пьезоматериалов. В качестве пьезоматериалов, используются, в основном, два материала – кварц (SiO₂) и кальцит (CaCO₃). Исследования показывают, что во многих церквях и храмах, колокольнях, специально увеличивают состав кварца, или кальцита. Интересно сочетание колокольни и храма. Это идеальная пара для получения пьезонапряжения. Звуки колокола и песнопения являются хорошими возбуждающими воздействиями для возникновения пьезоэффекта. Еще одним дополнительным фактором возбуждения пьезоэффекта и извлечение энергии из земли, являются упругие волы в земле, в местах силы. Такие места бывают в зонах тектонических разломов и энергетических сеток: ИДСЗ, или Русской сетки, других энергетических сеток.

И вот теперь мы подошли к самому интересному. Автор показал свих книгах о многофункциональности мегалитических сооружений. Точно такая же многофункциональность проявляется в храмах, церквях мечетях. Они обладают как возможностью извлечения атмосферного электричества, так и извлечением энергии земли от упругих волн, воздействующих на пьезоматериалы. Больше того, автор склоняется к мысли, что эти два свойства: атмосферное электричество и пьезоэлектричество взаимно связаны друг с другом. Автор показал на примере Лермонтовской галереи в Пятигорске, что она связана со Спасским Собором, расположенном поблизости на расстоянии 300 метров. Автор показал большое число признаков получения атмосферного электричества для Лермонтовской галереи и выявил столбики или подставки, и вставки с киноварью на крыше Спасского Собора (показано на обложке этой книги).

Показательно что имеется мировая тенденция по уничтожению технологий древних цивилизаций и технологий не совсем древних. Причем делается все с одной целью, чтобы человечество не получило ни через пирамиды, ни через храмы, колокольни, мечети и пагоды дешевой и даже бесплатной энергии! Все упирается в это!

Для восстановления старых сооружений и строительства новых с целью получения энергии, необходимо в комплексе рассматривать вопрос получения пезоэлектричества и атмосферного электричества, так как у них имеется взаимная связь. Связь первая: производимое от атмосферного электричества через купольный или другой генератор переменное напряжение, может приводить к возникновению вибраций, приводящих к прямому процессу пьезоэффекта, в результате которого формируется ультразвук, разность потенциалов и сопутствующее электромагнитное излучение. И, наоборот, пьезонапряжение в частях храмов, разделенных горизонтальными металлосвязями, складываются между собой, и складываются с напряжением от атмосферного электричества, создавая общее, существенно большее напряжение, и как результат, существенно большую извлекаемую энергию. По сути, атмосферное электричество и заряды облаков и атмосферы – результат воздействия Солнца, а пьезонапряжение и сопутствующее электромагнитное излучение – результат извлечения энергии из Земли. Вот в этом и является настоящий суммарный эффект – использования всех возможных природных ресурсов: как от Солнца, так и из Земли в местах силы. Связь вторая: электромагнитные волны от церквей, колоколен, храмов, мечетей, возникаемые от прямого пьезоэффекта при внешнем воздействии звука колокола, песнопений, прибоя волн и других механических вибраций, передаются через воздух к столбам без проводов или через штыревые высокие антенны, а далее воздействуют непосредственно на потребителя.

Как тут не вспомнить, что все новое, это хорошо забытое старое! Автор, Александр Матанцев, впервые расшифровал надпись на старом входе в пирамиду Хеопса в Гизе [46]. Вот что там написано: «Взаимодействуют постоянно дополняющие друг друга силы Земли и Солнца. Для этого процесса необходим постоянный контроль или наблюдение». Эта надпись сделана в эпоху династии Чжоу, в 1-м тысячелетии до нашей эры. Вот и получается, что свойство взаимной связи двух указанных способов по извлечению энергии: через Солнце (атмосферное электричество), и через Землю (пьезоэлектричество), совпадает с общей тенденцией использования энергии Солнца, Земли, и этой тенденции не менее 3000 лет! Хотя, корни этой тенденции могут уходить куда глубже, во времена существования древних цивилизаций.

Для решения всех указанных проблем, необходимо было рассмотреть следующие вопросы:

– провести анализ материалов ученых об атмосферном электричестве;

– рассмотреть основы атмосферного электричества, понять, откуда берется энергия;

– изучить, кто же впервые создал сооружения с использованием атмосферного электричества;

– выявить зависимость напряженности электрического поля от высоты и от места расположения сооружения;

– изучить схемные решения для использования атмосферного электричества;

– понять справедливость учения об эфире;

– рассмотреть использование атмосферного электричества в прошлом;

– рассмотреть использование напряжения, ультразвука и электромагнитных волн, получаемых в процессе пьезоэффекта в прошлом;

– рассмотреть источники освещения в древнем Египте и первенство в открытии электрической лампочки;

– изучить примеры освещения в городах в те времена, когда еще не была официально изобретена электрическая лампочка;

– рассмотреть теорию беспроводное электричества;

– изучить Мировые выставки в прошлых веках;

– изучить передачу энергии без проводов через столбы с металлическим каркасом (горизонтальными директорами);

– рассмотреть разные конструктивные особенности в системе атмосферного электричества: купола, изоляцию купола, купольный генератор, эфирные конденсаторы, применение киновари, или ртути; особенности шпилей,

– изучить примеры извлечения атмосферного электричества и пьезоэлектричества в разных климатических зонах;

– рассмотреть условия изменения вновь построенных храмов после уничтожения старых.

– изучить причины уничтожения церквей, обладающих свойствами извлечения атмосферного электричества;

– изучить связь свойств получения пьезоэлектричества и атмосферного электричества;

– изучить буддийские храмы и пагоды с использованием атмосферного электричества;

– рассмотреть материалы, содержащиеся в составе священных зданий;

– изучить пьезоматериалы;

– рассмотреть виды светильников, нагревателей в те времена, когда не было официально изобретено электричество.

Автор, Александр Матанцев, относит себя к исследователям тайн мироздания, древних мегалитических строений, древних технологий, будучи изобретателем, создателем многих авторских свидетельств и патентов. Работая начальником лаборатории с ученой степенью и научным званием, во «ВНИИ Технической физики и автоматизации», он был инициатором создания нового устройства плазменного пистолета, работающего на обычной воде, воздействующего на каменные структуры, создания модулированных генераторов нейтронов, квадрупольных и времяпролетных масс-спектрометров, высоковольтных импульсных устройств и многих изобретений. На эти устройства получены авторские свидетельства и патенты. Им написаны стандарты по генераторам нейтронов, а также книги по тайнам пирамид, курганов, сейдов, дольменов, менгиров, кромлехов, статуй с острова Пасхи, Стоунхенджу, комплексу Тиуанако, древним календарям, вопросам левитации человека и мегалитов. При этом проводилось обобщение и проводился анализ существующего, и давались собственные гипотезы и расчеты, исследования по географическим картам.

Данное исследование было начато не случайно, а является продолжением целенаправленного изучения возможностей древних технологий.

Автор, Александр Матанцев, решил перечислить читателям свои открытия, гипотезы, расследования, раскрытия, связанные с древними технологиями и древними цивилизациями:

– выявлен период окончания действия пирамид в Гизе;

– выявлена территория влияния энергетики пирамид;

– сформулировал критерий настоящей пирамиды;

– выявлены категории пирамид в России, нанесено 116 пирамид разной формы на карту России;

– впервые раскрыт календарь катастроф Тиуанако; вычислены орбиты планет до и после катастроф, вычислены орбиты и время катастроф с тремя спутниками Земли и двумя спутниками Венеры;

– впервые раскрыто предназначение взаимно перпендикулярных структур в блоках – для левитации;

– выявлены разрушители комплекса Тиуанако;

– выявлено назначение пирамид в Тиуанако, в том числе, для процесса получения золота;

– выявлена общность Врат Солнца в Тиуанако и П-образных структур в Стоунхендже;

– проведена систематизация сейдов;

– проведена систематизация дольменов и выявлены суммарные возможности по защиту от катастроф и землетрясений;

– проведена систематизация менгиров и кромлехов;

– проведена систематизация резонансных курганов, показана их схожее функциональное воздействие с пирамидами;

– выявлено важное назначение мегалитических строений по всему миру – для определения и защиты от катастроф и землетрясений; введены формулы для получения эффективной защиты; в местах с большими тектоническими разломами устанавливали огромные пирамиды, а в местах с небольшой сеткой тектонических разломов устанавливали множество мелких мегалитических сооружений типа дольменов, резонансных курганов;

– выявлено предназначение статуй на острове Пасхи, а также впервые указаны устройства частотной настройки;

– определена систематизация по частотной настройке мегалитических сооружений;

– выявлена планетарная катастрофа по Дендерском Зодиаку;

– раскрыта принадлежность четырехпалых существ и людей и выявлена планета, с которой они прибыли на Землю;

– проведена систематизация и расширен круг назначений каменных ниш;

– проведена систематизация по календарям россов и руссов;

– проведена систематизация по календарям майя;

– создана новая теория и схемы по левитации и парению человека в воздухе;

– создана новая теория и схемы по левитации камней и мегалитов;

– найдены замурованные блоки левитации;

– выявлена тайна изображения летающих пришельцев и Богов;

– раскрыта тайна щита короля инков Пачакути и тайны щитов воинов инков;

– раскрыта тайная сила войска Александра Македонского за счет использования шлема с расширением на макушке, связью со щитом и функционирование всей системы за счет звуков труб, криков воинов и энергетики территорий;

– выявлено назначение высоких корон богов и фараонов Египта, сделаны расчёты по воздействию на ритмы головного мозга, выяснены подробно вопросы телепатии и воздействия на массы людей;

– сформулированы признаки, по которым можно найти новые пирамиды в России;

– сформулированы подсказки древних цивилизаций по разным направлениям;

– сформулированы по шагам возможности осуществления полигональной кладки с применением технологии размягчения камней;

– определены даты катастроф планет по многочисленным кодексам;

– по различным кодексам выявлены войны между жителями планет: Венеры, Марса, Земли, Меркурия и с участием других планет и спутников;

– выявлены человекообразные мегалиты, похожие на истуканов острова Пасхи, в России: Якутии, Сибири, на Урале; вычислен их возраст и особенности ориентации относительно тектонических разломов;

– систематизировано мегалитическое строительство, начиная от сейдов и до пирамид, выявлены новые звенья: многопиковые, многослойные, пирамиды, и с двумя вершинами;

– впервые выявлен профиль двухпиковых гор-пирамид, например, в Ергаки, он не параболический, а с цепной линией и линейным фокусом, что очень удобно для запитки НЛО на разных расстояниях;

– впервые выявлена промежуточная категория многопиковых пирамид в России;

– впервые выявлена промежуточная категория многослойных пирамид в России и описано 17 их разновидностей;

– уточнена промежуточная категория ранних пирамид в виде граненых холмов;

– прочитаны тексты на древних обелисках и пирамидионах и выявлены утверждение представителей древних цивилизации об активации пьезосодержащие кристаллов силой мысли;

– указаны несколько необходимых резонансов в кристалле;

– раскрыты тайны нетленности Хамбо-ламы Итигэлова, основанные на комплексе подготовительных свойств, химических и резонансных;

– показана история развития пси-технологий, способы воздействия, физика процесса, величины сигналов; представлены собственные наработки автора по связи с технологиями древних цивилизаций, дана собственная расшифровка древних текстов по передаче мыслей и их усиления, показаны возможности передачи мыслей на расстояние, решения по излучению ультразвука и электромагнитных волн человеком;

– раскрывается механизм телепатии в зоне видимости и вокруг Земли, указываются условия связи только с нужным человеком; показаны способы формирования звуковых, ультразвуковых, электромагнитных волн выше порога телепатии, связь с информационным полем для категорий людей;

– показаны способы получения энергии в пирамидах, расшифрованы надписи на пирамидах и артефактах по взаимодействию видов энергии, создана универсальная версию пирамиды по древним технологиям с источниками энергии от Солнца, Земли, ветра, магнитного поля; автор рассчитал, что энергия пирамид сравнима с самыми мощными в мире ГЭС и АЭС; даны рекомендации по восстановлению и созданию новых пирамид огромной мощности;

– впервые вычислена главная допотопная частота Шумана, равная 9,2 Гц, сейчас она равна 7,83 Гц; эта частота связана с ритмами головного мозга, поэтому понадобились мегалитические устройства типа дольменов, менгиров, резонансных курганов и даже пирамид для приспособления к новым условиям;

– впервые полностью расшифровал надпись на истинном входе в пирамиду Хеопса;

– впервые указаны первые формы пирамид, первые формы дольменов и защитных стен с уникальными нишами.

