Игорь Федотов
Туалет безводный в дачном доме

© Автор: Игорь Фёдорович Федотов, 2021

* * *

Введение

Двутуалет мочекалопищеотходный ДТПФ обоих видов предназначен для использования небольшой семьёй в её имеющемся или строящемся небольшом доме на земельном участке сельскохозяйственного назначения: дачном, деревенском, сельском и др.

В РФ по ОТХОДАМ в настоящее время имеются две проблемы.

Проблема № 1 – использование по средним оценкам всего 37 млн. дачных, деревенских, сельских и городских внедомовых мухоройных и зловонючих на весь двор мочекаловых туалетов с подкабинными резервуарами, например, с выгребными ямами (а также соответственно 37 млн. ночных горшков в небольших домах), в том числе:

– 26 млн. мочекаловых туалетов с подкабинными резервуарами сезонного (чаще всего не зимнего) использования преимущественно в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) (см. в Интернете: Big dacha – Деньги – Коммерсантъ),

– 11 млн. мочекаловых туалетов с подкабинными резервуарами постоянного использования в деревнях, сёлах, малых и других городах (см. в Интернете: Мечты о тёплом туалете – Газета Труд) (см. ещё в Интернете: Средний размер российской семьи).

Проблема № 2 – как отделить в небольшом доме и куда девать не мочекаловые пищевые отходы (пищеотходы) (кожура, скорлупа, пищевые остатки и др.) от остальных отходов (от металла, стекла, пластика, картона, бумаги, а также от средств личной гигиены, смёта и др.).

Проблемы №№ 1–2 с 2014 г. в РФ решаются за счёт СОБСТВЕННИКОВ указанных туалетов путём сноса туалета с подкабинным резервуаром и строительства объекта: двутуалет мочекалопищеотходный площадочный Федотова – перерабатыватель мочи, кала, пищеотходов в почву (или для краткости «двутуалет мочекалопищеотходный ДТПФ»), так как существуют конструкции двутуалета (ДТ) и других авторов: ДТМС, ДТМТ, ДТМИ, ДТМП и пр. (см.: Пункт 17.1).

Аббревиатуру «ДТПФ» легко запомнить: надо к общеизвестной аббревиатуре «ДТП» добавить букву «Ф».

Двутуалет мочекалопищеотходный ДТПФ строится как правило – с двумя внутридомовыми туалетными кабинами, как исключение – с двумя внедомовыми туалетными кабинами.

По десяти независимым тестам (см. в конце книги: Рис. 17) двутуалет ДТПФ с двумя внутридомовыми туалетными кабинами имеет следующие технические результаты (формулировку того или иного самого теста легко угадать по формулировке ответа на этот тест):

– АВТОНОМНОСТЬ ДВУТУАЛЕТА МОЧЕКАЛОПИЩЕОТХОДНОГО ДТПФ (результаты трёх тестов с 1-го по 3-й):

1) устраняет надобность в специальных частях конструкции для строительства двутуалета мочекалопищеотходного ДТПФ, как-то: унитаз, сливной бачок, настенный писсуар, вентилятор, подкабинный резервуар (яма, бетонное кольцо, бак, ведро, бочка, чан, контейнер и т. п.), какие-либо трубы (труба мочекаловой канализации, труба водопроводная, труба вентиляционная и др.), насос, компрессор, нагреватель (воздуха, мочи, кала, пищеотходов), солнечная батарея, электрический аккумулятор и др.,

обладает возможностью встройки в имеющийся или строящийся небольшой дом с входами в туалетные кабины изнутри данного дома (а не со двора этого дома),

2) устраняет надобность в покупных расходных материалах, энергии и труде для эксплуатации двутуалета мочекалопищеотходного ДТПФ, как-то: вода, реагент по уничтожению возбудителей болезней человека (хлорная известь, карболка и др.), реагент по устранению мух (липкая лента, аэрозоль и др.), реагент по уничтожению неприятного запаха (хлоросодержащий химический реагент, кислотосодержащий химический реагент, освежитель воздуха и др.), реагенты по переработке мочи, кала, пищеотходов (реагенты: микроорганизмы, мочекалоперерабатывающий химический реагент, торф, хвоя, листва, древесные опилки, сено, солома, мякина и др.), все виды энергии (электрическая, тепловая, любая иная), покупной (наёмный) труд по техническому обслуживанию,

