album

D.R. © Libros del Marqués, 2018.

D.R. © Eduardo Barba Hopfner, 2018.

D.R. © Diseño interiores y forros Textofilia S.C., 2018.

LIBROS DEL MARQUÉS

Limas No. 8 int. 301,

Col. Tlacoquemecatl Del Valle,

Benito Juárez, Ciudad de México.

C.P. 03200

Tel. (52 55) 55 75 89 64

www.librosdelmarques.com

librosdelmarques@gmail.com

Primera edición.

ISBN edición impresa: 978-607-8409-52-5

ISBN edición digital: 978-607-8713-47-9

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com

Queda rigurosamente prohibido, bajo las sanciones establecidas por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización por escrito de los editores o el autor.

primera parte

1

oland

el dia en que las letras de estas paginas salten del papel y te alcancen con un arañazo en la cara hasta ese dia voy a estar preparado y alegre antes no

soy oland mann y escribo poemas soy de ascendencia alemana e inglesa aunque la mayor parte del tiempo estoy disperso o deprimido esto es en parte lo que anoto en mi diario en parte contiene algunos mensajes y cartas y en parte es lo que voy acumulando de poemas o de simples pensamientos pero nada para tomarse muy en cuenta acabo de llegar a la ciudad y mientras mas camino mas grande se hace

hoy bajando las escaleras del departamento un piso antes de llegar al nivel del estacionamiento veo en el lado derecho de una pared un agujero negro con oscilaciones iba tarde habia quedado de verme con ––el hueco me hizo inmovilizarme y todo el dia he estado perplejo como alejado de mi mismo o muy cerca de mi mismo ya no tuve tiempo de ir con–– fui al super compre lo que me faltaba fui al restaurante de provence estuve platicando con aiken obviamente no le dije nada de esto fui a cualquier cantidad de lados para estar lejos y olvidarme de todo en la noche cuando volvi por suerte ya no vi nada ya no fue lo mismo el hueco habia desaparecido lo que habia pasado fue una alucinacion una ficcion perturbadora todo habia vuelto a la normalidad por eso trate de estar el tiempo mas prolongado fuera de casa para evitar pensarlo y al final por mas raro que parezca ya no estaba ahi

leo mensajes o apuntes en mi diario que no recuerdo es como si me hubieran borrado la memoria y me hicieran vivir dia a dia es como si yo no hubiera escrito lo que leo estoy empezando a preocuparme necesito ayuda de alguien mi problema es que no puedo con el presente siempre estoy obsesionado con el futuro pienso en un laboratorio donde podria estar mejor donde las cosas se hicieran bien siempre un panorama de ficcion aunque fuera creado solo mentalmente solo imagina las cosas que podriamos ver y los beneficios que obtendriamos no habria limite

hoy fue distinto pero definitivamente fue otro de mis lapsos aqui empiezan las alucinaciones aqui empiezan los desniveles de la conciencia iba al trabajo y bajando las escaleras del departamento hay en la planta baja antes de llegar al estacionamiento tres paredes de espejo muy grandes es una sala pequeña pero en ese momento era la sala mas grande del edificio y en uno de los tres espejos podia entrar y pasar a traves nunca lo he hecho siempre me quedo justo un paso antes en mi propia atmosfera de materialidad a traves hay un mundo de metal donde los arboles y las plantas tienen componentes de materiales compuestos los hombres son mitad humana y mitad de acero de mercurio y de plastico

voy dando vueltas y leo lo que veo en los edificios soluciones industriales tribunal judicial franquicias interminables new york life bancos y estupideces la materlialidad de la que todo mundo se aprovecha cuando puede presidentes obreros o protocolos nacen empresas con dinero y vuelan en el aire a todas las firmas les gusta volar con dinero yo no me siento familiarizado en ningun momento con todo esto pero tambien siento a la vez que vuelo en el aire