Автор, Александр Матанцев, решил познакомить читателей со своими книгами по тайнам мироздания и технологиям древних цивилизаций:

«Древние пирамиды – ключ к познанию мироздания» [1];

«Древние пирамиды – ключ к подавлению катастроф» [2];

«Крымские курганы и дольмены – таинственное назначение» [3];

«Тайны подавления землетрясений и катастроф. Справочник [4];

«Тайны статуй на острове Пасхи» [5];

«Тайны сейдов – мегалитических сооружений» [6];

«Новое о менгирах, кромлехах и Стоунхендже» [7];

«Тайны мироздания» [8];

«Тайны человечества. Юмористические истории» [9];

«Календари на Руси» [10];

«Календари и кодексы майя» [11];

«Раскрыта тайна календаря катастроф Тиуанако,

сравнение с календарями россов и майя» [12];

«Древние календари: на Руси, майя, Тиуанако, древнеегипетские, древнекитайские и другие – источники знаний» [13];

«Комплекс Тиуанако: для защиты от врагов и катастроф, для обработки руд, для лечения, как обсерватория и календарь» [14];

«Раскрыта тайна парения человека в воздухе» [15];

«Основы левитации, полёты человека и камней в воздухе [16];

«Левитация, или полеты камней и мегалитов в воздухе [17].

«Открыт новый способ левитации камней и мегалитов в Тиуанако и Ольянтайтамбо» [18];

«Примеры и схемы левитации» [19];

«Как удалось найти замурованные блоки левитации» [20].

«Как раскрыт календарь Тиуанако и вычислены орбиты планет, трех Лун и спутников Венеры» [21].

«Любовь кошек к каменным нишам помогла раскрыть их свойства для лечения, защиты и левитации» [22];

«Как удалось раскрыть тайну четырехпалых пришельцев» [23].

«Тайна изображения летающих пришельцев и Богов» [24];

«Тайна щита короля инков Пачакути и щитов воинов инков» [25];

«Тайная сила войска Александра Македонского» [26];

«Тайна фараонов Египта» [27].

«Подсказки древних цивилизаций» [28].

«Технологии древних цивилизаций: полигональная кладка и размягчение камней» [29].

«Катастрофы планет, роль Венеры и влияние на Землю» [30].

«Раскрыты через кодексы: колонизации и войны на Венере, Земле, Марсе, и других планетах и спутниках» [31].

«Пирамиды в России и их отличие» [32].

«Человекообразные мегалиты, похожие на истуканов острова Пасхи, в Якутии, Сибири, на Урале [33].

«Технологии древних цивилизаций: этапы создания мегалитов. Справочник» [34].

«Технологии древних цивилизаций: пирамиды с вогнутым профилем, линейным фокусом и каменным отражателем» [35].

«Технологии древних цивилизаций: многопиковые пирамиды» [36].

«Технологии древних цивилизаций: многослойные пирамиды» [37].

«Технологии древних цивилизаций: пирамиды в виде граненых холмов» [38].

«Технологии древних цивилизаций: мощные кристаллы для энергетики» [39].

«Технологии древних цивилизаций: активация кристаллов полем Посвященных» [40].

«Раскрыта тайна нетленности Хамбо-ламы Итигэлова, связанная с технологиями древних цивилизаций» [41].

«Психотроника – управление сознанием, сравнение с технологиями древних цивилизаций» [42].

«Телепатия сегодня и по технологиям древних цивилизаций» [43].

«Пирамиды – источники огромной энергии по древним технологиям и возможности сейчас» [44].

«Приспособление к новым условиям после катастрофы и Великого Потопа» [45].

«Как расшифрована надпись на входе пирамиды Хеопса» [46].

«Как писатель XIX века Эфраим Скуайер открыл тайны древних цивилизаций» [47].

Многие указанные способы и процессы даны впервые и являются приоритетом автора.

Ученые об атмосферном электричестве

Торричелли Эванджелиста (Torricelli) (1608—1647), итальянский физик и математик, ученик Г. Галилея [263]. Он изобрёл ртутный барометр, открыл существование атмосферного давления и вакуума, известен как автор концепции атмосферного давления и продолжатель дела Галилея в области разработки новой механики. Торричелли писал: «Энергия – есть квинтэссенция такой тонкой природы, что она не может содержаться ни в каком другом сосуде, как только в самой сокровенной субстанции материальных вещей». По Менделееву и Торричелли мировой эфир, это самая сокровенная субстанция материальных вещей.

Михаил Василевич Ломоносов (1711 – 1765), первый российский ученый-энциклопедист, серьезно занимавшийся химией, физикой, астрономией, географией, геологией, филологией, поэт, художник, историк, изобретатель. Широту интересов и глубину познаний природы вещей можно сравнить с Леонардо да Винчи. Ломоносов стал автором первой теории электричества и основоположником изучения электрических явлений в России [264]. Летом 1753 года Рихман и Ломоносов поставили уникальный эксперимент, который показал, что электрическая сила может проявляться и без грома, и что гром и молния не являются причиной электрической силы, проявляемой в воздухе, а наоборот, электрическая сила сама есть молнии и грома причина. Ученые устроили публичную пальбу из батареи пушек так, что гром сотрясал небо, однако электрический указатель ничего при этом не показывал. Так и было доказано, что искусственный гром электрической силы точно не создает. Выводы послужили для создания Ломоносовым основы для первой теории атмосферного электричества. И на сентябрь того же года был запланирован доклад Ломоносова, который должен был сопровождаться экспериментами Рихмана, где должна была быть изложена теория и объяснено ее практическое значение. Авторитет Ломоносова и поддержка со стороны именитых ученых того времени, позволили ему выступить с докладом в ноябре 1753 года. Доклад назывался «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих, предложенное от Михаила Ломоносова». В докладе была впервые изложена теория, научным материалистическим языком объясняющая электрические явления в атмосфере. Как утверждал Ломоносов, электричество в атмосфере возникает от трения частичек пыли и других частичек, взвешенных в воздухе, с мелкими капельками воды, происходящего во время вертикальных движений потоков воздуха. Он отмечал, что вертикальные нисходящие и восходящие потоки являются причиной многих явлений, а не только грома и молнии. Электризация, по мнению Ломоносова, происходит следующим образом: теплый воздух устремляется ввысь, неся с собой «жирные и горючие пары» вместе с иными примесями, содержащимися в воздухе. Частицы паров Ломоносов именует «шаричками». «Шарички», по его словам, обладают свойствами близкими к твердому телу, и поэтому не могут смешиваться с частичками воды (с каплями дождя), которые встречаются им на пути. Результатом трения между «шаричками» и частичками воды является возникновение электрических зарядов на тех и на других. По словам Ломоносова, этот заряд распространяется по облаку и занимает все. Разрабатывая эту теорию, Ломоносов подошел ближе всех своих предшественников к современным грозовым теориям. Ломоносов был очень недоволен теориями статического электричества, предлагаемыми зарубежными исследователями того времени. Он считал, что в них недостаточно исследованы некоторые значимые вещи. Он инициировал конкурс, объявленный Академией наук на наиболее точную теорию электрической силы и объяснение ее подлинной причины. Ломоносов считал, что электричество – форма движения эфира. Он отмечал, что электрическое действие вызывается легким трением и состоит в силах отталкивания и притяжения, а также участвует в процессах, связанных со светом и огнем. Теория электричества Ломоносова, связанная с движением эфира, была передовой для того времени, и получила дальнейшее развитие в трудах Эйлера. Ее придерживался Фарадей, считая электричество именно движением упругой среды, заполняющей все пространство и пронизывающей все тела. Ломоносов изготовил специальный прибор для регистрации силы грозового разряда. После экспериментов с ним он пришел к однозначному выводу о целесообразности использования громоотводов, чтобы молния ударяла именно в них, а не туда, где могут пострадать люди. Вопреки мнению Франклина, Ломоносов отметил важность заземления громоотвода. В своей диссертации «Теория электричества, разработанная математическим способом» Ломоносов, так же, как и Эйлер, отрицает особую «электрическую материю» и объясняет электрические явления, пользуясь эфирной гипотезой. Таким образом, Эйлер приписывал эфиру добавочную потенциальную энергию, обусловленную его упругой деформацией, а Ломоносов – добавочную кинетическую энергию, обусловленную вращением частиц эфира. Но обе теории сводили электрические явления не к специфическим субстанциям, а к специфическим формам движения, что получило своё дальнейшее развитие в XIX в., в частности, в работах Фарадея. При этом Ломоносова можно считать предшественником Фарадея ещё и потому, что он, как в немалой степени и Эйлер, стремился свести электрические, световые и, отчасти, тепловые явления к свойствам одной и той же субстанции – эфира.

Георг Вильгельм Рихман (нем. Georg Wilhelm Richmann) (1711 – 1753) – русский физик немецкого происхождения, действительный член Академии наук и художеств (адъюнкт с 1740, профессор физики с 1741) [265]. Основные работы – по калориметрии и электричеству. Вывел носящую его имя формулу для определения температуры смеси однородных жидкостей, имеющих разные температуры. Проводил опыты по теплообмену и испарению жидкостей в различных условиях. Предложил первую работающую модель электроскопа со шкалой. Соратник и друг М. В. Ломоносова. 3 июля 1752 года он представил на Конференции Академии доклад, не появившийся в печати. Его опыты над атмосферным электричеством, сведения о которых он постоянно сообщал в «Петербургских Ведомостях», производились регулярно летом 1752 и 1753 годов. От установленного на крыше дома, где жил Рихман, железного изолированного шеста в одну из комнат квартиры была проведена проволока, к концу которой крепились металлическая шкала с квадрантом и шелковая нить, по углу отклонения которой под воздействием атмосферного электричества Рихман делал измерения. Рихман неутомимо работал со своим прибором, который усовершенствовал, соединив его с лейденской банкой [86]. 6 августа 1753 года во время грозы, когда Рихман стоял на расстоянии около 30 см от прибора, от последнего направился к его лбу бледно-синеватый огненный шар. Раздался удар, подобный пушечному выстрелу, и Рихман упал мёртвый. Ломоносов писал: «Рихман умер прекрасной смертью, исполняя по своей профессии должность. Память его никогда не умолкнет», но в то же время беспокоился, «чтобы сей случай не был истолкован против приращений наук». Трагическая гибель Рихмана от шаровой молнии при исследовании атмосферного электричества «электрическим указателем» (прибором-прообразом электроскопа), который не был заземлён, имела большой резонанс во всем мире, в России временно запретили исследования электричества.

Бенджамин Франклин, 1752 год. Все началось со знаменитого опыта Бенджамина Франклина в июне 1752 года, когда он поднял воздушного змея перед грозовым облаком (рис. 2), и экспериментально доказал, что грозовые явления имеют электрическую природу (чудо, что он остался жив!). Он же изобрел громоотвод, конструкция которого практически не изменилась до наших дней, и ряд электростатических моторов.

Рис. 2

Рис. 2. Опыт Бенджамина Франклина, 1752 год (картина того времени). Рядом – его сын [78]

Леонард Эйлер (1707—1783), швейцарский математик и физик [108]. Великий швейцарский математик предположил, что эфир передает не только тепло и свет, но также магнитные и электрические силы и гравитацию. Эйлер был заметным приверженцем теории световых волн, в отличие от корпускулярной версии Ньютона. Воззрения Эйлера были изложены в двух его диссертациях 1753 и 1756 гг., присланных на международный конкурс научных работ. Конкурс был организован Петербургской академией наук по предложению М. В. Ломоносова с целью «сыскать подлинную электрической силы причину и составить точную её теорию». Основной смысл диссертации заключался в следующем: «Никаких специфических электрических материй в природе не существует. Носителем электричества является исключительно эфир – тот, о котором уже говорилось в связи с гравитацией и о котором далее будет говориться в связи с трактовкой оптических явлений. Свойства самого эфира следует объяснять исходя из механических представлений. Все тела в природе имеют пористую структуру, поры заполнены эфиром. Они могут быть большими (открытыми), малыми (замкнутыми) и средними. Тело электрически нейтрально, если эфир, содержащийся в порах, находится в равновесии с эфиром окружающей среды. Электризация есть случай нарушения указанного равновесия: если упругость эфира в порах больше, чем упругость окружающего эфира, то тело наэлектризовано положительно, если меньше – отрицательно. При трении двух разнородных тел поры сжимаются, и в зависимости от степени этого сжатия «выдавленный» эфир перетекает от одного тела к другому. Тела с открытыми порами есть проводники, с замкнутыми – изоляторы, однако абсолютных изоляторов в природе нет, ибо даже тело с замкнутыми порами в конце концов должно прийти в равновесие с окружающим эфиром, т.е. разрядиться. Особо следует отметить оригинальность эйлеровской идеи электростатического поля, в определённом смысле являющейся предвосхищением идей, выдвинутых в XIX в. Фарадеем. Эйлер рассматривает электростатическое притяжение и отталкивание как следствие изменений давления эфира, возникающих в процессе электризации. В данном случае он использовал закон Бернулли об уменьшении давления жидкости там, где её скорость больше (правда, ошибочно говоря об «упругости» жидкости, хотя закон Бернулли верен только для жидкости несжимаемой). По Эйлеру, избыток или недостаток упругости эфира в порах наэлектризованного тела вызывает поток эфира либо из этого тела, либо внутрь тела. Вследствие движения эфира его «упругость» вокруг тела уменьшается, притом сильнее всего около самого тела. И если какое-то тело (наэлектризованное или нет) попадает в область изменённых «упругостей» (а правильнее сказать, давлений) эфира, то оно должно двигаться в сторону меньшей упругости, т.е. по направлению к наэлектризованному телу. Если же рядом находятся два одноимённо заряженных тела, то «эфирные потоки между телами нейтрализуют друг друга, «упругость» здесь будет почти нормальная, в то время как во всех остальных направлениях, по общему правилу, упругость эфира будет меньше нормальной. Ясно, что такие тела должны будут друг от друга отталкиваться».

