НЕФТЕГАЗОВЫЕ АББРЕВИАТУРЫ РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ OIL & GAS INDUSTRY ABBREVIATIONS RUSSIAN-ENGLISH DICTIONARY
Алексей Ильин

© Алексей Ильин, 2021

ISBN 978-5-0053-9071-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий словарь составлен профессиональным переводчиком, работающим в нефтегазовой отрасли с 1997 г.

Словарь содержит около 1500 сокращений терминов, используемых в нефтегазовой отрасли, включая термины, относящиеся к геологии и геофизике, бурению, ремонту и эксплуатации скважин, сбору, подготовке, переработке, транспортировке и хранению нефти и газа, реализации нефтепродуктов, ведению производственно-хозяйственной деятельности.

В словаре представлены все типы сокращенных форм слов и выражений, включая аббревиатуры, сокращения, символы единиц измерения и т. д.

Словарь предназначен для специалистов нефтяной и газовой промышленности, научных работников, преподавателей, студентов и переводчиков.

FOREWORD

This dictionary is compiled by the professional translator, who has been working for petroleum industry companies since 1997.

The dictionary contains about 1,500 abbreviations of terms used in upstream, midstream and downstream sectors of the oil and gas industry, including terms related to geology and geophysics, drilling, well workover, artificial lift, oil and gas gathering, treatment, refining, transportation and storage, sales of petroleum products, oil and gas business.

The entries cover all types of shortened forms of words and phrases, including abbreviations, shortenings, symbols for units of measurement, and so on.

The dictionary is intended for oil and gas industry professionals, translators, scientists, university teachers and students.

СЛОВАРЬ – DICTIONARY

°С

градус Цельсия

degree Celsius (°С)

cos φ

коэффициент мощности

power factor (pf)

Hдин

динамический уровень жидкости

dynamic fluid level; producing fluid level; pumping fluid level

Hз

глубина забоя

bottom-hole depth

Hкр

глубина кровли пласта

top of formation depth

Hст

статический уровень жидкости

static fluid level; shut in fluid level

№

номер

number (No.)

Pб

буферное давление

wellhead tubing pressure (WHTP)

Pзаб

забойное давление

bottom-hole pressure (BHP)

Pзатр

затрубное давление

annulus pressure

Pнас

давление насыщения

bubble point pressure (Pbubble)

Pпл

пластовое давление

formation pressure

Pраб. max

максимально допустимое рабочее давление

maximum allowable operating pressure (MAOP)

maximum allowable working pressure (MAWP)

Pрасч.

расчётное давление

design pressure (DP)

t°раб.

рабочая температура

operating temperature (OT)

t°раб. max

максимальная рабочая температура

maximum operating temperature (MOT)

t°расч.

расчетная температура

design temperature

Uотп

напряжение отпайки

transformer tap voltage

А

ампер

ampere (A)

а.о.

абсолютная отметка

true vertical depth sub sea (TVD SS)

ААД

автоматическая аргонодуговая сварка

неплавящимся электродом

gas tungsten automatic welding (GTAW)

ААДП

автоматическая аргонодуговая сварка

плавящимся электродом

gas metal arc welding (GMAW)

АБ

автомобильный бензин

motor gasoline; fuel

АБК

административно-бытовой комплекс

office and amenity building

АВБ

аварийно-восстановительная бригада

emergency remediation team

АВО

аппарат воздушного охлаждения

air cooler

АВП

[1] авторизация на ведение переговоров

authority to negotiate (ATN)

[2] аварии, взрывы, пожары

accidents, explosives, fires

[3] аварийно-восстановительный пункт

pipeline maintenance depot (PMD)

АВПД

аномально высокое пластовое давление

abnormal-high formation pressure

АВР

аварийно-восстановительные работы

remedial operations

АВС

аварийно-восстановительная служба

emergency remediation team

АВТ

атмосферно-вакуумная трубчатка

atmospheric vacuum tower (AVT)

