Коллоидное серебро – природный антибиотик
Heike Bonin

© Heike Bonin, 2021

ISBN 978-5-0055-7755-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Коллоидное серебро – природный антибиотик

Коллоидное серебро – это прозрачная жидкость, состоящая из дистиллированной воды с небольшим количеством микроскопических частиц серебра. В этой форме серебро обладает способностью убивать все болезнетворные микроорганизмы (бактерии, вирусы и грибки) без каких-либо вредных побочных эффектов для человеческого организма. Благодаря своим антимикробным свойствам коллоидное серебро можно использовать по-разному в здравоохранении, оно эффективно почти при всех инфекционных заболеваниях и может использоваться как внутренне, так и наружно.

Как работает коллоидное серебро?

С химической точки зрения коллоидное серебро представляет собой суспензию микроскопических частиц серебра в дистиллированной воде. Серебро не растворяется в воде, т.е. не образует никаких связей с молекулами воды, но сохраняет свою атомную структуру (элементарное серебро). Кроме того, два элемента остаются в различных агрегатных состояниях (вода, жидкость / серебро, твердое вещество). Коллоидные частицы – это мельчайшие частицы, на которые можно разбить вещество, не теряя своих индивидуальных свойств. Эти частицы серебра постоянно выделяют ионы в водной среде. Эти ионы несут электрический заряд и, таким образом, отталкиваются друг от друга, поэтому они удерживают друг друга во взвешенном состоянии в дистиллированной воде, что приводит к образованию суспензии серебро-вода. Все противомикробные применения серебра основаны на эффектах непрерывно высвобождаемых ионов серебра.

Два различных механизмов действия известны коллоидного серебра. С одной стороны, он действует как природный антибиотик, с другой стороны, он ускоряет заживление внутренних и внешних травм через формирование новых стволовых клеток.

Коллоидное серебро как природный антибиотик

Один антибиотик убивает около дюжины различных патогенов, но коллоидное серебро эффективно против 650 микробов. Таким образом, коллоидное серебро является высокоэффективным природным антибиотиком без вредных побочных эффектов, который можно использовать при многих инфекционных и кожных заболеваниях, поскольку он действует против всех типов патогенов (бактерий, вирусов и грибов).

Из-за своего небольшого размера коллоидное серебро проникает в этих одноклеточных паразитов и различными способами влияет на их метаболические процессы, убивая их, а затем выводя из организма. На многоклеточные организмы серебро не влияет.

В отличие от антибиотиков, при использовании коллоидного серебра не происходит развития резистентности, поскольку патогены не атакуются напрямую, а блокируются только необходимые для жизни продукты метаболизма. Кроме того, антибиотики ослабляют иммунную систему, в отличие от коллоидного серебра, которое обеспечивает организм второй иммунной системой. Коллоидное серебро убивает даже устойчивые к антибиотикам патогены.

Ускоренное заживление за счет образования стволовых клеток

Доктор Беккер описывает в своей книге «Тело электрическое», что под влиянием положительно заряженных ионов серебра некоторые тканевые клетки человеческого организма во время деления ведут себя иначе, чем обычно. Во время регенерации после болезней или травм определенная ткань обычно производит клетки, соответствующие этой ткани, например, клетки кожи производят новые клетки кожи после травм путем деления клеток. Если ткань, нуждающаяся в ремонте, контактирует с положительно заряженным серебром, там образуются стволовые клетки. Стволовые клетки сильнее и эластичнее, чем ранее указанные тканевые клетки, и они растут примерно в два раза быстрее, что означает, что поврежденная ткань регенерируется намного быстрее, а травмы и ожоги заживают почти без рубцов. Для поддержки этого процесса коллоидное серебро всегда следует наносить непосредственно или в качестве повязки на внешние травмы или ожоги.

Регулярный прием небольшого количества коллоидного серебра оказывает такое омолаживающее действие на весь организм, что даже неактивные, мертвые ткани могут быть преобразованы обратно в активные, здоровые ткани.

Как производится коллоидное серебро?

Для терапевтического использования коллоидное серебро производится с помощью электролитического процесса. Для этого существуют специальные генераторы, с помощью которых два стержня из чистого серебра (чистота не менее 99,99%) в течение определенного времени выдерживают под током в дистиллированной воде. Использование дистиллированной воды чрезвычайно важно, водопроводная или минеральная вода никогда не должна использоваться для производства или соль никогда не должна добавляться в воду, чтобы увеличить проводимость воды и, таким образом, ускорить процесс электролиза.

В противном случае во время электролиза между минералами, содержащимися в воде, и ионами серебра образуются молекулярные соединения и, следовательно, нежелательные соли серебра (например, хлорид серебра). Такие соединения серебра, с одной стороны, малоэффективны, а с другой стороны, они уже не могут выводиться из организма так же легко, как ионы серебра или коллоиды серебра. Если принимать большие количества таких солей серебра в течение длительного периода времени, существует риск того, что некоторые из них откладываются в организме, что может привести к синевато-серебристому обесцвечиванию кожи, известному как аргирия.

Все известные случаи аргирии восходят к многолетнему использованию таких соединений солей серебра, некоторые из которых до сих пор содержатся в каплях для носа при инфекциях верхних дыхательных путей. Использование дистиллированной воды исключает нежелательное образование таких солей серебра. Электропроводность воды также можно увеличить без добавления соли, просто нагревая ее перед процессом.

Электрический заряд суспензии со временем уменьшается, особенно когда коллоидное серебро подвергается воздействию света. Поэтому важно хранить жидкость в темной бутылке и защищать от света. В противном случае коллоиды и ионы слипаются и опускаются на дно. Хранение в холодильнике также приводит к флокуляции серебра или в непосредственной близости от электрических устройств. Видимые отложения серебра на дне бутылки указывают на потерю качества, это коллоидное серебро больше не следует принимать.