Василий Назарович Каразин, 1818 год [94], просветитель и учёный, основатель Харьковского университета и автор различных новаторских проектов, в том числе с применением электричества, силы, в начале XIX века ещё мало изученной. Намного опережая своё время, тогдашнее развитие науки и техники, Каразин задумал использовать в практических целях электричество, рассеянное в атмосфере. В 1818 году в подробном письме царю Александру I он выражал уверенность, что человек, заставив повиноваться себе воду, воздух и огонь, сможет подчинить и электрическую силу, «достигнуть до её хранилища» и «устроить канал», по которому свести её на землю. «Хранилище сие, – писал Каразин, – Уже известно: это высоты атмосферы, природная область громов и лучезарных метеоров. Каналом же может служить всякая металлическая проволока, а воздушные шары, или аэростаты, – якорем для удержания металлической нити постоянно в надлежащей высоте. О, как желал бы я, – продолжал Каразин, – Чтобы судьба именно России предоставила сделать сей важный шаг на поприще наук и пользы рода человеческого!». Василий Назарович подробно описывал план проведения необычных опытов и называл предполагаемые затраты на их осуществление. Проект был передан в Академию наук. Его рассматривали одновременно четыре академика. Учёный комитет главного правления училищ согласился с отрицательным заключением трёх академиков. Об этом доложили царю. На том все и закончилось, и смелая идея на многие годы была забыта.

Измаил Иванович Срезневский, русский филолог-славист, этнограф, палеограф, академик Петербургской академии наук. В 1855—1880 годах – декан историко-филологического факультета Петербургского университета. Составитель «Словаря древнерусского языка» [266]. В 1846 году «О куполах славянских храмов в первой половине 10 века» пишет арабский писатель Масуди [Срезневский., 1846. С. 36.]. Объекты, обозначаемые этим словом, имеют куполообразную форму. Всё это говорит о том, что русская архитектура возникла независимо от византийской и является наследницей славяно-арийской архитектуры, существовавшей до разделения единой славяно-арийской общности в начале 2 тыс. до Р. Х. Возраст её более 4000 лет.

Мелон Лумис использовал атмосферное электричество для питания длинных (400…600 миль) телеграфных линий и для первых опытов по беспроводной связи, кстати, вполне успешных. В Библиотеке Конгресса США сохранились документы и свидетельства о связи телеграфом между холмами Западной Вирджинии на расстоянии 18 миль (1868 г) [78]. Антенны Лумис поднимал воздушными змеями с вершин холмов на высоту около 200 м. Еще интереснее его проект извлечения атмосферного электричества горелками, поднятыми на змеях, аэростатах или высоких мачтах. Комментариев к рисунку, к сожалению, нет. В 19-м столетии довольно много исследователей предпринимали попытки получить электричество из воздуха в достаточных для практики масштабах. В 1850-х …1860-х годах получили патенты Лумис (Mahlon Lumis) и Уард (William H. Ward) в США, Вийон (Hippolyte Charles Vion) во Франции [78]. 1874 год [97].

Андрей Михайлович Павлинов (1852 – 1897) – русский архитектор, археолог, реставратор, историк архитектуры, хранитель Оружейной палаты, академик Императорской Академии художеств [267]. Как отмечает академик А. М. Павлинов, в «Добриловом Евангелии 1164 г. изображён храм, имеющий особое покрытие в виде главы с заострённым подвышением и выпученными боками [66]. Он покрыт чешуёй. Верхняя его часть несколько напоминает луковицу или так называемый куб. Подобное изображение храмов на прямых столбах, напоминающее деревянную конструкцию, встречается и позднее на наших вышивках. В них также мы видим храм такой же конструкции, т.е. на столбах, с возвышающимся над его серединою куполом. Изображения эти приводят на память описание славянских языческих храмов и, вероятно, составляют, так сказать, отголосок дохристианской эпохи». Среди многих подобий в русской и индийской архитектуре выделяется особый тип храма, широко распространённый не только в России и Индостане, но и по всей Европе. Храмы этого типа имеют высокий купол, на котором стоит фонарь или главка-амалака. К этому же типу можно отнести храмы с главками, поставленными одна на другую. Однако, имеющиеся факты говорят о том, что храмы, имеющие купол с фонарём или главкой, появились в глубокой древности у славяно-ариев; на территории расселения славян (и, соответственно, предков русских людей) они существовали издревле, задолго до 16 века, на территории Северной Руси они были уже в начале 15 века. Видно, что точно такие же сооружения были в Индии и Иране в глубокой древности.

Широко бытует мнение, что подобные храмы стали широко распространяться в Западной и Центральной Европе только начиная с 16 в., т.е. с эпохи Возрождения. Их обычно называют «ренессансными» (если они построены в 15 – 16 вв.) и «барочными» (если они построены в 17 – 18 вв.). Считается, что подобный тип храмов зародился в северной части Аппенинского полуострова. Считается так же, что позднее, под влиянием так называемой «итальянской архитектуры» этот тип храмов распространился на территории Южной России, где в 17 – 18 вв. сложился стиль «украинское барокко». В соответствии с этой схемой считается, что в Северной России, на Урале и в Сибири, такие храмы появились только в конце 17 в. как результат «юго-западного влияния».

Рис. 3

Рис. 3. Конструкция аэростата Рудольфа в виде эллипса с решеткой для сбора атмосферного электричества [74]

На рубеже 19-го и 20-го веков появилось немало исследователей атмосферного электричества, предложивших практические конструкции. Это Пеннок (Walter Pennock) и Девей (M. W. Dewey) в США, Паленксар (Andor Palencsar) в Венгрии, Рудольф (Heinrich Rudolph) в Германии [78]. В 1898 г. Рудольф описал интересную конструкцию (рис. 3) аэростата в форме эллипса с малым сопротивлением ветру. Решетка по периметру баллона, металлизированная ткань на баллоне и система проводов-растяжек служат для сбора атмосферного электричества.

Никола Тесла [142] в 1890 году писал: «Устройства для сбора электричества из атмосферы, как правило, дают высокое напряжение при весьма малом токе, поэтому необходимы преобразующие устройства для получения низкого напряжения при значительном токе. Это может сделать трансформатор, но он работает только на переменном токе, а ток из атмосферы – постоянный. Способ преобразования высокого постоянного напряжения в низкое переменное сводится к зарядке конденсатора, и разряду его через искровой промежуток на катушку с большим числом витков». Разряд носил колебательный характер, а катушка могла быть обмоткой понижающего трансформатора. Эту идею и развил Плаусон. В своем патенте он начинает с пояснения, как можно понизить напряжение обычной электростатической машины. Никола Тесла, 1892 г.: «Мы проходим с непостижимой скоростью через бесконечное пространство. Всё окружающее нас находится в движении, и энергия есть повсюду. Должен найтись более прямой способ утилизировать эту энергию, чем известные в настоящее время. Когда свет получится из окружающей нас среды, и когда таким же образом без усилий будут получаться все формы энергии из этого неисчерпаемого источника, человечество пойдет вперед гигантскими шагами». Эту идею Н. Тесла можно считать непосредственным посылом к поискам альтернативной экологически безопасной возобновляемой энергетики. Он призывал «подключить свои машины к самому источнику энергии окружающего пространства». Сегодня человечество уже практически подошло к реализации именно этой идеи. Затем одновременно с появлением абсолютно недоказанной в качестве научной истины «теории относительности А. Эйнштейна», началась травля гениального ученого и изобретателя Н. Теслы, а также дискредитация его открытий и разработок в области свободной энергии. Одновременно с кампанией травли в «желтой прессе» из библиотек изъяли из свободного доступа все его труды, посвященные этой тематике, а сам ученый лишился финансирования и доживал свой век в бедности. Но даже и после его странной смерти, пропала вся документация, касающаяся этих его разработок.

Чарлз Вильсон, 1895 г [109]. Летом 1895 года, будучи еще студентом, шотландский физик, далее заслуженный лауреат Нобелевской и других значимых премий, Чарлз Томсон Риз Вильсон, путешествуя в шотландских горах, был очень впечатлен наблюдаемыми природными явлениями. Чего стоят одни только кольца вокруг Солнца, светящего сквозь туман. А волосы, поднимавшиеся дыбом на его голове во время грозы? Все это возбудило в нем нешуточный интерес к изучению электрического поля Земли и порождаемых им явлений. Вильсон захотел воспроизвести эти поразительные явления в своей лаборатории. Начиная с 1896 года, в течение долгих трех лет он изучал атмосферное электричество и ионную конденсацию. Благодаря его кропотливой исследовательской работе, удалось получить очень важную научную информацию относительно естественного поведения ионов в газах и изучить их влияние на атмосферу. Продолжая свои изыскания в Кавендишской лаборатории, экспериментируя с конденсационной камерой до 1904 года, он все более интересовался атмосферным электричеством. Вильсон даже изобрел новый вариант электроскопа, в 100 раз более точного и чувствительного, чем прежние модели, с помощью собственного электроскопа он смог измерять электрическое поле в атмосфере. В 1910 году, ученый решил использовать свою конденсационную камеру (потом ее назовут камерой Вильсона или туманной камерой) для регистрации пролетающих внутри нее атомных частиц. Альфа-частицы (ядра атома гелия) и бета-частицы (электроны) своим зарядом ионизируют молекулы газа на отрезке пути. Ученый понял, что водяной пар, который конденсируется вокруг ионизированных молекул, должен был бы образовывать следы, которые при этом можно было бы фиксировать на фотоэмульсии. Применив для этой цели свою камеру, в 1911 году он сообщил, что впервые увидел «восхитительные облачные следы» (как это происходит в атмосфере), сконденсировавшиеся вдоль треков альфа- и бета-частиц. Фотографии, сделанные ученым, глубоко впечатлили научный мир. Они послужили реальным свидетельством существования частиц, существование которых до той поры предполагалось лишь косвенно, а частицы теперь можно было четко отличать друг от друга. Будучи назначенным наблюдателем, по направлению метеорологической физики в физической обсерватории Солнца в Кембридже, до 1918 года Вильсон продолжал исследования атмосферного электричества. В 1922 году он высказал предположение о том, что природная заряженность атмосферы поддерживается именно грозами. Так была создана грозовая модель атмосферного электричества. В соответствии с этой моделью, грозы на Земле работают подобно источникам тока, которые включены параллельно в электрическую цепь. Эта цепь проходит через стратосферу и атмосферу в областях хорошей погоды, а также через земную поверхность. Земля и ионосфера выполняют функцию обкладок конденсатора, заряжаемого грозовыми облаками. Появляющаяся от этого между обкладками разность потенциалов и приводит к возникновению электрического поля атмосферы. С 1923 года Вильсон сосредоточился на исследовании атмосферных явлений, он конструировал приборы для измерения суммарного заряда, переносимого молнией, а также других характеристик гроз. Представления Вильсона о происхождении электрических полей в грозах и в атмосфере стали новаторским вкладом в внятное понимание этих явлений.

Николай Павлович Мышкин, 1899 год, русский ученый, работавший в Варшаве. Это был талантливый и весьма плодовитый исследователь, изобретатель и конструктор. Его научные работы и открытия почти всегда вызывали споры, а то и ожесточённую полемику [94]. Н. П. Мышкин, профессор физики Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства, обратил внимание на недавно открытое тогда явление непрерывного вращения цилиндра из непроводящего материала (диэлектрика) в электрическом поле. Проводя исследования, Мышкин открыл и установил закономерности вращения диэлектрика под действием статического тока, истекающего с наэлектризованного металлического острия. А отсюда был уже один шаг до изобретения нового двигателя, работающего на статическом электричестве. Мышкин разработал свой двигатель летом 1899 года, однако патент брать не спешил, очевидно, желая необычный мотор усовершенствовать и как можно лучше его испытать. Двигатель состоял из нескольких десятков эбонитовых дисков, насаженных на общий вал. Над каждым из них были закреплены гребёнки с остриями, направленными к краям дисков. Потоки статического электричества, стекающие с остриев, приводили диски, а значит, и вал мотора, в движение. Мощность двигателя, скорость и направление вращения можно было регулировать при помощи экрана, прикрывая им большее или меньшее количество остриев. Во время испытаний электрическое поле создавалось при помощи широко известного прибора, катушки Румкорфа. Вал маленького опытного двигателя вращался со скоростью четырёх тысяч и более оборотов в минуту.

Разумеется, источник питания в виде катушки Румкорфа годился лишь для лабораторных опытов. Между тем вокруг существовал безбрежный воздушный океан – атмосфера Земли с её колоссальным запасом электричества. Мышкин считал, что его электростатический мотор будто создан для того, чтобы использовать эту неисчерпаемую энергию. Ему казалось, что после создания электростатического двигателя самая трудная часть задачи решена, «остаются вопросы, которые легче разрешить», а потому, считал он, это будет сделано в самом недалёком будущем. Как уже говорилось, нет никаких свидетельств того, что Мышкин знал об идее В. Н. Каразина. Да если бы и знал, взять из того давнего проекта он ничего бы не смог. Задачу утилизации атмосферного электричества требовалось решать, используя новые достижения науки и техники. К началу XX века были оценены в цифрах запасы электрической энергии в земной атмосфере. Стало ясно, что не только во время грозы и перед ней, но и в обычные, погожие дни электризация облаков может достигать высокой степени.

