Псковский храм Александра Невского. Исторический памятник российской армии

Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища. В. Серов

История армейского храма

С самого начала храм благоверного князя Александра Невского в Пскове рассматривался как воинский. И автором проекта нового храма был человек, имевший прямое отношение к армии – надворный советник и член Комиссии по устройству казарм при Военном Совете Военного министерства России Федор Михайлович Вержбицкий. И строился храм Александра Невского на средства, отпущенные военным ведомством. А вот решение о строительстве принималось самим императором Николаем II, под влиянием президента Российской Академии художеств – великого князя Владимира Александровича. Храм возводился в рамках программы военных реформ, которые проводил тогдашний военный министр России, член Государственного совета – Алексей Николаевич Куропаткин, уроженец Псковской Губернии.

А.Н. Куропаткин

Церковь Александра Невского. Вид с запада. 1908 г.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.