a veces cuando voy en el auto veo las caras de todos los engreidos que van en sentido opuesto y que se reflejan citadinos iguales a cualquiera reales o ficticios gente que nunca he visto y que no conozco copias de otras copias parecen aparatos imperfectos de una gran ciudad cosmopolita son personas con cara de espejo y revelan lo que soy van deprimidas dan miedo no las veo tan angustiadas sino que las siento colericas

siempre es mejor dibujar estrellas con lapiz tambien hacer anotaciones en el librito de poemas siempre es mejor con lapiz

ya hoy si no anoto mis pendientes se me va a ir la cabeza a algun planeta cerca de neptuno

mensaje a mama: no estoy contento aqui en bristol me gustaria irme a worms pero nada es seguro te escribo pronto

2

espejos

estuve leyendo toda la tarde sali en la noche y a la una ya estaba de vuelta a las tres de la mañana me levante fui a la cocina y tome un vaso de agua me acoste en el sofa de aluminio luego fui al baño y me lave las manos y luego al contemplar mi imagen en el espejo vi que mi cara se deformaba por partes se difuminaba la perdia en este lapso extraño tenia otro espejo detras y de espejo a espejo me repetia interminablemente tenia muchos yo los colores de mi rostro se combinaban se difuminaban como largas pinceladas en los cuadros de bacon yo era una pintura desfigurada luego en medio del espejo aparecia de nuevo un agujero otra vez un agujero que al contemplarlo sentia una sensacion unica y pesada mi hogar volaba suspendido en la altura luego de eso los dias que han seguido me he sentido deprimido no me dan ganas de hablar con nadie no me dan ganas de hacer nada y si pienso me siento aturdido

llevo tres años viviendo en el edificio postdam sobre la calle colony nunca me hace falta dinero creo que no necesito de nada solo hablo con aiken no me es facil asociarme con nadie no deja de llover y eso me gusta el clima es hermoso en este momento llueve afuera pero aparte de todo eso no vivo a gusto me gustaria irme en northplace o a vexedplace alejarme y ver todo con otra perspectiva pero hay algo que me preocupa algo externo que no entiendo algo incontrolable

voy seguido a ozenne una empresa alemana grande y de prestigio hay franquicias en toda europa las instalaciones son de primer nivel es limpia y grandiosa te hacen sentir muy bien te venden una idea y te dan una perfecta dosis puro placer virtual durante dos horas tocas el limbo pero involucran mucho en contra por ejemplo el cargo es costoso me procupa derramar mi dinero de esa manera es una burbuja de bienestar falsa y no duradera te pueden causar adicciones y eso es uno de mis mas grandes miedos pero en algun momento sientes la necesidad de volver es placer reservado para la elite aunque involucren tantas contrariedades un anzuelo en las nubes para los tontos

ahora soy activo y tranquilo tal vez tengo mas interes en los estudios que andar en la pauta de la sociedad igual al cientifico que vio por el microscopio seres de tamaño diminuto desenvolverse en una gota de agua o igual al que en tiempos modernos calcula el desarrollo del universo y crea las teorias de la ciencia y el tiempo no necesito de los elementos y estimulos de la colectividad

hoy llega odell de viborg estoy contento ella me da una paz increible espero poder verla y platicar antes de que desaparezca

obviamente no estoy tranquilo esto es la angustia he visto el abismo conozco la nada fui en la noche a dejar pedidos a los lugares de provence si no lo hago me pierdo tengo que estar trabajando porque si no crecen los problemas o disminuye mi memoria cuando me aburro me atasco en un anhelo borro personas que conozco borro lugares a los que he ido si no escribo nada permanece en mi memoria

a –– estoy escribiendo cosas maravillosas para cuando llegues de los agujeros de devon te enseño