3) работоспособен при любой температуре наружной атмосферы и в любое время суток,

– ГИГИЕНИЧНОСТЬ ДВУТУАЛЕТА МОЧЕКАЛОПИЩЕОТХОДНОГО ДТПФ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (результаты двух тестов с 4-го по 5-й):

4) уничтожает в моче, кале, пищеотходах, например, в заплесневевших хлебе, рыбе и др., возбудителей болезней человека (в том числе яйца гельминтов), ранее живших в его соответственно мочевом пузыре, прямой кишке, пищеотходах,

5) устраняет мух (на 100,0 %),

– ДОСТОЙНОСТЬ ДВУТУАЛЕТА МОЧЕКАЛОПИЩЕОТХОДНОГО ДТПФ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА (результаты четырёх тестов с 6-го по 9-й):

6) уничтожает неприятный запах (на 100,0 %),

7) перерабатывает (разлагает, обеззараживает, гумусирует) мочу, кал, пищеотходы в почву (В ОТЛИЧИЕ ОТ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ ТИПОВ ТУАЛЕТА),

8) устраняет надобность иметь в одноэтажном доме ночной горшок (для мочи, кала).

Устраняет расходование пластиковых пакетов и иной тары для сбора пищеотходов, как-то: кожура (ананаса, апельсина, арбуза, баклажана, банана, дыни, кабачка, картофеля, киви, лука, мандарина, репы, свёклы, тыквы и др.), скорлупа (ореха, семечек, яйца и др.), пищевые остатки (недоедки, объедки, огрызки и др.), испортившиеся овощи и фрукты, протухшее мясо (млекопитающих, птицы, рыбы и др. и изделия из них), прокисшее блюдо (суп, каша и др.), подгоревшее блюдо (баклажаны, картофель, котлеты, шашлык, яичница и др.), завядшие, засохшие, опавшие листья и лепестки цветов (букетных, комнатных и др.), выполотая трава, а также моча, кал, пищеотходы комнатных животных (кошек, псов и др.),

9) устраняет перетаскивание мочи, кала из-под кабины туалета или покупную машинную выкачку мочи, кала из-под кабины туалета и их вывоз с земельного участка.

Устраняет перетаскивание пищеотходов из дома для их компостирования или транспортировки, переработки, зарывания в землю и др.,

– ДЕНЕЖНАЯ ЭКОНОМНОСТЬ ДВУТУАЛЕТА МОЧЕКАЛОПИЩЕОТХОДНОГО ДТПФ (результат одного теста 10-го):

10) почти не нуждается в расходах по эксплуатации двутуалета мочекалопищеотходного ДТПФ. Они, например, равны лишь 314 руб. в год или 0,9 руб. в сутки = 314: 365. (Это по площади туалетная доля в размере 4,9 % в цене 6400 руб. в год оплаты полиса страхования дома стоимостью 800.000 руб.).

ДО ЭТИХ ВСЕХ 10-ти ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО ДОМА НЕ ДОТЯГИВАЕТ НИ ОДИН (!) ИЗ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИХ, АНАЛОГОВ (каждый из них в книге протестирован по тем же 10-ти независимым тестам).

Двутуалет мочекалопищеотходный ДТПФ с двумя внутридомовыми туалетными кабинами в небольшом доме обеспечивает: I уничтожение непосредственно в доме пищеотходов, то есть гниющих и оттого самых смрадных отходов. Уничтожение в доме пищеотходов резко уменьшает поток вывозимых на полигоны и свалки отходов, а также облегчает: II сбор вторсырьевых отходов и III сбор смешанных отходов. То же, подробнее:

I. Отдельно внутри дома пищеотходы (см.: Выше, пункт «8)») ни в пластиковый пакет, ни в какую другую тару НЕ СОБИРАЮТСЯ и никуда из дома НЕ ВЫНОСЯТСЯ, а прямо из первично используемой мелкой посуды в доме или из рук СБРАСЫВАЮТСЯ под крышку сиденья на стульчаке во внутридомовой туалетной кабине двутуалета мочекалопищеотходного ДТПФ с двумя внутридомовыми туалетными кабинами, а именно:

– прямо из тарелки на обеденном или кухонном столе дома пищеотходы: кожура, скорлупа, пищевые остатки, испортившиеся овощи и фрукты и др. сбрасываются через внутридомовую туалетную кабину на внедомовую подкабинную почвенную площадку,