«На основании всего сказанного. – писал Мышкин, – Можно заключить, что не будет праздным занятием изыскание способа, дозволяющего утилизировать атмосферную электрическую энергию. Как видно, есть весьма серьёзные основания задумываться над разрешением такой задачи». Первые опыты по сведению на землю небесного электричества на открытом пространстве профессору Мышкину удалось провести лишь в 1902 году в Новой Александрии. Для сбора электрической энергии в небо поднимался воздушный змей, привязной леер (трос) которого одновременно выполнял и роль провода, соединённого с мотором Мышкина. Сборщиками же электричества служили расположенные на змее коллекторы (преобразователи тока) в виде пластин с сотнями металлических остриев. Опыты были удачными: впервые мотор работал на электричестве, «похищенном» с неба. Мышкин составил масштабную программу экспериментов, которые требовали затрат, и немалых. В своих научных докладах, печатных трудах Мышкин старался вызвать интерес к проблеме использования атмосферной электрической энергии. «К сожалению, – писал учёный, – Слова мои оставались гласом вопиющего в пустыне». И все же покровителя Мышкину удалось найти, да какого – в лице самого великого князя Петра Николаевича! В начале 1905 года учёному были выделены деньги на опыты, а местом их проведения выбрали территорию воздухоплавательного отделения Ивангородской крепости на реке Нарве. Там был построен специальный павильон с необходимыми аппаратами и механизмами, в частности с электростатическим двигателем относительно большой мощности. В куполе павильона имелось отверстие для прохода леера – провода, связывавшего коллекторы змея с двигателем и приборами.

Начались опыты. Число остриев на коллекторах доходило до 20 тысяч и более. Змеи поднимались на высоту до 1000 метров. Напряжение сведенного вниз тока достигало 50 тысяч вольт. Опыты были небезопасными. Об одном из них Мышкин писал: «В павильоне поднялись сильный свист, шипенье и треск. Все предметы до такой степени наэлектризовались, что невозможно было прикоснуться ни к одному из них, чтобы не вызвать сейчас же электрической искры».

Испытания в Ивангороде ещё раз убедили Мышкина, что атмосферное электричество можно использовать. Он собирался продлить опыты, но при этом использовать не змеев, а беспилотные воздушные шары. Однако продолжить работу не удалось. Началась Первая мировая война, потом – крушение самодержавия. Мышкин уже и не надеялся возвратиться к так успешно начатым исследованиям, как вдруг в июле 1917 года получил письмо от академика М. А. Рыкачева. Известный учёный писал, что есть возможность снова начать опыты по утилизации атмосферного электричества. Нетрудно представить, как обрадовало Николая Павловича это письмо. Он ответил согласием, но наступившие в России смутные времена снова разрушили все планы. Так и остались замечательные исследования Н. П. Мышкина уникальными. Пока человечество пользуется энергией нефти, газа и атома. Однако запасы углеводородов не бесконечны, атом же, как стало ясно, небезопасен. Несомненно, люди ещё вспомнят о запасах энергии, витающей над нашими головами, а быть может, и тех опытах.

Еррере, Бельгия, 1900 г. По мнению Дмитрия Ивановича Менделеева именно Еррере из Бельгии в 1900 году первым признал особую нулевую группу с эфиром [268].

Уильям Рамзай. В 1900 году Д. И. Менделеев и шотландский химик Уильям Рамзай пришли к мнению, что в таблицу должны быть включены и элементы нулевой группы – до 1962 года они назывались инертными (после – благородными газами).

Дмитрий Иванович Менделеев (1834 – 1907) – русский учёный-энциклопедист: химик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель. Он был профессором Императорского Санкт-Петербургского университета; членом-корреспондентом (по разряду «физический») Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Среди самых известных открытий – периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Автор классического труда «Основы химии». После тотальной фальсификации нашей истории ряд талантливых изобретателей и инженеров заново открывали технологии дешевой энергии эфира либо использования атмосферного электричества. Мало кто знает, что дискредитация теории эфира была тотальным проектом фальсификации нашей науки и подменой истинных знаний. После смерти Д. Менделеева, убрали из его знаменитой таблицы элементов Эфир. У Менделеева было два фундаментальных научных открытия [89]:

– открытие Периодического закона в субстанции химии,

– открытие взаимосвязи субстанции химии и субстанции Эфира, а именно: частицы Эфира формирует молекулы, ядра, электроны и т.д., но в химических реакциях не участвуют.

Эфир – частицы вещества размером ~ 10—100 метра (фактически – «первокирпичики» материи). Мировой эфир есть субстанция всякого химического элемента и значит – всякого вещества, есть абсолютная истинная материя как Всемирная элементообразующая Сущность. Мировой эфир – это исток и венец всей подлинной Таблицы Менделеева, её начало и конец, – альфа и омега Периодической системы элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. В подлинной таблице Менделеева был Эфир. Ячейка для Эфира располагалась в нулевой группе с инертными газами и в нулевом ряду как главный системообразующий фактор для построения Системы химических элементов. После смерти Менделеева таблицу исказили, убрав из неё Эфир и отменив нулевую группу, тем самым, скрыв фундаментальное открытие концептуального значения.

В современных таблицах Эфира: 1 – не видно, 2 – и не угадывается (из-за отсутствия нулевой группы). Последний раз в неискажённом виде настоящая Таблица Менделеева увидела свет в 1906 году в Санкт-Петербурге (учебник «Основы химии», VIII издание). И только спустя 96 лет забвения подлинная Таблица Менделеева впервые восстаёт из пепла благодаря публикации диссертации в журнале ЖРФМ Русского Физического Общества. Главное искажение Таблицы – перенос «нулевой группы» Таблицы в её конец, вправо, и введение т.н. «периодов». Подчёркиваем, что такая (лишь на первый взгляд – безобидная) манипуляция логически объяснима только как сознательное устранение главного методологического звена в открытии Менделеева: периодическая система элементов в своём начале, истоке, т.е. в верхнем левом углу Таблицы, должна иметь нулевую группу и нулевой ряд, где располагается элемент «Х» (по Менделееву – «Ньютоний»), – т.е. мировой эфир (рис. 4). Более того, являясь единственным системообразующим элементом всей Таблицы производных элементов, этот элемент «Х» есть аргумент всей Таблицы Менделеева. Перенос же нулевой группы Таблицы в её конец уничтожает саму идею этой первоосновы всей системы элементов по Менделееву.

Для подтверждения вышесказанного, предоставим слово самому Д. И. Менделееву. «Если же аналоги аргона вовсе не дают соединений, то очевидно, что нельзя включать ни одну из групп ранее известных элементов, и для них должно открыть особую группу нулевую. Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составляет строго логическое следствие понимания периодического закона, а потому (помещение в группе VIII явно не верно) принято не только мною, но и Браизнером, Пиччини и другими. Теперь же, когда стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед той I группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньше, чем у элементов I группы, мне кажется невозможным отрицать существование элементов более лёгких, чем водород».

Рис. 4

Рис. 4. Подлинная первоначальная таблица Д. И. Менделеева с нулевой группой, последний раз опубликованная перед его смертью в 1906 году, где в нулевой группе записан «Ньютоний», или Эфир [268].

После скоропостижной смерти Д. И. Менделеева и ухода из жизни его верных научных коллег по Русскому Физико-Химическому Обществу, впервые поднял руку на бессмертное творение Менделеева – сын друга и соратника Д. И. Менделеева по Обществу – Борис Николаевич Меншуткин. Конечно, тот Борис Николаевич тоже действовал не в одиночку – он лишь выполнял заказ. Ведь новая парадигма релятивизма требовала отказа от идеи мирового эфира; и потому это требование было возведено в ранг догмы, а труд Д. И. Менделеева был фальсифицирован.

Более того, являясь единственным системообразующим элементом всей Таблицы производных элементов, этот элемент «Х» есть аргумент всей Таблицы Менделеева. Перенос же нулевой группы Таблицы в её конец уничтожает саму идею этой первоосновы всей системы элементов по Менделееву.

Ещё меньше тех, кто знает, что после скоропостижной (!?) смерти Д. И. Менделеева (27.01.1907), признанного тогда выдающимся учёным всеми научными сообществами во всём мире, кроме одной только Петербургской Академии Наук, его главное открытие – «Периодический закон» – было умышленно и повсеместно фальсифицировано мировой академической наукой.

Прав Дмитрий Иванович и в том, что эта субстанция передаёт энергию на

расстояния и не обладает никакой химической активностью. Последнее обстоятельство только подтверждает нашу мысль о том, что Д. И. Менделеев сознательно выделил элемент «х», как исключительную сущность. Итак, «мировой эфир», то есть субстанция Вселенной, – изотропен, не имеет частичного строения, а является абсолютной (то есть предельной, основополагающей,

фундаментальной всеобщей) сущностью Мироздания, Вселенной. И именно потому, как правильно подметил Д. И. Менделеев, мировой эфир «не способен к химическим взаимодействиям», а значит и не является «химическим элементом», то есть «элементарным веществом» – в современном смысле этих терминов. Прав был Дмитрий Иванович и в том, что мировой эфир – переносчик энергии на расстояния. Скажем больше: мировой эфир, как субстанция Мира, не только переносчик, но и «хранитель», и «носитель» всех видов энергии («сил действия») в природе.

Герман Плаусон, 1920 г – 1922 [78]. Доктор Герман Плаусон, эстонец по происхождению, в Финляндии провел эксперименты с аэростатами, изготовленными из тонких листов магниево-алюминиевого сплава, покрытых очень острыми, электролитическим способом изготовленными иглами. Иглы могли содержать также примесь радия, чтобы увеличить местную ионизацию воздуха. В то время еще плохо знали о радиоактивной опасности, и широко использовали, например, часы со стрелками, покрашенными радиоактивными составами и светящимися в темноте. Поверхность аэростата также красили цинковой амальгамой, которая в солнечную погоду давала дополнительный ток вследствие фотоэффекта. Плаусон получил мощность 0,72 кВт от одного аэростата и 3,4 кВт от двух, поднятых на высоту всего лишь 300 м. На свои устройства он в 1920-х годах получил патенты США, Великобритании и Германии. Его книга «Gewinnung und Verwertung der Atmosphärischen Elektrizität» («Получение и применение атмосферного электричества») содержит детальное описание всей технологии.

Рис. 5. Проекты Плаусона. Слева – свободно стоящая изолированная мачта для сбора атмосферного электричества, в центре – система аэростатов, справа внизу – конвертер Плаусона. Рисунок из журнала «Наука и изобретение» 1922 года [78].

Рис. 5

Жерар Рено, 1926 год. «Известный французский физик Жерар Рено был заинтересован проблемой получения электричества из воздуха. В своей лаборатории в Гренобле он трудился день и ночь над своим изобретением. И даже скудная информация, которая дошла до общественности, произвела сенсацию в научных кругах. Однажды машина, стоящая вместе с его остальными приборами, стала демонстрировать необъяснимые, чудесные вещи. День за днем ее колеса вращались, и никто из наблюдателей не мог определить, где кроется движущая сила. Машина стояла на своем основании, была изолирована от земли и двигалась независимо, как perpetuum mobile. Некоторое время Рено завороженно наблюдал за этим чудом, а затем сделал следующее заявление: " Фактически машина двигается благодаря простому электричеству, но это электричество из воздуха! Если мы будем применять такие технологии на практике, то за несколько лет достигнем рая на Земле». Французская академия наук потребовала, чтобы Рено приехал в Париж и продемонстрировал свое изобретение. Он согласился, прибыв в столицу вместе со своим помощником и установил машину в экспериментальном театре. Незадолго до самой демонстрации он хотел объяснить, как она работает. Его ассистент присутствовал при этом. Внезапно произошел взрыв. Пламя было настолько сильным, что вырывалось из дверей и окон помещения. Машина мгновенно превратилась в груду обломков. Рено и его помощник погибли во время взрыва. Они унесли свою тайну в могилу. Причина, из-за которой погибли вместе с аппаратом при его испытании в Академии Наук Франции в Париже, заключается в том, что Ж. Рено впервые столкнулся с высоким значением предела индуктируемой энергией в форме механического макровихрона [92], возникающего всегда при вращении системы масс. Оказалось, что носитель этой индуктируемой энергии, т. е. гравитационный заряд был не в состоянии скомпенсировать её своей перезарядкой с обратным знаком накопления энергии, а сброс энергии путём поступательного движения отсутствовал. Поэтому произошёл квантовый переход в электромагнитный, с последующей индукцией магнитного заряда

Е. А. Мареев, В. И. Трахтенгерц. Евгений Анатольевич Мареев, д.ф.-м.н., зав. лаб. геофизической электродинамики ИПФ РАН. Виктор Юрьевич Трахтенгерц, д.ф.-м.н., проф., зав. сект. физики магнитосферной и ионосферной плазмы ИПФ [131]. «Почему гремит гром и сверкает молния?» В наше время ответ на этот простой с виду вопрос знает даже школьник: «В облаках накапливаются электрические заряды, что приводит к пробою воздуха, который сопровождается вспышкой света и образованием ударной звуковой волны». Иными словами, гром и молния – проявления атмосферного электричества. Фундаментальная связь грозовых явлений с электричеством, впервые доказанная в опытах М. В. Ломоносова, Г. В. Рихмана и Б. Франклина, за два с половиной века была надежно подтверждена многочисленными исследованиями геофизиков, метеорологов, специалистов по грозопеленгации и грозозащите. Однако качественный скачок в совершенствовании методов наблюдений в последние два десятилетия привел к неожиданным открытиям в изучении грозовых облаков, молнии, глобальной атмосферной электрической цепи. Похоже, что переживаемый сейчас всплеск интереса к проблемам атмосферного электричества заставит взглянуть по-иному на механизмы формирования электрического поля и его роль в динамике атмосферы и ионосферы Земли.