АГЗУ

автоматическая групповая замерная установка

automated group metering unit; test separator

АГКС

автоматическая газокаротажная станция

automated mud-logging unit

АГНКС

автомобильная газонаполнительная компрессорная

станция

auto LPG dispensing station (ALDS)

АДПМ

агрегат депарафинизации модернизированный

hot oiler

АЗК

автозаправочный комплекс

gas station; retail site; service station

АГФУ

абсорбционно-газофракционирующая установка

gas fractionation plant

АЗК

автозаправочный комплекс

gas station; retail site; service station

АЗС

автозаправочная станция

gas station; retail site; service station

АИК

аппаратура индукционного каротажа

induction log equipment

АИС

агрегат для исследования скважин

track mounted well testing package

АИТ

автономный инвертор тока

self-excited current-source inverter

АК

акустический каротаж

sonic log

AK (a)

амплитyдный aкycтичecкий кapoтaж;

акycтичecкий кapoтaж пo зaтyxaнию

acoustic amplitude logging

AK (v)

скopocтнoй aкycтичecкий кapoтaж;

акycтичecкий кapoтaж пo cкopocти

acoustic velocity logging

АКБ

автоматический ключ буровой

power tong

АКП

анализ коммерческих предложений

offer analyses

АКПП

автоматическая коробка переключения передач

automatic transmission

АКС

автоматическая каротажная станция

automatic logging unit

АКЦ

акустический контроль цементирования

cement bond log (CBL)

АКШ

широкополосный акустический каротаж

wideband acoustic logging

АлГР

алюминатный глинистый раствор

aluminate drilling mud

АМ

амплитудная модуляция

amplitude modulation (AM)

АМПП

аэроэлектроразведка методом переходных процессов

airborne transient electromagnetic method (ATEM)

АМР

аэромагнитная разведка

aeromagnetic exploration; aeromagnetic prospecting

АМТ

альтернативное моторное топливо

alternative motor fuel

АНГК

активационный нейтронный гамма-каротаж

activation neutron gamma-ray log

АНК

агрегат насосный кислотный

acid truck

АНПД

аномально низкое пластовое давление

abnormal-low formation pressure

АО

аварийное отключение; аварийная остановка;

аварийный останов

emergency shutdown (ESD)

АОК

абсорбционно-отпарная колонна

absorption/stripping column

АОНП

автоматическая откачка нефти потребителю

lease automatic custody transfer (LACT)

АОСВ

аппарат очистки сточных вод

effluent treatment unit

АПВ

автоматическое повторное включение

automatic restart (AR)

АПЗ

автоматическая противопожарная защита

automatic fire protection system

АПУ

архитектурно-планировочное управление

office of architecture and planning

АРВ

автоматическое регулирование возбуждения

automatic excitation control (AEC)

АРМ

автоматизированное рабочее место оператора

operator work station (OWS)

АРН

автоматический регулятор напряжения

automatic voltage regulator (AVR)

АРП

аварийно-ремонтный пункт

pipeline maintenance depot (PMD)

АРУ

автоматическая регулировка усиления

automatic gain control (AGC)

АРЧ

автоматическое регулирование частоты

automatic frequency control (AFC)

АСД

аварийный сброс давления

emergency pressure release (EPR)

АСКАВ

автоматизированная система контроля аварийных

выбросов

fugitive emissions monitoring system

АСОД

автоматизированная система обработки данных

electronic data-processing system

АСПО

асфальтосмолисто-парафиновые отложения

paraffin, resins and asphaltenes deposits

АСПС

автоматическая система пожарной сигнализации

automatic fire alarm system

АСПТ

автоматическая система пожаротушения

automatic fire fighting system

АССБ

автоматизированная станция смешения бензинов

gasoline automated blending station

АСУ

автоматизированная система управления

automated control system (ACS)

АСУ ТП

автоматизированная система управления

технологическим процессом

process control system (PCS)

АСУБ

автоматизированная система управления бурением

automated drilling control system

АСУС

автоматизированная система управления строительством

construction management system (CMS)