– прямо из кастрюли в холодильнике съестные припасы, которые заплесневели (суп, каша и др.) сбрасываются через внутридомовую туалетную кабину на внедомовую подкабинную почвенную площадку,

– прямо со сковороды подгоревшая пища (картофель, яичница и др.) сбрасываются через внутридомовую туалетную кабину на внедомовую подкабинную почвенную площадку,

– прямо из рук крупное пищевое изделие, ставшее непригодным для еды (заплесневевший батон хлеба, испортившийся арбуз и др.) сбрасываются через внутридомовую туалетную кабину на внедомовую подкабинную почвенную площадку,

– прямо из вазы на столе (завядшие листья, цветы и др.) сбрасываются через внутридомовую туалетную кабину на внедомовую подкабинную почвенную площадку,

– прямо из лотка (моча, кал, пищеотходы комнатных животных: кошек, псов и др. с почвой в лотке в качестве наполнителя) сбрасываются через внутридомовую туалетную кабину на внедомовую подкабинную порчвенную площадку.

Времени на сброс пищеотходов в доме через внутридомовую туалетную кабину на внедомовую подкабинную почвенную площадку двутуалета мочекалопищеотходного ДТПФ затрачивается во много раз меньше, чем на сбор их в доме из тарелок, кастрюль, сковород, ваз, лотков и др. в пластиковый пакет для выноса из дома в наружный контейнер с целью вывоза на полигон или свалку (либо чем на сбор пищеотходов в доме в ведро для выноса из дома, вытряхивания пищеотходов из ведра в компостную кучу, заноса обратно в дом загрязнённого ведра и мытья ведра).

Кто же понесёт пищеотходы из дома в наружный контейнер для вывоза на полигон или свалку (либо для вытряхивания из ведра в компостную кучу), если их, не выходя из дома, можно в течение нескольких секунд сбросить под крышку сиденья на стульчаке во внутридомовой туалетной кабине двутуалета мочекалопищеотходного ДТПФ с двумя внутридомовыми туалетными кабинами? Никто.

II. Отдельно внутри дома в тару (возвратную или безвозвратную) собираются вторсырьевые отходы (металл, стекло, пластик, картон, бумага) для перетаскивания в наружный вторсырьевой (синий) контейнер.

III. Отдельно внутри дома в тару (возвратную или безвозвратную) собираются смешанные отходы: средства личной гигиены, смёт (например, пыль и сор из пылесборника пылесоса), загрязнённая пищей посуда и др. для перетаскивания в наружный смешанный (серый) контейнер.

Двутуалет мочекалопищеотходный ДТПФ с двумя внутридомовыми туалетными кабинами:

– во-первых, резко повышает комфортабельность туалетных услуг по сравнению с туалетом в составе внедомовой дощатой кабины и ямы под ней (см. рис. 6),

– во-вторых, навсегда уничтожает поток из 37 миллионов небольших дачных, деревенских, сельских и городских домов РФ пластиковых пакетов с пищеотходами (в гигантском объёме 6,2 миллиарда пластиковых пакетов с пищеотходами в год), то есть с органическими отходами, гниющими и оттого самыми смрадными и неприятными из всех отходов, на полигоны и свалки РФ, легальные и нелегальные (то есть с выгрузкой куда попало: в водоём, болото, овраг, поле, огород, луг, кустарник, сад, лес и др.).

Данная книга является 4-м, уточнённым изданием трёх изданий книги под названиями:

Федотов И. Ф. Двутуалет-почвоудобритель. М., 2014 г. 79 с.

Федотов И. Ф. Двутуалет-почвоудобритель. Издание 2-е, улучшенное. М., 2015 г. 123 с.

Федотов И. Ф. Чудо-дом в саду. Издание 3-е, усовершенствованное. М., 2018 г., 123 с.

1. Форма, расположение и размеры проекта небольшого дома. Придумано равномерное в течение дневного времени суток согревание и освещение дома солнцем

Рекомендуется проект одноэтажного дома прямоугольной формы, с расположением длинной стороны прямоугольника дома по линии юг-север (по направлению меридиана) с точностью до 0,1є (см.: Рис. 7) и короткой стороны прямоугольника дома по линии восток-запад (по направлению перемещения солнца) с точностью также до 0,1є.