3

nostalgia

hoy es domingo diecisiete de abril es primavera el dia es nublado blanco y gris que hermosa etapa del año en mi mente resplandecen las ideas no puedo detener el tiempo ni hacerme invisible pero a veces es lo unico que intento sueño con irme lejos a donde haya nieve y cubra la superficie permanecer el lado del abismo corrientes de aire y luces espectaculares todo alrededor sueño con irme lejos pero soy un soñador un decepcionado aqui me destruyo constantemente me deshago me convierto en las paredes no soy nada tengo nostalgia de heiligenstadt donde la vida fue perfecta

pasaron tres apacibles dias mas otro en que dormi completo osea me desperte a las once am del cuarto desperte aturdido sin saber donde estaba conteste algunos mensajes en la computadora me bañe y vesti hice para el desayuno algunos panes con fruta y mermelada me prepare un café iba a salir y de nuevo en el lobby del edificio veo del lado derecho de la pared un agujero negro absorbente ¿soy el agujero? el tiempo se detuvo se hizo largo como una línea extendida y me quede con la mirada perdida un instante se convirtio en un mes parcial por dentro el agujero oscilaba y si me acercaba parecia que me iba a absorber iba a aparecer del otro lado de la casa parece como si ya me hubiera acostumbrado a todo esto como si fuera ya parte de lo cotidiano en la tarde vi a aiken hablamos sobre muchas cosas hablamos sobre –– sobre los poemas sobre la marca de licor y los negocios cosas muy pasadas pero no pude decirle nada sobre lo que me ocurre de manera imprevista

mason acaba de encomendar su nueva edificacion obra tipo moderna a las afueras de bristol una gran estructura de metal y vidrio suspendida en el aire como un gran museo contemporaneo aunque sera su nueva oficina fabrica va a ir rodeada de agua y adornada con una gran escultura un pajaro de acero con capas de lamina levantadas como escamas de pescado con los ojos tornados y el pico levantado quiere algunas esculturas de metal visibles y que se sostengan en el aire tiene a medio mundo trabajando haciendo planos y trazos sin descanso mason no quiere ni un minimo retraso lo quiere a la mitad del tiempo estimado no quiere que nadie intervenga ergo nadie trabaja en ninguna otra cosa mason me habla el tiempo se detiene todo lo que hay se siente incierto

mis amigos son un invento los mensajes que mando y mis amistades son artificiales estoy escribiendo sin querer no cene y tampoco he desayunado ¿que hago? estoy escribiendo en automatico sin querer contemplo superficialmente lo que conozco de aiken pero la verdad no hay nadie en el universo inventado

hoy estaba pensando ¿cuantas transformaciones tengo en un dia? como las orugas que cambian tanto de colores como las transformaciones de cada persona cada hora

tengo la idea de que lo que sucede se origina de un canal conocido y compartido como una sintaxis que se abre antes de hacerse en el mundo sustancial pienso en el hielo y digo que extraño seria pasar una temporada en el hielo aturdido y que las situaciones fueran tan ensordecedoras oculto y expuesto que raro seria

estoy trastornado no se de donde viene este estilo entrecortado y agresivo algo me influye que debi haber leído o debi haber escuchado el primer diario de este libro es un desastre

son vacaciones y no hay nadie en la ciudad yo he estado aqui en bristol me aburro se abren agujeros en mi cabeza por donde entra la lluvia quiero salir con alguien porque –– no aparece pero no ha me funcionado nada me siento vacio leo y escribo pero me rompo me quiebro en fracciones estoy desesperado no he comido bien en dias me voy dormir sin cenar me levanto sin haber descansado y con hambre necesito solucionar muchas cosas despues de lo de –– he pensado que necesito a alguien no deberia ser algo superficial sino como algo en lo que necesito poner toda mi atencion no es posible que situaciones asi me lleguen a devastar de este modo odell me visita se desnuda apaga las luces y cierra los ojos luego ya estando en la cama me habla al oído me habla de –– y me pide un preservativo la penetro se duerme aquí y deja que la abrace ya esta oscuro y brillan las estrellas pero luego en la mañana se abre un espacio y es muy dificil volver a verla

en momentos pienso en salir del edificio y tomar la calle colony doblar en la calle stadt y que nunca se vuelva a saber de mi

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.