Сергей Никитин [63]. Расцвет луковичных церквей пришёлся на 16 век, и частично на 17 век. Потом Пётр начал менять архитектуру церквей в сторону европейских образцов, а наследники продолжили. Так для чего же строили купола с луковицами? А с утилитарной целью, для звукового резонанса в их объёмах. Точнее, в объёмах цилиндров под луковицами. В толстенных потолках церквей для этих же целей оставляли пустоты в кладке, соединённые с общим объёмом помещения. Назывались они «голосы». Резонансная частота зависит от формы пустоты, но в первую очередь от её объёма. Голосы были резонаторами для высоких частот. Для более низких частот пришлось выстраивать те же голосы в виде дополнительных цилиндров, вытянутых вверх от потолка, увенчанных луковицей. А для самых низких частот резонаторами служили сам церковный свод и купольные и боковые полукруглые арки церковного помещения. Поэтому в истинно русских церквях купола были разной высоты и объёма. Каждый купол – под свою резонансную частоту. Также и сама церковь снабжалась многочисленными арками разного объёма. Как и боковые и внутренние арки. Таким образом, русская церковь была, по сути, каменным органам, настроенным на максимально мощное и благозвучное звучание церковных хоралов. В отличие от классического органа, инициатором звуковых колебаний были не медные пластины, через которые продували воздух, а голосовые связки хористов. Ради благозвучия русские церковные архитекторы жертвовали всем: и симметрией, и экономией. А всё потому, что основным способом воздействия на паству в Русской Православной церкви была не проповедь, а литургия – церковное хоральное песнопение. И воздействие очень мощное.

Андрей Волков. Руководителю лаборатории ионных систем РНЦ «Курчатовский институт» Андрею Волкову удалось то, что до сих пор не удавалось ни одному ученому в мире: он провел научный эксперимент в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 2018 год [269]. В момент сошествия Благодатного огня приборы зафиксировали резкий всплеск электромагнитного излучения.

[64]. Купол обладает удивительным свойством собирать рассеянные в зале звуковые волны, концентрировать их и снова отражать вниз, подобно тому, как рефлектор автомобильной фары отражает свет, освещая дорогу. Это явление хорошо демонстрирует «порхающее эхо», которое можно услышать при входе в

фойе Большого зала Московской консерватории. Купол настолько резко усиливает стук шагов, что вызванное им эхо многократно начинает «порхать» между полом и куполом.

Лидия Утёмова [65]. Храмы с золотыми куполами посвящали Христу и великим церковным праздникам – Рождеству, Сретению, Благовещению. Такие главы венчают московский храм Христа Спасителя и кремлевские соборы – Успенский, Благовещенский, Архангельский. Сегодня купола не облицовывают золотом, но раньше металл растворяли в ртути, а затем полученную амальгаму наносили на горячий медный лист. Процесс золочения был очень дорогим и трудозатратным. Например, на покрытие купола Исаакиевского собора ушло 100 килограммов золота.

Татьяна Дарк, 2011 [83]. Для сбора духовной энергии Иерархическими Системами был разработан механизм сбора в материальном выражении. К главным элементам этого механизма относятся церкви и храмы. Небесными конструкторами, работающими над данным проектом, были до мельчайших деталей продуманы и разработаны конструкции церквей и храмов с их величавыми куполами и золотыми крестами. А для того, чтобы подобные сложные конструкции люди смогли воспроизвести у себя на Земле, была создана особая лига людей с повышенной телепатической восприимчивостью, которые должны были воспринять от небесных Учителей их конструкции по своим телепатическим каналам связи. Для таких целей на Землю были спущены специальные высокоразвитые души, которые могли не только телепатически принять информацию о конструкциях, вплоть до мельчайших деталей, но и осмыслить их, так как не всякая информация, получаемая контактёрами, бывает ими понята. После принятия информации они должны были суметь воплотить полученные знания в материальные формы. Первые архитекторы воспроизводили в чертежах необходимые формы, помогали воплотить их в строительный материал Земли, и они же после окончания строительства закладывали под купола первоначальную космическую энергию, которая как первоначальный импульс приводила в движение основной механизм по сбору и передачи энергии от прихожан в Космос. Позднее церкви стали строиться на энергетических каналах Земли с восходящими потоками энергии, и тогда закладки первоначальной энергии под куполами уже не требовалось. Одновременно человеку был дан метод нахождения особых энергетических зон или энергоканалов, где можно было строить храмы и церкви.

В. Н. Половинкин, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., проф., ЦНИИ имени А. Н. Крылова [270]. В попытках найти альтернативные энергетические источники, которые не наносили бы вред окружающей среде, многие специалисты обращают внимание на струйную, вихревую энергетику. Первым наиболее ярким ученым, обратившим внимание человечества на необходимость поиска нетрадиционных подходов в энергетике, был Никола Тесла. Многие энергетические процессы в природе отличаются уникальной особенностью: для их запуска необходима минимальная энергия. А в результате реализации или протекания самого процесса вырабатывается колоссальная энергия. Но это не значит, что КПД данного механизма превышает многие сотни процентов. Следует особенно подчеркнуть, что все без исключения природные процессы подчинены классическим законам термодинамики, законам сохранения энергии, физики, химии, механики. Идеи перспективной альтернативной энергии нужно искать в самой природе. Окружающая нас природа – главный источник знаний человечества. Земля обладает неисчерпаемым источником низкопотенциальной экологически чистой энергии – атмосферой, аккумулирующей тепловую и потенциальную энергию газов, нагреваемых лучистой энергией солнца и сжатых под действием гравитации. Неравномерный нагрев газов, изменяя давление в атмосфере, нарушает её равновесное состояние. При восстановлении равновесия потенциальная и тепловая энергия воздуха преобразуются в кинетическую энергию воздушных потоков. Этот природный механизм используется в ветровых энергетических установках. Первым аппаратом, использовавшим кинетическую энергию потока, был парус. Ученые давно обратили внимание на то, что только вихревые потоки обладают наибольшим потенциальным запасом кинетической и тепловой энергии. При этом энергетические возможности вихревых потоков зависят от многих факторов, в том числе и от состава газов. Поэтому не случайно специалисты все более пристально обращают внимание в перспективной возобновляемой энергетике на так называемую струйную, или вихревую энергетику. Интерпретацией энергетического механизма торнадо занимались сотни ученых. Российский изобретатель Ю. С. Потапов имеет самое большое число авторских свидетельств на так называемые вихревые, молекулярные теплогенераторы. Все его конструкции – от первой тепловой трубы до последних агрегатов – существуют в виде действующих образцов. Хотя с заявлениями автора установок, что их КПД составляет 200—400%, трудно согласиться. Основное заблуждение сторонников такой оценки эффективности связано с тем, что рассматриваются разомкнутые и замкнутые системы. Рассматривать одинаковые понятия для разомкнутой и замкнутой систем неправомерно. При расчете КПД двигателей внутреннего сгорания никто не учитывает энергию, затраченную природой на создание топлива, рассматривается только конечный этап энергетического цикла.

Стивен Марк [95, 271]. Совсем недавно изобретатель Стивен Марк запатентовал прибор, производящий электричество в больших объемах. Его тороидальный генератор может подавать электричество для ламп накаливания и более сложных бытовых приборов. Он работает длительное время, не требуя внешней подпитки. Работа этого прибора основана на резонансных частотах, магнитных вихрях и токовых ударах в металле. Опыты Николы Тесла показали, что получать электричество из воздуха своими руками можно без особого труда. В наше время, когда атмосфера пронизана различными энергетическими полями, эта задача упростилась. Все, что производит излучения (теле- и радиовышки, ЛЭП и т. п.) создает энергетические поля. Принцип получения электричества из воздуха очень прост: над землей поднимается пластина из металла, которая играет роль антенны. Между землей и пластиной возникает статическое электричество, которое, со временем накапливается. Через определенные временные интервалы происходят электрические разряды. Таким образом генерируется, а затем используется атмосферное электричество.

Евгений Королев [102] документально доказывает, что сто с небольшим лет назад на планете повсеместно пользовались атмосферным электричеством. И никаких проблем не испытывали. Всё это было совершенно бесплатно.

В. Н. Власов [112]. Когда размышляешь над тайнами, оставленными нам Николой Тесла, Греем, Бауманом и многими другими, сумевшими создать энергоустановки, которым не требуется в качестве горючего бензин или газ, то приходишь к убеждению, что уровень развития научного сознания и развития официальной науки уже давно не соответствует потребностям человечества. Конечно, кое-что можно объяснить режимом секретности, которые вводили страны капиталистического и социалистического лагерей в годы холодной войны. И, значит, надо было не только вводить в заблуждение, дезинформировать, предполагаемого противника в возможной термоядерной войне, но и забивать мозги собственным студентам и простым работягам. Если в конце 19 и начале 20 века интенсивно развивались теории эфира, то с момента публикации А. Эйнштейном основ специальной теории относительности (СТО), а затем общей теории относительности (ОТО) упоминания об эфире постепенно стали исчезать из научных публикаций, а затем официальная наука вообще стала отрицать существование эфира, как естественной среды, как основной части материи, которая заполняет всё свободное от вещества пространство, а также заполняет частично пространство между атомами вещества. А в последние десятилетия, например в СССР, отрицание СТО и ОТО фактически было приравнено к уголовному преступлению, так как критиковать СТО и ОТО было запрещено под угрозой потери возможности заниматься научной деятельностью. Но, несмотря на давление на сторонников эфира, отказ публиковать их работы в серьёзных научных журналах, угрозы научного забвения и т.д., эфир буквально выпирает из серьезных научных работ в виде физического вакуума или торсионных полей, и находит своих всё новых и новых сторонников, которые совершают по современным меркам самые настоящие подвиги, изобретая самые невероятные устройства, например, бестопливные энергогенераторы. Они изобретают, а им официальная наука заявляет – ваша деятельность лженаучна. Одним из первых, кто, исходя из положений теории эфира, смог доказать, что эфир – это реальность нашего мира, был Никола Тесла. Тайна его трансформатора до сих пор официально не раскрыта, хотя любители сумели создать множество вариантов, которые исправно «извлекали» из эфира энергию.

Тариэль Капанадзе [272] сумел разгадать секрет Николы Теслы и умудрился запатентовать своё изобретение. Одно из его устройств «выдает» в нагрузку целых 100 кВт. Такой мощности хватит на обеспечение энергией поселка из 50 домов. А его вариант устройства на 5 кВт как раз подойдет для энергопитания достаточно большого индивидуального дома.

Обобщение автором, Александром Матанцевым, по высказываниям ученых

Ситуация просто парадоксальная! Атмосферное электричество существует и работают установки, а в теории их, практически нет! Не верите? Вот факты:

– Георг Вильгельм Рихман, русский физик немецкого происхождения в 1752 и 1753 годах проводил опыты с атмосферным электричеством;

– Бенджамин Франклин вместе с сыном в 1752 году поднял воздушного змея перед грозовым облаком и доказал, что грозовые явления имеют электрическую природу;

– Мелон Лумис в 1868 году использовал атмосферное электричество для питания длинных телеграфных линий и для первых успешных опытов по беспроводной связи; он первым получал атмосферное электричество при поднятии воздушных змей на высоту 200 метров;

– Никола Тесла проводил многочисленные эксперименты по получению атмосферного электричества (1890 год и далее); он предложил способ преобразования высокого постоянного напряжения в низкое переменное в 1890-х годах; идея сводилась к зарядке конденсатора, и разряду его через искровой промежуток на катушку с большим числом витков;

– Андрей Михайлович Павлинов (1852 – 1897), русский архитектор, археолог, реставратор, историк архитектуры, хранитель Оружейной палаты, академик Императорской Академии художеств, отмечал, что в «Добриловом Евангелии 1164 г. изображён храм, имеющий особое покрытие в виде главы с заострённым подвышением и выпученными боками [66]; храмы этого типа имеют высокий купол, на котором стоит фонарь или главка-амалака, имеющиеся факты говорят о том, что (а) храмы, имеющие купол с фонарём или главкой, появились в глубокой древности у славяно-ариев; (б) на территории расселения славян (и, соответственно, предков русских людей) они существовали издревле, задолго до 16 в., на территории Северной Руси они были уже в начале 15 в; точно такие же сооружения были в Индии и Иране в глубокой древности;

– первые опыты по сведению на землю небесного электричества на открытом пространстве профессору Мышкину удалось провести в 1902 году в Новой Александрии; число остриев на коллекторах доходило до 20 тысяч и более; воздушные змеи поднимались на высоту до 1000 метров; напряжение, сведенное вниз, достигало 50 тысяч вольт;

– Герман Плауссон, в 1920 – 1922 годы в Финляндии провел эксперименты с аэростатами, покрытыми листами магниево-алюминиевого сплава с иглами, он получил мощность от атмосферного электричества в 0,72 кВт для оного аэростата и 3,4 кВт для двух аэростатов, поднятых на высоту в 300 м;

– Жерар Рено в 1926 году получил электричество из воздуха;

– российские изобретатели получили патенты и авторские свидетельства на атмосферное электричество, например, Б. И. Блёскин и И. Б. Блёскин;

– Стивен Марк запатентовал тороидальный генератор атмосферного электричества; принцип получения электричества из воздуха очень прост: над землей поднимается пластина из металла, которая играет роль антенны;

– Евгений Королёв документально доказал, что сто с небольшим лет назад на планете повсеместно пользовались атмосферным электричеством, и никаких проблем не испытывали, всё это было совершенно бесплатно;

– Тариэль Капанадзе сумел разгадать секрет Николы Теслы; одно из его устройств «выдает» в нагрузку целых 100 кВт из атмосферного электричества; такой мощности хватит на обеспечение энергией поселка из 50 домов, а его вариант устройства на 5 кВт как раз подойдет для энергопитания достаточно большого индивидуального дома.