Вид сверху (то есть план) проекта дома, исключая (не из дома, а из вида сверху) необлагаемые налогом навесы, как-то: навес над крыльцом, наружная горизонтальная и вертикальная части дымовой трубы над грунтом, карниз крыши над грунтом и др., имеет следующие размеры:

длина каждой из двух коротких наружных по линии восток-запад стен дома: 4,0 м,

толщина каждой из четырёх наружных стен дома: 0,15 м,

длина каждой из двух коротких внутренних стен (без толщины двух поперечных длинных наружных стен) дома: 3,7 м = 4,0 м – 0,15 м – 0,15 м,

длина каждой из двух длинных наружных по линии юг-север стен дома: 11,8 м,

толщина каждой из трёх коротких внутренних стен дома: 0,10 м,

наружная площадь дома 47,2 кв. м = 4,0 м, длина короткой наружной стены (вроде стены на рис. 5) дома × 11,8 м, длина длинной наружной стены (наподобие стены на рис. 7) дома,

сумма площадей внутренних помещений дома составляет 49,9 кв. м (см.: Пункт 10), то есть не надо платить налог на дом (см. в Интернете: Дом площадью меньше 50 кв. м налогом не облагается).

В доме нет коридоров, так как это самые малоиспользуемые внутренние помещения.

При входе в дом сделана верандированная (то есть имеющая несколько остеклённых стен) прихожая комната, из которой отходят другие внутренние помещения: спальная комната и лоджированная (т. е. имеющая вместо одной стены пустой проём) кухонная комната.

Верандированная прихожая комната сделана прямоугольной формы внутренней площадью 10,0 кв. м = 3,7 м × 2,7 м.

Строительство дома можно осуществлять по частям.

Например, сначала построить на фундаменте и цоколе спальную комнату, верандированную прихожую комнату, крыльцо (см.: Рис. 7, левая одноэтажная часть дома). Далее, через несколько лет, пристроить на фундаменте и цоколе хозяйственную комнату, лоджированную кухонную комнату, ванную комнату, обе туалетные кабины (см.: Ниже, рис. 7, правая двухэтажная часть дома).

Дом прямоугольной формы (вроде дома на рис. 7) летом солнцем не перегревается и не переосвещается, так как располагается длинной стороной прямоугольника дома по линии юг-север с точностью до 0,1є, короткой стороной прямоугольника дома по линии восток-запад с точностью также до 0,1є, не имеет окон на южной стороне дома.

В итоге достигается более равномерное в течение дня согревание и освещение дома солнцем через восточные, западные и северные окна дома.

При этом в доме солнце греет, но не печёт, светит ярко, но не слепит.

Летом бывают солнечные дни и даже недели с высокой температурой наружной атмосферы. Если в 12 ч 00 мин в доме хоть какое-либо одно окно или наружная дверь пропускает внутрь дома прямые лучи солнца, то в доме быстро устанавливается невыносимая жара.

В нашем же доме в 12 ч 00 мин ни один луч солнца не падает внутрь дома, хотя дом имеет 11 наружных окон и 2 наружные двери.

Больше того, ни один луч солнца не падает внутрь дома не только в 12 ч 00 мин, а ещё приблизительно с 11 ч 30 мин до 12 ч 30 мин благодаря тени от карниза под крышей дама.

Кроме того, в левой части дома на рис. 7 спальная комната на восточном и западном окнах имеет внутрикомнатные ставни для затемнения комнаты от солнца соответственно в первую и вторую половины дня, а также для затемнения обоих окон на время послеобеденного и ночного сна.

Строящийся небольшой дом можно легко расположить по линии юг-север с точностью до 0,1є по компасу.

Если длина стороны земельного участка меньше 20 м, то дом надо расположить максимально близко к линии юг-север, предусмотрев от дома до каждой границы своего земельного участка расстояние не менее 3,5 м.

Плохим вариантом местонахождения своего дома является его расположение параллельно дому на соседнем земельном участке, если, конечно, соседний дом размещается не по линии юг-север.

Если уже имеющийся дом расположен не по линии юг-север, то при увеличении данного дома, например, на одну южную комнату, пристраиваемая комната может быть расположена по линии юг-север. В результате будет получена тройная польза.

Во-первых, в 12 ч 00 мин в пристроенную комнату не будут падать лучи солнца.