АТЗ

[1] аномалия типа залежь

flat spot

[2] аномальная тектоническая зона

anomalous tectonic zone

атм

атмосфера

atmosphere (atm)

АУ

арматура устьевая

wellhead equipment

АУГП

автоматическая установка газового пожаротушения

automatic gaseous extinguishing system

АУП

административно-управленческий персонал

administrative and managerial personnel

АУПС

автоматическая установка противопожарной

сигнализации

automatic fire alarm unit

АУПТ

автоматическая установка пожаротушения

automatic fire fighting unit

АУР

административно-управленческие расходы

general and administrative expenses (G&A)

АУЦ

аттестационный учебный центр

training center

АФ

автоматическая сварка под флюсом

automatic submerged-arc welding

АФТ

арматура фонтанная фланцевая

Christmas tree (X-mas tree)

АХО

административно-хозяйственный отдел

maintenance and supply department

АЦ

автоцистерна

tank truck

АЦН

нефтепромысловая автоцистерна

tank truck

АЦП

аналого-цифровой преобразователь

analogue-to-digital converter (A/D converter)

АЧХ

амплитудно-частотная характеристика

amplitude-frequency response (AFR)

АЭ

[1] акустико-эмиссионный контроль

acoustic emission testing; acoustic emission examination (AE)

[2] акустическая эмиссия

acoustic emission (AE)

ББП

блок бесперебойного питания

uninterruptible power supply (UPS)

ББС

бурение боковых стволов

sidetracking

БВ

блок высоковольтный

high voltage unit (HVU)

БВР

буровзрывной отряд

drilling and blasting crew

БВР

буровзрывные работы

drilling and blasting

БГ

блок гребенок

manifolds

БГС

[1] бензин газовый стабильный

straight-run gasoline

[2] боковой горизонтальный ствол

horizontal sidetrack

[3] бурение горизонтальных стволов

horizontal sidetracking

БДК

метод бесконечно длинного кабеля

long-wire method

БДП

бурение с депрессией на пласт

underbalanced drilling

БДР

бюджет доходов и расходов

income and expense budget

БДХ

блок дозирования химреагента

dosing unit

БЗ

ближнее зарубежье

former soviet union countries; FSU countries

БИЧФ

блок индикации чередования фаз

phase sequence indicator

БК

[1] башмак кондуктора

surface casing shoe

[2] боковой каротаж

laterolog; laterlog (LL)

БК

боковой каротаж

laterolog; laterlog (LL)

БК-3

трехэлектродный боковой каротаж

three-electrode laterolog survey

БКЗ

боковое каротажное зондирование

resistivity sounding

БК-М

многоэлектродный боковой каротаж

multi-electrode laterolog survey

БКНС

блочная кустовая насосная станция

modular injection station

БКУ

блочная котельная установка

modular boiler system (MBS)

БМК

боковой микрокаротаж

microlaterolog

БН

[1] бизнес-направление

stream

[2] блок наблюдений

source-receiver template

[3] буферный накопитель

buffer pool

БН «РиД»

Бизнес-направление «Разведка и добыча»

upstream

БНД

бурение на депрессии

underbalanced drilling

БНКТ

безмуфтовая насосно-компрессорная труба

coiled tubing (CT)

БННС

боковой наклонно-направленный ствол

directional sidetrack

БО

блок одоризации газа (дозирования одоранта)

natural gas odorizer

БОВ

[1] блок биологической очистки воды

biological water treatment

[2] большой отход от вертикали

large step out

БОГРП

большеобъёмный гидроразрыв пласта

massive hydraulic fracturing (MHF)

БОЖ

блок очистки жидкости

(бурового раствора, жидкости для глушения скважин)

solids control system

БОКВ

блок очистки кислой воды

sour water stripper (SWS)