Башня Ворденклиф (Wardencliffe Tower), воздвигнутая Николой Тесла на Лонг-Айленде, всего в 60 км от Нью-Йорка, являла собой 55-тонный металлический купол диаметром 20 м, венчавший 60-метровую пирамиду со стальной шахтой, уходящей на 36 метров вглубь земли. Официально она предназначалась для беспроводной передачи энергии, продемонстрировав свои сверхъестественные возможности в 1905-м. В день ее испытания Тесла, как писали тогда все американские газеты, «зажег над океаном небо на тысячи миль».

Об эфире знали очень давно. Учёные прошлых веков говорили об эфире, как о среде, в которой происходят любые взаимодействия, связанные с материальным миром. И если же, кто и обнаружит её – будет владеть неиссякаемым источником вечной энергии. Такой объект исследований, как эфир, всегда интересовал влиятельных людей всех времён. Они с энтузиазмом финансировали изыскания, вели поиск перспективных ученых, стимулировали их интерес. Новые открытия в этой области набирали темп.

Внезапно, в начале и середине XX века, все исследования по этой теме прикрыли. Сокращались вакансии сотрудников, закрывались лаборатории, работавшие по этой проблеме. Все проекты свернули. Никому не позволяли, что-либо обнародовать из исследований, касающихся эфира.

Наоборот, началась масштабная дискредитация этой темы, что на неё повесили определение – лженаука. Людей, изучавшей её, назвали лжеучёными.

Гениальный изобретатель, Никола Тесла, сделавший ряд новейших открытий в физике с 1892 по 1903 год, объявил, что нашёл способ получения источника энергии из эфира. Добившись невероятных успехов в своих опытах по выделению энергии из эфира, желает обнародовать их. Его эксперименты, на тот момент, финансировали американские промышленники. У них была своя точка зрения на этот счёт. Случилось, то, что он не учёл! Его открытие, сулившее человечеству мощный толчок в техническом и социальном развитии, напугало банкиров и финансистов потерять неограниченную власть над человечеством. Он жестоко поплатился за своё простодушие, доверившись олигархам и банкирам, поставив их первыми в известность, о своём открытии.

Его покровители не могли ему позволить обнародовать такие тайны, ведь они создавали потребительское общество, и желали держать в своих руках абсолютно все ресурсы. Такое открытие полностью шло вразрез с их интересами. Финансирование моментально закрыли, слово эфир исчезло как научный термин, и его стёрли из словесного употребления.

Неожиданно, на горизонте научной среды, появляется, никому не известный молодой физик Альберт Эйнштейн, сотрудник некого Патентного бюро, гражданин Швейцарии, физик-теоретик, профессор, академик, создатель теории относительности, получивший Нобелевскую премию по физике. Публикуя свои работы по актуальным направлениям, того времени, он начинает излагать свою теорию относительности. Эйнштейну удаётся ловко увести в другую сторону научное мировоззрение в науке. Его покровители начинают оперативно популяризировать и преподносить его работы, как «независимые теории». В этих научных работах по исследованию кинематики, было полностью упразднено понятие эфира, за ненадобностью.

В научном мире начал происходить переворот. Учёных умело стравливали между собой, не давали прийти к общему мнению. И вот, в 1920 году, на съезде конгресса Союза немецких естествоиспытателей и врачей, который проходил в Германии, официально в науке было упразднено само понятие – эфир.

Все эти факты, говорят о том, что произошла диверсия в науке, препятствующая открытию свободной и бесплатной энергии эфира для всего человечества.

В 1930 году Никола Тесла в своей статье писал: «Человек осознаёт, что материя вокруг него, которую он воспринимает всеми органами чувств, исходит от одного изначального и тонкого вещества. Это вещество – эфир, который заполняет своим светом и энергией всё существующее пространство. Воздействующая на него живая энергия, рождает все материальные объекты, живых существ и явления в целом».

Нам милостиво разрешают использовать альтернативные природные источники энергии: ветра, воды, Солнца. Всё кажется хорошо и правильно. Но это не выход из тупика застывшей цивилизации. Теперь нас уводят от использования эфира, – вечной и мощной энергии, дающей возможность быть Богами: парить в облаках и лететь к звёздам, не допускают к открытиям, которые дадут невиданный скачок развитию цивилизации.

Об Эфире писали и рассказывали на лекциях ведущие мировые ученые:

– Торричелли Эванджелиста (Torricelli) (1608—1647) писал, что мировой эфир, -это самая сокровенная субстанция материальных вещей;

– Михаил Василевич Ломоносов (1711 – 1765) утверждал, что электричество в атмосфере возникает от трения частичек пыли и других частичек, взвешенных в воздухе, с мелкими капельками воды, происходящего во время вертикальных движений потоков воздуха; результатом трения между «шаричками» и частичками воды является возникновение электрических зарядов на тех и на других, он считал, что электричество – форма движения эфира;

– Леонард Эйлер (1707—1783), [108], великий швейцарский математик предположил, что эфир передает не только тепло и свет, но также магнитные и электрические силы и гравитацию;

– Василий Назарович Каразин, 1818 год [94], просветитель и учёный, основатель Харьковского университета и автор различных новаторских проектов, в том числе с применением электричества, намного опережая своё время, тогдашнее развитие науки и техники, задумал использовать в практических целях электричество, рассеянное в атмосфере, «устроить канал», по которому свести его на землю;

– Чарлз Вильсон, 1895 г [109] указывал, что Земля и ионосфера выполняют функцию обкладок конденсатора, заряжаемого грозовыми облаками;

Еррере, Бельгия, из Бельгии в 1900 году первым признал особую нулевую группу с эфиром;

Уильям Рамзай в 1900 году вместе с Д. И. Менделеев пришел к мнению, что в таблицу должны быть включены и элементы нулевой группы – до 1962 года они назывались инертными (после – благородными газами).

Подлинная первоначальная таблица Д. И. Менделеева с нулевой группой, последний раз опубликованная перед его смертью в 1906 году, где в нулевой группе записан— «Ньютоний», или эфир. После скоропостижной смерти Д. И. Менделеева и ухода из жизни его верных научных коллег по Русскому Физико-Химическому Обществу, впервые поднял руку на бессмертное творение Менделеева – устранили из его таблицы даже упоминание об эфире.

На самом деле, Дмитрий Иванович был прав в том, что эта субстанция передаёт энергию на расстояния и не обладает никакой химической активностью. Последнее обстоятельство только подтверждает нашу мысль о том, что Д. И. Менделеев сознательно выделил элемент «х», как исключительную сущность. Итак, «мировой эфир», то есть субстанция Вселенной, – изотропен, не имеет частичного строения, а является абсолютной (то есть предельной, основополагающей, фундаментальной всеобщей) сущностью Мироздания, Вселенной. И именно потому, как правильно подметил Д. И. Менделеев, – мировой эфир «не способен к химическим взаимодействиям», а значит и не является «химическим элементом», то есть «элементарным веществом» – в современном смысле этих терминов.

Неожиданный вывод о влиянии других стран на финансирование большевиков для формирования хаоса, разрухи и уничтожения науки

Далее автор, Александр Матанцев, выделяет пять обстоятельства, взаимно связанные с устранением всех сведений об атмосферном электричестве:

– 1905 – 1906 годы – устранение после смерти Дмитрия Ивановича Менделеева в его таблице нулевой группы и «Эфира» в виде Ньютония;

– 1906 год – закрытие финансирования работ Николы Теслы по бесплатному атмосферному электричеству;

– в августе 1916 года на основании постановления «Комитета для борьбы с немецким засильем» было принято постановление Совета Министров Российской империи о ликвидации АО «Ф. Швабе»; именно на этом заводе выпускали отдельные изделия для извлечения атмосферного электричества;

– 1917 год – 1920 год – начало разрушения церквей и храмов, в первую очередь уничтожали луковичные макушки церквей, несущие свойства накопления энергии;

– в 1920 году, на съезде конгресса Союза немецких естествоиспытателей и врачей, который проходил в Германии, официально в науке было упразднено само понятие – эфир.

Кроме того, известно, что немецкое правительство финансировало большевиков для свершения Революции 1917 года. Ключевой фигурой в схеме финансирования большевиков являлся Александр Парвус. Подробности о его деятельности стали известны после Второй мировой войны с захватом американцами архивов германского МИДа [127]. Уже 9 января 1915 года Парвус, находившийся тогда в Константинополе, делает первое предложение германскому послу о разжигании революции в России и раздроблении этой страны; заинтересованный посол предлагает ему составить меморандум для МИДа, который и был подан 11 марта. В этом меморандуме на 20 страницах, под заглавием «Подготовка массовой политической забастовки в России», излагался подробный план организации революции по образцу революции 1905 года (всеобщая забастовка, выступления национальных окраин и т. п.). Ударной силой в выполнении этого плана Парвус видел большевиков.

Для чего это было нужно немецкому правительству?

Главная причина финансирования немецким правительством большевиков, – это организация хаоса и разрухи в стране.

Главными методами борьбы с религиозными организациями стали конфискация зданий храмов, молитвенных домов, мечетей, синагог; лишение религиозных общин и союзов государственной регистрации, закрытие учебных заведений и изданий, а также фактический запрет на какую-либо активность вне церковных стен.

До 1930 года для закрытия любой церкви требовалось согласие Комиссии по делам культов при Президиуме ВЦИК РСФСР. Это существенно препятствовало массовой ликвидации молитвенных зданий.

В 1929 – начале 1930 годов был принят ряд нормативных актов, серьезно ограничивших права религиозных организаций и духовенства и давший местным властям право закрытия церквей. После этого кампания по закрытию и сносу религиозных зданий стала массовой.

В результате кампании по закрытию храмов, молитвенных домов, мечетей и синагог, например, в Ленинградской области из имевшихся до революции 2165 культовых зданий в 1917—1935 году было закрыто 1207. В самом Ленинграде из 421 здания было закрыто 316, в этом городе в бывшем «Доме Спасения» евангельских христиан разместился Дом безбожника. На Дальнем Востоке за три года (1929—1932) из 193 общин осталось 44, из 118 общин евангельских христиан – 42. Как сообщала костромская газета «Северная правда» (18 января 1930. №18), из 37 православных храмов Костромы к 1930 году было закрыто 14, ещё 19 планировалось закрыть в течение 1930 года. Одну из церквей планировалось отдать под антирелигиозный музей.

Как отметила историк Татьяна Никольская, если в православии существование общины зачастую прекращалось с закрытием храма, то протестанты чаще просто «уходили в подполье» и начинали скрывать места своих собраний. 31 декабря 1929 года Комиссией по вопросам культов при Президиуме ВЦИК был принят закон об урегулировании колокольного звона, которое предполагалось осуществлять «в целях удовлетворения ходатайств граждан, сделавшихся особенно многочисленными в связи с переходом на непрерывную производственную неделю, о прекращении или об урегулировании колокольного звона, мешающего как работе, так и отдыху трудящихся», но, исходя из политической целесообразности, только «в тех городах и поселках городского типа, а также крупных торгово-промышленных селах, где большинство предприятий перешло или переходит на непрерывную производственную неделю». Полностью был запрещен трезвон – звон во все колокола. 16 мая 1931 г. Комиссия по вопросам культов при Президиуме ВЦИК постановила «по предоставлении НКФ и Рудметалторгом в Комиссию обстоятельного доклада, войти в директивные органы с ходатайством разрешить снятие колоколов с молитвенных зданий, в коих прекращен колокольный звон». Колокольную бронзу предполагалось использовать для изготовления мелкой монеты, не предавая данный факт широкой огласки – официальным был лозунг «Переплавим колокола на провода!». Переплавка колоколов проводилась в плановом порядке. Так, 8 октября 1930 года ВСНХ СССР вносит в СНК СССР предложение о проведении изъятия колоколов в городах, «где колокольный звон запрещен», причём предлагалось конфисковать «в квартале октябрь-декабрь 1930 года и в январе-июне 1931 не менее 25 тыс. тонн лома колоколов».