Во-вторых, они не будут падать и в комнату со стороны прежней стены дома, к которой пристроена новая комната.

В третьих, в пристроенной комнате из четырёх углов два угла будут не прямыми, что приятно разнообразит комнату, так как традиционные прямые углы в домах и квартирах давно всем надоели.

По линии юг-север в саду на нашем земельном участке также расположены:

– грядка картофеля (18 м),

– грядка лука (5 м),

– грядка моркови (4 м),

– грядка редиски (2 м),

– грядка салата (2 м),

– грядка земляники (18 м),

– грядка тыквы (3 м),

– ряд кустов крыжовника (5 кустов),

– ряд кустов белой смородины (6 кустов),

– ряд кустов красной смородины (2 куста),

– ряд кустов чёрной смородины (7 кустов),

– ряд кустов винограда (18 м),

– ряд полукустарника малины (9 м),

– ряд кустов калины (2 куста),

– ряд деревьев сливы (4 дерева),

– ряд деревьев груши (3 дерева),

– ряд деревьев яблони (2 дерева) и др.

Параллельность длинной по линии юг-север стороне прямоугольного дома рядов культурных растений образует некую гармонию на земельном участке.

Кроме того, расположение ряда культурных растений по линии юг-север повышает их урожайность по двум причинам:

– во время наибольшего солнцепёка (то есть в 12 ч 00 мин) почва всех в ряду растений, кроме первого южного растения, защищена от пересыхания тенью первого южного и последующих растений,

– ствол, ветви и листья последующих растений защищены от перегрева тенью первого южного и последующих растений (см.: Дмитриев А. А., Ягодинский В. Н. Москвичу о погоде. М., Гидрометеоиздат, 1984, с. 41, сверху абзац третий).

Расположение культурных растений в грядках и в рядах параллельно друг другу облегчает машинную обработку междурядий (покос растений-сорняков, удобрение культурных растений, полив культурных растений), или передвижение пешком человека по земельному участку, в том числе с косой, поливным шлангом, лукошком и др.

При этом граница (то есть сторона) земельного участка чаще всего располагается по линии вовсе не юг-север (азимут стороны 0є) и по линии совсем не восток-запад (азимут стороны 90є). Например, стороны нашего земельного участка располагаются по азимутам 49є и 138є (см.: Азимут стороны забора на рисунке на лицевой стороне передней обложки данной книги равен 138є, а азимут длинной стороны дома равен 0є) (см. в Интернете: Федотов И. Ф. Описание изобретения к патенту RU № 2296203 С2, с. 21).

Положение короткой стороны прямоугольника дома по линии восток-запад обеспечивает в полдень от северной стороны дома наименьшую площадь тени, нежелательной для культурных растений огорода-сада.

2. В каждом помещении (включая ванную комнату и обе туалетные кабины) внутри небольшого дома имеются 1–3 наружных окна (тем самым в доме нет «тёмных» комнат и других внутренних помещений)

В каждое жилое внутреннее помещение дома солнечные лучи падают через наружные окна в одной-двух стенах помещения из четырёх стен помещения в течение времени, превышающего известную норму времени в размере 2 ч в сутки освещения жилого помещения прямыми лучами солнца.

Причиной отсутствия в доме жилых внутренних помещений без наружных окон, а также просторности помещений, является то, что дом имеет не двухрядное, а однорядное последовательное расположение перечисленных помещений, кроме относительно узкой ванной комнаты и узких обеих туалетных кабин.

При этом внутренние помещения проекта дома относительно просторные, например, имеют внутренние размеры:

– спальная комната с внутренними размерами:

внутренняя площадь спальной комнаты 17,8 кв. м (на рис. 7 – 13,5 кв. м) = 3,7 м, внутренняя южная (то есть передняя) сторона спальной комнаты (на рис. 7–3,18 м) × 4,8 м, внутренняя восточная (то есть боковая) сторона спальной комнаты (на рис. 7–4,24 м),

– верандированная (то есть имеющая несколько остеклённых стен, в данном случае – две остеклённые стены) прихожая комната с внутренними размерами:

внутренняя площадь верандированной прихожей комнаты 10,0 кв. м (на рис. 7–6,7 кв. м) = 3,7 м, внутренняя южная (то есть передняя) сторона верандированной комнаты (на рис. 7–3,18 м) × 2,7 м, внутренняя восточная (то есть боковая) сторона верандированной комнаты (на рис. 7–2,12 м).