Какие заболевания можно лечить коллоидным серебром?

Коллоидное серебро может быть применено внутри (системно) и / или снаружи (локально) целенаправленно и в зависимости от соответствующего заболевания.

Возможности внешнего приложения:

Наружно коллоидное серебро наносится с помощью пульверизатора или ткани или повязки, пропитанной коллоидом серебра.

• Наружное применение рекомендуется при таких заболеваниях, как нейродермит, псориаз, угри, бородавки, герпес, открытые порезы и ссадины, кожа или микоз и т. Д.

• При ячмене, воспалении глаз и конъюнктивите коллоидное серебро используется в виде глазных капель или распыляется.

• В случае заболеваний ротовой полости и горла (ангина, воспаление десен, гриппоподобные инфекции) коллоид серебра используется для полоскания горла.

• Его можно использовать в качестве назального и ингаляционного спрея при остром или хроническом рините, нагноении лобной области или носовых пазух, сенной лихорадке и других раздражениях в области носа.

• Серебряную воду также можно вводить вагинально (все заболевания, передающиеся половым путем) или ректально (свищи, геморрой).

• Поскольку коллоидное серебро не вызывает раздражения даже в самых чувствительных тканях, оно также идеально подходит в качестве спрея для немедленной помощи при порезах, ссадинах, воспалениях всех видов, ожогах, травмах и укусах насекомых. Раны заживают быстрее, потому что в первую очередь нет инфекций.

Возможности внутреннего применения:

Для внутреннего применения коллоидное серебро принимают внутрь, т.е. запивают. Желательно оставить жидкость под языком на несколько секунд, чтобы часть серебра уже впиталась через слизистую рта. Любое заболевание, которое лечится извне, рекомендуется поддерживать системным, т. Е. Внутренним, лечением.

Внутренне серебряная вода используется, например, при паразитарных и грибковых заражениях (Candida, Helicobacter), бактериальных и вирусных инфекциях и многих других заболеваниях, включая раздражение и расстройство желудка, изжогу и язву желудка. Если он действует на толстую кишку, например, против пищевого отравления, его также можно запивать большим количеством жидкости. Однако после такого применения кишечную флору необходимо восстановить с помощью йогурта или специальных пробиотиков.

Благодаря своему иммуностимулирующему эффекту его также можно использовать в профилактических целях, например, во время сезона гриппа.

Аллергические заболевания:

Аллергия обычно вызвана нарушением иммунной системы. Это зависит от здорового кишечника. Поэтому, аллергии в основном проявляются на коже или слизистых оболочках («Человеческие зеркала кожи внутренней стенки кишечника»). Так что это не достаточно, чтобы только лечить симптомы аллергии, например, раздражение кожи, кишечника, то есть причины, всегда должны быть приняты во внимание. Поэтому рекомендуется для людей, страдающих аллергией принимать коллоидное серебро в устной форме, а также применять его на пораженные участки кожи или слизистых оболочек. Это также включает нейродермит и псориаз. Полное заживление занимает от шести месяцев до года, в зависимости от состояния иммунной системы. Во время заживления фазы коллоидное серебро должно быть распылены на все пораженные участки кожи утром и вечером, затем оставляют сохнуть на коже, и это также следует принимать три раза в день.

Коллоидное серебро у животных и растений:

Все применения коллоидного серебра, которые работают на людях, также могут быть применены на животных. Преимущество перед мазями или таблетками очевидно: жидкое серебро легче вводить, чем пилюли, нужно просто положить его в питьевую воду или распылить на раны.

Если растения заражены бактериями, вирусами или грибками, листья можно опрыскать жидким серебром и / или добавить в поливную воду коллоидное серебро.

Здоровым растениям также рекомендуется добавлять в поливную воду чайную ложку коллоидного серебра на литр воды. Вы получите более устойчивые растения, независимо от того, комнатные они или полезные (овощи, фрукты). Однако не опрыскивайте растения до вечера, чтобы коллоидное серебро не потеряло свой эффект преждевременно из-за солнечного света.

С комнатными растениями плесень на земле в цветочном горшке почти всегда можно удалить, если добавить в поливную воду немного коллоидного серебра. Несколько капель серебра в вазе для цветов также надолго сохранят красоту срезанных цветов.

Как дозируется коллоидное серебро?

Поскольку коллоидное серебро убивает болезнетворные микроорганизмы даже в минимальных количествах, обычно возможно дозирование по принципу «меньше да лучше». В зависимости от характера симптомов также может потребоваться более высокая дозировка – по крайней мере, временно. В основном, чем чище коллоидное серебро и чем мельче частицы, тем его меньше требуется. При наружном применении более высокие концентрации имеют смысл; при внутреннем использовании достаточно более низких концентраций. Принимаемое количество всегда должно соответствовать типу, интенсивности и продолжительности заболевания. Обычно вы можете начать с 3 столовых ложек (не из металла) в день, а для взрослых можно ненадолго увеличить до 150—200 мл в день. В случае детей количество следует скорректировать в соответствии с их массой тела. Особенно при длительных хронических заболеваниях рекомендуется начинать с достаточно высокой концентрации и снижать ее после исчезновения симптомов, чтобы полностью вылечить болезнь. В случае острых заболеваний обычно достаточно меньших и более частых доз. Наиболее эффективно полоскать горло коллоидным серебром при первых признаках простуды, а затем проглатывать его, это часто может предотвратить возникновение простуды. Лучше всего наблюдать за реакциями организма и постоянно корректировать дозировку по мере необходимости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.