Именно церковь составляла в СССР оппозицию большевизму, подвергалась истреблению со стороны советской власти, а ее священнослужители и рядовые верующие были в большинстве репрессированы. Из 69 000 православных храмов на начало войны 1941 года действовало всего 350—400, то есть около 0,5% от их дореволюционного количества. Обычным было положение, когда на крупную область оставалось по 1—2 действующих храма. Так, в Орловской области действовало всего две церкви, в Пскове власти к началу войны не успели закрыть лишь одну кладбищенскую церковь, всего же на пространстве от Гатчины до Новгорода и Великих Лук на начало войны действовало всего 8 православных храмов, в Смоленске оставалась не закрытой лишь Тихвинская церковь, на территории Воронежской области оставались не закрытыми две церкви.

От всех этих ужасающих цифр становится не по себе! Зачем было уничтожено 99,5% православных храмов в начале после Революции 1917 года в период до 1931 года, когда был взорван и Храм Христа Спасителя в Москве. Поневоле вспоминаются сведения о принятии решения в 1920 году, на съезде конгресса Союза немецких естествоиспытателей и врачей, который проходил в Германии, официально в науке было упразднено само понятие – эфир. А это понятие непосредственно связано с церквями и храмами, которые были приспособлены для получения атмосферного электричества, т.е. для реализации свойств эфира»!!!

Отсюда логично следует совершенно удивительный вывод, который автор, Александр Матанцев, публикует здесь впервые. Немецкое правительство финансировало большевиков в 2017 году в России не только для создания всеобщего хаоса и разорения в стране, но и для разрушения церквей и храмов, являющихся основой извлечения атмосферного электричества и свойств эфира! Отсюда логический вывод: это было сделано для того, чтобы в России не могли продолжить развитие науки об атмосферном, совершенно бесплатном источнике энергии, и науки, вообще!!!

История повторяется. Во времена Петра Первого, немецкие писари искажали российскую историю, убирали завоевания. Именно они написали, что Иван Грозный убил своего сына, чего никогда не было, так как Иван Грозный любил своего сына.

Азы атмосферного электричества. Откуда берется энергия

Чарлз Томсон Риз Вильсон, шотландский физик, далее заслуженный лауреат Нобелевской и других значимых премий в 1895 году [109] дал наилучшую характеристику атмосферному электричеству: «Земля и ионосфера выполняют функцию обкладок конденсатора, заряжаемых грозовыми облаками. В атмосфере происходит процесс ионной конденсации. Атмосфера выполняет функции конденсатора, заряжаемого грозовыми облаками. Таким образом происходит электризация облаков».

Напряженность электрического поля в воздухе Е связана с напряжением U по формуле Е = U/d, где d – расстояние, или U = Ed

Работа А = q₀Ed, где q0 – заряд

Напряженность электрического поля в данной точке Е равна силе, действующей на заряд q:

Е = F/q

Напряженность электрического поля направлена в сторону уменьшения потенциала.

Летом 1753 года Рихман и Ломоносов поставили уникальный эксперимент, который показал, что электрическая сила может проявляться и без грома, и что гром и молния не являются причиной электрической силы, проявляемой в воздухе, а наоборот, электрическая сила сама есть причиной молнии и грома. Ученые устроили публичную пальбу из батареи пушек так, что гром сотрясал небо, однако электрический указатель ничего при этом не показывал. Так и было доказано, что искусственный гром электрической силы точно не создает.

Выводы послужили для создания Ломоносовым основы для первой теории атмосферного электричества. Как утверждал Ломоносов, электричество в атмосфере возникает от трения частичек пыли и других частичек, взвешенных в воздухе, с мелкими капельками воды, происходящего во время вертикальных движений потоков воздуха. Он отмечал, что вертикальные нисходящие и восходящие потоки являются причиной многих явлений, а не только грома и молнии. Электризация, по мнению Ломоносова, происходит следующим образом: теплый воздух устремляется ввысь, неся с собой «жирные и горючие пары» вместе с иными примесями, содержащимися в воздухе. Частицы паров Ломоносов называл «шаричками». «Шарички», по его словам, обладают свойствами близкими к твердому телу, и поэтому не могут смешиваться с частичками воды (с каплями дождя), которые встречаются им на пути. Результатом трения между «шаричками» и частичками воды является возникновение электрических зарядов на тех и на других. По словам Ломоносова, этот заряд распространяется по облаку и занимает все.

Ломоносов считал, что электричество – форма движения эфира. Он отмечал, что электрическое действие вызывается легким трением и состоит в силах отталкивания и притяжения, а также участвует в процессах, связанных со светом и огнем. Теория электричества Ломоносова, связанная с движением эфира, была передовой для того времени, и получила дальнейшее развитие в трудах Эйлера. Ее придерживался Фарадей, считая электричество именно движением упругой среды, заполняющей все пространство и пронизывающей все тела. Ломоносов изготовил специальный прибор для регистрации силы грозового разряда. После экспериментов с ним он пришел к однозначному выводу о целесообразности использования громоотводов, чтобы молния ударяла именно в них, а не туда, где могут пострадать люди. Вопреки мнению Франклина, Ломоносов отметил важность заземления громоотвода. В своей диссертации «Теория электричества, разработанная математическим способом» Ломоносов, так же, как и Эйлер, отрицает особую «электрическую материю» и объясняет электрические явления, пользуясь эфирной гипотезой. Таким образом, Эйлер приписывал эфиру добавочную потенциальную энергию, обусловленную его упругой деформацией, а Ломоносов – добавочную кинетическую энергию, обусловленную вращением частиц эфира. Но обе теории сводили электрические явления не к специфическим субстанциям, а к специфическим формам движения, что получило своё дальнейшее развитие в XIX в., в частности, в работах Фарадея. При этом Ломоносова можно считать предшественником Фарадея ещё и потому, что он, как в немалой степени и Эйлер, стремился свести электрические, световые и, отчасти, тепловые явления к свойствам одной и той же субстанции – эфира.

Рис. 6

Рис. 6. Получение атмосферного электричества на старых фотографиях [129]

На рис. 6. показан случай получения атмосферного электричества по старым фотографиям. Здесь исследование атмосферного электричества проводилось в нормальных облачных условиях, но не во время грозы. Обозначение: GF – это лебедка для подъема и опускания воздушного змея

Фундаментальная связь грозовых явлений с электричеством, впервые доказанная в опытах М. В. Ломоносова, Г. В. Рихмана и Б. Франклина, за два с половиной века была надежно подтверждена многочисленными исследованиями геофизиков, метеорологов, специалистов по грозозащите. Однако качественный скачок в совершенствовании методов наблюдений в последние два десятилетия привел к неожиданным открытиям в изучении грозовых облаков, молнии, глобальной атмосферной электрической цепи. Похоже, что переживаемый сейчас всплеск интереса к проблемам атмосферного электричества заставит взглянуть по-иному на механизмы формирования электрического поля и его роль в динамике атмосферы и ионосферы Земли. Много сделал для раскрытия свойств атмосферного электричества Никола Тесла.

В июне 1900 года вышла статья Николы Теслы «Проблема увеличения энергии человечества» [140]. В ней очень подробно изложены взгляды ученого на возможность использования энергии окружающей среды, а именно – атмосферного электричества [140]. Вот интересный фрагмент из его работы: «Электричество, образующееся естественным путем, является еще одним источником энергии, который может стать доступным. В разрядах молнии содержится огромное количество электрической энергии, которую мы могли бы использовать путем ее преобразования и аккумуляции. Несколько лет тому назад я опубликовал описание метода преобразования электричества, который представляет первую часть задачи по аккумулированию энергии разряда молнии, хотя осуществить это будет трудно. Кроме того, известно, что электрические токи постоянно циркулируют сквозь землю, и между землей и каким-либо воздушным слоем существует разность электрических напряжений, которая изменяется пропорционально высоте. В ходе недавних экспериментов я, в этой связи, открыл два новых важных явления. Одно из них состоит в том, что в проводе, один конец которого заземлен, а другой уходит высоко вверх, возникает ток, что происходит либо благодаря вращению Земли вокруг своей оси, либо благодаря ее поступательному движению. Однако еще нет уверенности в том, что ток станет постоянно проходить по проводу до тех пор, пока электричеству не будет создана возможность просачиваться в воздух. Его истекание в большой степени облегчится, если поднятый конец провода подсоединить к терминалу с большой поверхностью и множеством острых граней и шипов. Так мы сможем получать постоянный приток электрической энергии, просто удерживая провод на высоте, но, к сожалению, количество электричества, которое может быть получено таким способом, мало.

Второе явление, установленное Теслой, заключалось в том, что верхние слои воздуха имеют постоянные электрические заряды, противоположные заряду Земли. Так, по крайней мере, он интерпретировал свои наблюдения, из которых следует, что Земля с ее внутренней изолирующей и верхней проводящей оболочками образует сильно заряженный электрический конденсатор, содержащий, по всей вероятности, огромное количество электрической энергии, которую можно обратить на пользу человеку, если иметь возможность поднять терминал на большую высоту.

Говоря о первой части задачи, Тесла имел в виду метод, подробно описанный в патенте №462418, полученном 3 ноября 1891 года (почти за 9 лет до публикации статьи).

Рис. 7

Рис. 7. Патент Николы Тесла на метод аккумулирования энергии [140]

В патенте описывается метод аккумулирования энергии источника в конденсаторе (рис. 7), который, затем, разряжается в рабочую цепь, содержащую преобразовательные устройства, которыми могут быть лампы, трансформаторы и т. п.

Работая над преобразователями высокой частоты, начиная с 1891 года, ученый разрабатывает множество видов преобразователей, а также тех или иных компонентов устройств.

24 февраля 1893 года, читая лекцию сотрудникам Института Франклина в Филадельфии, Тесла затронул следующий важный аспект: «Во-первых, очень важно было бы узнать, какова емкость Земли? И какой заряд она содержит при электризации? Хотя у нас нет положительных свидетельств тому, что рядом в пространстве есть другие тела, заряженные противоположным образом, вполне возможно, что Земля именно такое тело, ибо каков бы ни был процесс, результатом которого явилось отделение Земли – а именно таковы сегодня общепринятые взгляды на ее происхождение, – она должна была сохранить заряд, как это происходит во всех процессах механического деления. Если это заряженное тело, изолированное в пространстве, то его емкость должна быть крайне мала, менее одной тысячной фарады. Но верхние слои атмосферы – проводники, такой же может являться и среда за пределами атмосферы, а она может иметь противоположный заряд. Тогда емкость может быть несравнимо выше. В любом случае очень важно понять, какое количество электричества содержит Земля. Я предлагаю искать этот период при помощи электрического осциллятора, или источника переменного тока. Один из выводов, например, будет соединен с землей, или городским водопроводом, а другой с изолированным предметом больших размеров. Возможно, что верхние слои атмосферы или открытый космос, имеют противоположный заряд и вместе с Землей образуют конденсатор огромной емкости. В таком случае период колебаний может быть очень небольшим, и динамо-машина переменного тока могла бы отвечать целям эксперимента. Затем я бы преобразовал ток так, чтобы получить максимально возможный потенциал и соединил концы вторичной обмотки высокого напряжения с землей и изолированным телом. Варьируя частоту тока и тщательно выдерживая потенциал изолированного тела, а также наблюдая за возмущениями в различных соседних точках земной поверхности, можно обнаружить резонанс»

Работая со своими преобразователями, Тесла отметил, что у цепи, обладающей индуктивностью, вместе с распределенной емкостью, есть собственная резонансная частота. Иногда для получения необходимых параметров к катушке можно добавить параллельно конденсатор, однако, это не всегда удобно и целесообразно. В июле 1893 года Тесла подал заявку на получение патента и 9 января 1894 года, получил патент №512340 «Катушка для электромагнитов» – рис. 8.

Рис. 8

Рис. 8. Патент Никола Тесла. Однослойная катушка с двойной намоткой, где начало и конец соединены [140]

Эта катушка отличалась тем, что намотана двумя параллельными проводами, которые соединены последовательно так, что конец одного провода соединялся с началом второго. Это делалось для того, чтобы увеличить разность потенциалов между двумя соседними витками. Как известно, работающая на резонансной частоте катушка (с собственной межвитковой емкостью), может накапливать энергию пропорционально квадрату напряжения между двумя соседними витками.

Поэтому такая катушка во много раз превосходит катушку с однопроводной намоткой. Поясним этот момент: пусть катушка имеет 500 витков в один слой, при этом напряжение на ее концах 500 вольт, значит разность потенциалов между двумя соседними витками 1 вольт. Теперь рассмотрим намотку в два провода, когда 500 витков получены соединением двух катушек из 250 витков каждая, по схеме из патента. Разность теперь не 1 вольт, а 250 вольт. Значит такая катушка может запасать в 62500 раз больше энергии.