Наличие в каждом внутреннем помещении (включая ванную комнату и обе туалетные кабины) дома наружных окон даёт экономию денежных средств на оплату электроэнергии по освещению отмеченных помещений в дневное время суток.

3. Вместо окна с сеткой придумана вентиляция небольшого дома, не затемняющая и не мокрящая дом

Окно с сеткой неудобно:

– во-первых, тем, что сетка немного затрудняет (затемняет) обзор местности за окном,

– во-вторых, сетка лишает цветы на подоконнике части солнечного света,

– во третьих, во время дождливой ветреной погоды вода может сквозь сетку проникнуть на подоконник и далее на пол дома.

При не затемняющей сухой не оконной мощной регулируемой вентиляции дома в нём может ощущаться приятный запах цветов, растущих в цветнике, например, запах бархатцев и настурций, если они посеяны под туалетной кабиной отходоперерабатывающего двугода (см.: Рис. 14) двутуалета мочекалопищеотходного ДТПФ внутридомового.

В двутуалете мочекалопищеотходном ДТПФ с двумя внутридомовыми туалетными кабинами для вентиляции вначале туалетной кабины, далее лоджированной кухонной комнаты, затем верандированной прихожей комнаты, потом спальной комнаты используется, как ни странно это звучит, мочекалопищеотходное отверстие в перекрытии стульчака в туалетной кабине туалета отходоперерабатывающего двугода, накрытое сперва противокомарной съёмной сеткой, которая видна на рис. 9 (отмеченной сеткой накрыто всё перекрытие стульчака), и далее накрытое несъёмным сиденьем. (На дни вентиляции приходится отпирать замок двери указанной туалетной кабины и открывать упомянутую дверь).

Из пустых проёмов вместо стен на внедомовой подкабинной почвенной площадке туалета отходоперерабатывающего двугода данного двутуалета ДТПФ воздух входит в туалетную кабину этого туалета.

Притом пирамидообразная куча моче-кало-пищеотходо-почвы на подкабинной почвенной площадке этого туалета сверху и с боков капитально укрыта пятнадцатисантиметровым слоем почвы (см.: Рис. 16, куча на заднем плане, под восточной туалетной кабиной).

Подкабинная куча во второй половине уже первого года отходоперерабатывающего двугода может быть засажена живыми цветами.

Например, на рис. 14, на заднем плане, на западной (с цветами) подкабинной почвенной площадке подкабинная куча в мае уже первого года отходоперерабатывающего двугода была засажена бархатцами и настурциями.

Посетителя обеих туалетных кабин двутуалета мочекалопищеотходного ДТПФ обоих видов каждый раз заново поражают следующие непривычности:

– снизу в туалетную кабину сквозь мочекалопищеотходное отверстие (см.: Рис. 9) в перекрытии стульчака туалетной кабины веет цветочно-фруктовое благоухание натуральных бархатцев, приятный аромат натуральных настурций либо других цветов (В ОТЛИЧИЕ ОТ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ ТИПОВ ТУАЛЕТА), или освежающий натуральный запах только что вскопанной клумбы,

– сверху из туалетной кабины сквозь то же мочекалопищеотходное отверстие видны вышеупомянутые натуральные цветы (см. ниже: Рис. 9) (В ОТЛИЧИЕ ОТ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ ТИПОВ ТУАЛЕТА), либо только что вскопанная клумба.

В небольшом доме тёплый, а оттого более лёгкий, отработанный комнатный воздух, выходит из дома в дымовую трубу дровотопливной печиплиты. И тянет за собой из мочекалопищеотходного отверстия в перекрытии стульчака туалетной кабины туалета отходоперерабатывающего двугода двутуалета мочекалопищеотходного ДТПФ с двумя внутридомовыми туалетными кабинами поток холодного свежего атмосферного воздуха.

Производительность данного потока воздуха регулируется степенью надвига съёмной крышки на мочекалопищеотходное отверстие в перекрытии стульчака туалетной кабины туалета отходоперерабатывающего двугода данного двутуалета ДТПФ, степенью открытия двери туалетной кабины этого туалета, дверцы дровотопливной печи-плиты, передней заслонки печиплиты и заслонки дымовой трубы отмеченной печи-плиты.