БОПЗ

большеобъёмная обработка призабойной зоны

large volume bottom hole treatment

БПГ

блок подогрева газа

gas heating unit

БПК

блок преобразования координат

coordinate conversion unit

БПО

база производственного обеспечения

operations support base

БПР

блок приготовления раствора

mud mixing system

БР

буровой раствор

drilling mud

БРС

быстроразъёмное соединение

quick-coupler

БРСО

буровой раствор на синтетической основе

synthetic oil-based mud (SOBM)

БРУО

буровой раствор на углеводородной основе

oil-based mud (OBM)

БРХ

блок реагентного хозяйства

chemicals injection system

БС

боковой ствол

sidetrack (ST)

БСИ

блок съёма информации; блок считывания информации

data collector

БСМТС

бортовая система мониторинга транспортного средства

in-vehicle monitoring system (IVMS)

БСТ

блок сопряжения телеметрии

surface telemetry unit (STU)

БТ

бурильная труба

drill pipe (DP)

БТБУ

бурильная труба, бывшая в употреблении

used drill pipe (UDP)

БТЕ

Британская тепловая единица

British thermal unit (BTU)

БТИ

бюро технической инвентаризации

technical inventory control bureau

БТК

бензол, толуол, ксилол

benzene, toluene, xylenes (BTX)

БУ

буровая установка

drilling rig

БУОН

блочный унифицированный отстойник нефти

modular oil settlement tank

БФ

бизнес-функция

function

БХОВ

блок химической очистки воды

chemical water treatment unit

БЧДП

будущий чистый денежный поток

future net cash flow (FNCF)

В

вольт

volt (V)

В.З.

восстановление забоя

wellbore clean-up

В·А

вольт-ампер

volt-ampere (V·A)

ВАК

волновой акустический каротаж

full-waveform acoustic logging

ВАК-КД

кросс-дипольный акустический каротаж

cross-dipole acoustic logging

ВБТ

ведущая бурильная труба;

труба бурильная ведущая квадратного сечения

kelly

ВВ

[1] взрывчатое вещество

explosive

[2] взрывчатые вещества

explosives

ВВГ

влажное внутрипластовое горение

wet in-situ combustion

ВГ

высокоточная гравиразведка

high-resolution gravity survey

ВГВ

водогазовое воздействие (на пласт)

water alternating gas (WAG)

ВГО

[1] внутригрупповые обороты

intra-group transactions

[2] вакуумный газойль

vacuum gasoil (VGO)

ВГТД

временная грузовая таможенная декларация

temporary cargo customs declaration

ВД

[1] высокое давление

high pressure (HP)

[2] внутренний диаметр

inside diameter (ID)

ВДК

волновой диэлектрический каротаж

wave electromagnetic propagation logging

ВЖК

высшие жирные кислоты

higher fatty acids

ВЖС

высшие жирные спирты

higher fatty alcohols

ВЗД

винтовой забойный двигатель

positive displacement down-hole motor (PDM)

ВИК

[1] высокочастотный индукционный каротаж

high-frequency induction logging

[2] визуально-измерительный контроль

visual inspection (VI)

ВИКИЗ

высокочастотное индукционное каротажное

изопараметрическое зондирование

high-frequency isoparametric induction sounding (VIKIZ)

ВИНК

вертикально интегрированная нефтяная компания

vertically integrated oil company (VIOC)

ВКПВ

верхний концентрационный предел диапазона

воспламенения

upper explosive limit (UEL)

ВКС

вакуумная компрессорная станция

vacuum gas compressor station

ВКТ

высаженный конец трубы

external upset end (EUE)

ВЛ

[1] выкидная линия

flow line

[2] воздушная линия (электропередачи)

overhead power line

ВЛБ

[1] вышко-лебедочный блок

derrick and substructure

[2] высоковольтный линейный блок

high-voltage linear unit

ВЛЭП

воздушная линия электропередачи

overhead power line

ВМ

ведомость материалов

material take off (MTO)

ВМР

вышкомонтажные работы

rigging up

ВМЦ

вышкомонтажный цех

rig up department

ВН

ведомственные нормы

departmental standards

ВНЗ

водонефтяная зона

water-oil zone (WOZ)

ВНК

водонефтяной контакт

oil/water contact

ВНП

ведомственные нормы проектирования

departmental engineering standards

ВНР

[1] водонефтяной раздел

oil-water interface

[2] вывод (скважины) на режим

well stabilization

ВНС

водяная насосная станция

water pumping station

ВНТП

ведомственные нормы технологического проектирования

departmental process engineering standards

внутр. диам.