В патенте 568176 от 22 сентября 1896 года упоминается возможность обойтись без конденсатора, если сама первичная цепь обладает достаточной емкостью.

В период с 1899 по 1900 годы он использовал все свои практические наработки в лаборатории в Колорадо-Спрингс, где и проверил на практике свои идеи. Рабочий дневник ученого содержит подробное описание проделанной работы.

Стандартная схема использования атмосферного электричества показана на рис. 9.

Рис. 9

Рис. 9. Стандартная схема Николы Тесла на использование атмосферного электричества [140]

Когда выключатель замкнут (рис. 9), зарядная катушка накапливает энергию, затем происходит размыкание, энергия, накопленная в катушке, принимает форму высоковольтного импульса и устремляется в конденсатор, заряжая его, после этого вновь происходит замыкание, тогда энергия, накопленная в конденсаторе, начинает совершать высокочастотные колебания в цепи разряда в то время, как зарядная катушка вновь накапливает энергию от источника. Вторичная обмотка, настроенная в резонанс, находится в несильной индуктивной связи с первичной обмоткой, чтобы свободные колебания могли проявиться с максимальной силой.

Изучив все зависимости и свойства такой системы, Тесла 18 января 1902 года подал заявку на «Устройство для передачи электрической энергии», патент же был им получен только через 13 лет.

Это патент №1119732 от 1 декабря 1914 года – рис. 10

Рис. 10

Рис. 10. Патент Никола Тесла №1119732 [140]

Из патента №1119732:

«Первичную обмотку можно возбуждать любым способом от подходящего источника G, который может быть генератором переменного тока или конденсатором, причем основное требование заключается в установлении резонанса, то есть вывод D должен зарядиться до максимального напряжения цепи. Если передатчик имеет большую мощность, то настройку следует производить с особенной тщательностью, в целях экономии и безопасности. Я показал, что в резонирующей цепи наподобие EABB’D можно вызвать электричество огромной силы, измеряемой сотнями и тысячами лошадиных сил, целесообразно начинать настройку со слабых и низкочастотных вынуждающих колебаний, постепенно усиливая их и наращивая частоту, пока не удастся добиться полного контроля над аппаратом».

Становится ясно, что здесь воплощена идея Тесла, высказанная им во время выступления 24 февраля 1893 года о том, как необходимо взаимодействовать с электрическим зарядом Земли, а также способ правильной настройки, соответствующий идее. Отметим, что в патенте №787412, заявка на получение которого была подана 16 мая 1900 года, подробно описан принцип правильной настройки такой системы. Основы также описаны и в патенте №649621 от 15 мая 1900 года.

Новые способы получения дешевой энергии у многих ученых вызывают опасения из-за вмешательства в процессы атмосферы и ионосферы. Их влияние на возникновение и течение жизни на Земле изучено слабо, поэтому воздействие может пагубно отразиться на состоянии планеты.

Однако ученые считают, что технология атмосферного электричества тормозится умышленно. Более того, существует факт масштабного использования электричества из воздуха до 1917 года. Известно по старым литографиям и рисункам, о существовании электроэнергии даже в XVII веке.

Рис. 11

Рис. 11. Заряд ионосферы

Верхние слои атмосферы называют ионосферой не просто так – в ней очень много положительно заряженных частиц – ионов. Считается, что сама планета, в свою очередь, заряжена отрицательно. Отсюда и «заземление» – подключение отрицательного полюса в полярной электрической схеме к «земле».

Теперь, если представить нашу планету в виде сферического конденсатора, то получится, что он состоит из двух обкладок – положительно заряженной ионосферы (рис. 11) и отрицательно заряженной поверхности земли. Атмосфера играет роль изолятора. Через атмосферу постоянно протекают ионные и конвективные токи утечки этого «конденсатора». Но, несмотря на это, разность потенциалов между «обкладками» не уменьшается. Мы по-прежнему наблюдаем молнии, полярные сияния, да и ионов меньше не становится. Это значит, что существует некий генератор, который постоянно подзаряжает эту систему. Таким генератором является магнитное поле Земли, которое вращается вместе с нашей планетой, и солнечный ветер, ионизирующий верхние слои атмосферы. Если каким-либо способом подключить к этому генератору полезную нагрузку, мы получим практически вечный и бесплатный источник электроэнергии.

Разность потенциалов атмосферы и земной поверхности может достигать от сотен вольт до сотен тысяч вольт на разных высотах и в разное время года. Принципиальная схема «электростанции» в таком случае предельно проста: строим высокий столб-проводник (или поднимаем кабель аэростатом), хорошенько его заземляем и разрезаем у основания на нужной нам высоте. Верхняя часть столба будет иметь положительный заряд, нижняя отрицательный. При помощи трансформаторов снижаем напряжение до нужных нам величин, попутно увеличив силу тока. Включаем полезную нагрузку.

Но в этой простоте и кроется вся хитрость. Проблема 1: высота проводника. Считается, что напряженность электрического поля планеты наиболее сильна у поверхности, т.е. на высоте 100—150 м. Выше строить сложно, хотя всегда есть аэростаты. Проблема 2, она же главная: чтобы по нашему проводнику пошел ток, т.е. движение электронов от отрицательного полюса к положительному, этот самый положительный полюс там должен быть. А если мы просто построим заземленный металлический столб, то электрическое поле в лице атмосферы его обойдет, «приняв» за новую точку поверхности земли. Таким образом, электроны, которые должны были бы двигаться снизу, от заземленной поверхности по проводнику вверх, к положительно заряженным ионам в атмосфере, этого делать не будут потому, что не смогут покинуть верхнюю часть проводника. Они останутся «запертыми» в нем, чем и обеспечится нейтральный заряд всей системы. Грубо говоря, с металла (проводника) через воздух и в воздух ток просто так не проходит. Существуют векторы напряженности электрического поля. Векторы напряженности поля проводника направлены вверх, а векторы напряженности электрического поля атмосферы направлены вниз. Они встречаются в верхней точке проводника и складываясь, компенсируют друг друга. Общий заряд системы нейтрален, однако на кончике проводника сконцентрирована наибольшая напряженность электрического поля – рис. 12.

Ри с. 12

Рис. 12. Электрическое поле Земли (слева) и электрическое поле в верхней точке проводника (справа). Е1 – вектор напряженности электрического поля Земли, Е2 – вектор напряженности электрического поля проводника

Электроны не могут покинуть верхнюю точку проводника сами по себе, у них недостаточно энергии для того, чтобы покинуть проводник. Эта энергия называется работой выхода электрона из проводника и для большинства металлов она составляет менее 5 электронвольт, но даже ее пока взять неоткуда. А если помочь электронам покинуть проводник? Тогда все заработает – электроны будут подниматься вверх, захватываться электрическим полем и по проводнику пойдет ток. Нужно только постоянно помогать им в этом процессе. Весь фокус в устройстве, которое бы освобождало электроны из проводника в атмосферу и делало это постоянно. Получается, что нужен трансформатор – проводник электронов в атмосферу. И такое чудо есть – катушки Тесла. Если избыточные электроны направлять в атмосферу при помощи коронных разрядов, или плазменной дуги или еще чего-то такого же плазменного, электроны будут покидать поверхность проводника и переходить в атмосферу по воздуху, еще как.

Совсем упрощенно – коронным разрядом на верхушке столба мы соединим обкладки «конденсатора», плазменная дуга – тот самый проводник, которым можно соединить отрицательно заряженный металл заземленного проводника с положительно заряженной атмосферой; живой пример – молния, ударившая в громоотвод.

Кто же впервые создал сооружения с использованием атмосферного электричества? Гипотеза автора, Александра Матанцева

Это самый интересный вопрос: кто же создал сооружения разных видов: церкви, мечети, храмы, здания, галереи и другие с действующими источниками атмосферного электричества, обеспечивающие освещение или нагрев. Такие сооружения известны с VI века, но наибольшее их количество построено в XVII и XVIII веках.

Некоторые считают, что все это создано руками великого изобретателя Николы Тесла! Однако годы его жизни – от 1856 до 1943 года. Получается, что он не мог иметь никакого отношения к действующим сооружениям, использующих атмосферное электричество, и созданных в указанные века и еще раньше.

Ага! Так если это не Тесла, то кто? Теорию атмосферного электричества описывал Михаил Васильевич Ломоносов, но он жил в годы от 1711 до 1765, а также Георг Вильгельм Рихман, живший с 1711 до 1753 годы. Однако, церкви, колокольни, храмы, мечети и здания с искусственным освещением и нагревом, были созданы на несколько веков еще раньше!!! Вот так вопрос!

Автор, Александр Матанцев, подробно исследовал технологии древних цивилизаций в своих книгах [1—46]. Он пришел к следующим выводам: все мегалитические сооружения:

– пирамиды,

– резонансные курганы,

– большие менгиры, кромлехи,

– статуи с острова Пасхи

были разрушены в один период времени, от 1877 года до 1750 года. Особенно поражает факт близкого совпадения разрушения Камня Фей и египетских пирамид – 1727 – 1750 годы. Все это свидетельствует о том, что были и существуют сейчас силы, заинтересованные в разрушении наследия старых цивилизаций с целью недопущения к полезным технологиям современного человечества.

Знаменитые исследователи, географы и ученые писали о том, что видели надписи на пирамиде Хеопса в период от 484 г. до н.э. до 1637 года нашей эры. В период от 1700 до 1792 годы надписей уже не было. Причина – уничтожение этих надписей точно также, как и уничтожение артефактов технического назначения. Яркий пример: обнаружение эрозии на Сфинксе, по которой определили возраст Пирамиды Хеопса более 10 тыс. лет, что никак не вписывалось в принятую версию египтологов о 3-х тысячном возрасте пирамиды. В результате места эрозии сразу же были уничтожены, их замазали цементом.

Еще один интересный пример, обнаруженный автором, Александром Матанцевым. В книге Эфраима Скуайера 1877 года выпуска (под названием «Земля Инков» есть рисунок нескольких огромных блоков в Ольянтайтамбо, Перу. На одном из этих блоков нарисованы три вертикально установленные взаимно-перпендикулярные многоступенчатые плашки или выступы. Автор выявил, что они предназначены для левитации крупных блоков и для оздоровления людей (до большого роста) с целью приспособления к новым условиям, когда увеличилась сила тяжести и уменьшилась частота Шумана. Автору удалось найти этот блок в настоящее время. Он замазан цементом!!!

Итак, получается, что мегалитические сооружения, включая пирамиды, курганы, менгиры, дольмены, сейды, кромлехи, которые однозначно были созданы представителями древних цивилизаций, далее были уничтожены их последователями (жрецами и другими назначенными Посвященными) – в основном, в XVIII веке, а отдельные – в XIX веке.

В последующих главах будут рассмотрены свойства колоколен, храмов, и отдельных зданий с башнями и остриями, и особыми конденсаторами, для использования атмосферного электричества, в которых использованы аналогичные приемы древних технологий, что и в пирамидах, дольменах, курганах и др., например: четырехгранные внутренние конструкции в колокольнях, мечетях, навершиях, и башнях, а также принцип использования ультразвука и сопутствующего напряжения и электромагнитного излучения при пьезоэффекте.

Все это будет подробно рассмотрено далее, а сейчас автор, Александр Матанцев формулирует свою гипотезу, которая далее подтверждается в исследованиях и становится фактом:

– во-первых, создание сооружений, использующих атмосферное электричество, выполнено по физическим законам, аналогичным их использованию в древних мегалитических сооружениях, включая пирамиды;

– во-вторых, они многофункциональные и используют для освещения и нагрева не только атмосферное электричество, но и пьезоматериалы двух основных видов: кварца и кальцита для получения при пьезоэффекте дополнительной разности потенциалов, ультразвука и сопутствующего электромагнитного излучения;

– в-третьих, опять же по причине многофункциональности, они используют не только атмосферное электричество, или энергию от Солнца, но и упругие волны Земли, или сейсмические волны;

– в-четвертых, эти сооружения относятся к последней ветви изобретений, переданных на Землю представителями древних цивилизаций;

– в-пятых, они специально разрушаются точно также, как и пирамиды и примерно в один период времени, возможно более поздний, примерно, на 50 лет;

– Никола Тесла, величайший мировой изобретатель, раскрыл их некоторые тайны, и судя по всему, имел доступ к отдельным материалам, не случайно он сутками сидел в библиотеках с древними писаниями. По этому, последнему пункту можно привести аналогию с тем, как Ашшурбанапал, царь Ассирии, правивший приблизительно в 669 – 627 годах до н. э., в чьём владении была найденная археологами библиотека, великолепно владел техникой чтения шумерских клинописных текстов. В своём дневнике он писал: «Отрадой для меня было повторять наизусть дивные творения на шумерском, и, на трудном для запоминания, аккадском». Среди этих, клинописных текстов, встречались эпические поэмы, рассказы о деяниях царей, космологические мифы, астрономические таблицы и математические формулы, астрологические прогнозы и астрономические данные о строении Солнечной системы и много другой интересной и полезной информации. Но самая интересная информация была заключена в текстах, в которых говорилось о посещении нашей Планеты представителями другой, инопланетной цивилизации. Вот вам и практически документальное подтверждение истинных

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.