Притом из дымовой трубы выходит тёплый отработанный комнатный воздух с уровня на 5,0 м выше верхнего уровня полов жилых помещений в доме, а холодный свежий атмосферный воздух входит в дом на уровне 2,3 м от поверхности почвы. Я буквально носом осязаю неспешное освежающее веяние снизу-вверх воздуха этой вентиляции.

Невероятно, но факт: удалось получить поразительный технический результат – прекрасную вентиляцию небольшого дома не через окно с сеткой, а через мочекалопищеотходное отверстие в перекрытии стульчака туалетной кабины туалета отходоперерабатывающего двугода двутуалета мочекалопищеотходного ДТПФ с двумя внутридомовыми туалетными кабинами!

Однако в очень жаркий день я открываю ещё или верхнюю форточку створки окна с противокомарной сеткой в лоджированной кухонной комнате, расположенной на 72 см выше других отапливаемых комнат дома. Тогда из указанных других комнат тёплый отработанный комнатный воздух устремляется в лоджированную кухонную комнату и далее в её упомянутую форточку.

Или открываю всю створку окна, или обе створки окна, или обе створки двух окон, расположенных на противоположных (восточной и западной) стенах лоджированной кухонной комнаты.

4. Найдено освещение нескольких помещений внутри небольшого дома в ночное время суток одной стационарной лампой

В одноэтажном доме одна стационарная лампа (или электрическая, или керосиновая, или другая) в углу возле остеклённой стороны верандированной прихожей комнаты (или в углу отсутствующей стены лоджированной кухонной комнаты) освещает сразу пять внутридомовых помещений: верандированную прихожую комнату, лоджированную кухонную комнату, восточную туалетную кабину, ванную комнату, западную туалетную кабину.

Например, если человек ночью из спальной комнаты выходит в верандированную прихожую комнату, включает в ней свет, то далее для прохода в туалетную кабину не нужно включать свет ни в лоджированной кухонной комнате, ни в туалетной кабине, ни в ванной комнате (чтобы помыть руки), так как все эти внутридомовые помещения освещаются одной и той же электрической лампой.

При расширении дома, например, на вторую спальную комнату с внутренними размерами 17,8 кв. м = 3,7 м × 4,8 м (см. ниже: Пункт 13) в сторону запада, демонтаже западной стены верандированной прихожей комнаты и удлинении данной комнаты в сторону запада на внутренние размеры 10,00 кв. м = 3,7 м × 2,7 м, отмеченная выше одна стационарная лампа будет освещать не только сразу пять внутридомовых помещений, но ещё и удлинённую часть верандированной прихожей комнаты.

Это расширение дома может быть двухэтажным с расположением лестницы на второй этаж возле новой западной стены удлинённой верандированной прихожей комнаты. Сумма внутренних помещений дома возрастёт до 85,5 кв. м = 49,9 + 17,8 + 17,8, в том числе три спальни.

Освещение числа Х внутридомовых помещений в ночное время суток одной стационарной или электрической, или керосиновой, или иной лампой даёт экономию денежных средств на оплату соответствующего энергоносителя по освещению числа Х – 1 внутренних помещений дома.

5. Внутри небольшого дома придумана экономная компоновка отдельной ванной комнаты и двух отдельных туалетных кабин

Данная компоновка состоит в расположении в небольшом доме ванной комнаты между двумя туалетными кабинами.

Такое расположение даёт возможность под ванной комнатой использовать земельную площадь в качестве части внедомовой подкабинной почвенной площадки как туалета отходопринимающего двугода двутуалета мочекалопищеотходного ДТПФ с двумя внутридомовыми туалетными кабинами, так и туалета отходоперерабатывающего двугода данного двутуалета мочекалопищеотходного ДТПФ.

Если же нет потребности иметь ванную комнату (например, когда в доме есть сауна), то помещение между двумя туалетными кабинами (а оно имеет наружное окно – см.: Рис. 13) можно применить в качестве кладовой комнаты.

6. В лоджированной кухонной комнате небольшого дома предусмотрена возможность расположения инвалидной кровати в 1,4 м от двери ванной комнаты и от двух дверей внутридомовых туалетных кабин

В небольшом доме имеется лоджированная (то есть имеющая вместо одной стены пустой проём) кухонная комната (наподобие комнаты на рис. 13 перед дверью ванной комнаты и перед дверьми двух внутридомовых туалетных кабин) с внутренними размерами:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.