внутренний диаметр

inside diameter (ID)

ВНФ

водонефтяной фактор

water/oil ratio (WOR)

ВОИ

вспомогательные объекты инфраструктуры

supporting infrastructure facilities

ВОЛС

волоконно-оптическая линия связи

fibre optic cable line

ВОС

водоочистная станция

water treatment station

ВОЦ

выделенный обрабатывающий центр

dedicated processing centre (DPC)

ВП

[1] вице-президент

vice president (VP)

[2] вспомогательное производство

non-core operations

[3] вертлюг промывочный

water swivel

[4] вертикальный профиль

vertical profile

[5] вызванная поляризация

induced polarization (IP)

ВП по ОТ, ТБ и ООС

вице-президент по охране труда, технике безопасности

и охране окружающей среды

vice president, health, safety and environment (VP HSE)

ВП по ФК

вице-президент по финансовому контролю

vice-president, financial control

ВП ПУЭК

вице-президент по планированию и контролю

за эффективностью

vice president, planning, performance and control (VP PPC)

ВПВ

верхний предел взрываемости

upper explosive limit (UEL)

ВПН

характеристика временного перенапряжения

temporary overvoltage characteristic (TOV)

ВПП

[1] взлетно-посадочная площадка

take-off and landing area

[2] выравнивание профиля приемистости

(нагнетательных скважин с целью увеличения охвата

пласта заводнением)

conformance control

ВПУ

выносное причальное устройство

single point mooring (SPM); tanker loading unit (TLU)

ВПЦ

высота подъема цемента

top of cement (TOC)

ВР

временной разрез

seismic section

ВРВС

высокоразрешающая вибрационная сейсморазведка

high resolution vibroseis

ВРГ

вычислитель расхода газа

gas flow meter

ВРИО

временно исполняющий обязанности

alternate

ВРСС

высокоразрешающая сейсмосъемка скважин

high-resolution well-velocity survey

ВСЗ

вертикальное сейсмическое зондирование

vertical seismic sounding

ВСП

вертикальное сейсмическое профилирование

vertical seismic profiling (VSP)

ВСС

высокоразрешающая скважинная сейсморазведка

high-resolution seismic well-logging

ВСТО

магистральный трубопровод

«Восточная Сибирь – Тихий океан»

East Siberia – Pacific Ocean (ESPO)

Вт

ватт

watt (W)

ВТ

[1] вакуумная трубчатка

vacuum tower

[2] вихретоковый контроль

eddy current test; eddy current examination

Вт-ч

ватт-час

watthour (Wh)

ВТЭК

врачебно-трудовая экспертная комиссия

medical disability commission

ВУ

вязкость условная

funnel viscosity

ВУС

вязкоупругий состав

kill pill

ВЦ

восстановление циркуляции

break circulation

ВЦО

верхнее циркуляционное орошение

top pumparound (TPA)

ВЧР

верхняя часть разреза

upper part of section; near-surface section

ВЭЗ

вертикальное электрическое зондирование

vertical electrical sounding

ВЭМК

волновой электромагнитный каротаж

waveform electromagnetic logging

г

грамм

gram (g)

г.

год

year (yr)

г/р

гравиметрическая разведка

gravity exploration

га

гектар

hectare (ha)

ГА

главный аудитор

general auditor (GA)

ГАЛС

метод гидроакустической локации скважин и подземных

полостей

downhole sonar survey

ГБС

головные береговые сооружения

main onshore facilities

ГВ

гидродинамическя волна

hydrodynamic wave

ГВГ

генератор влажного газа

dew point generator

ГВД

гребенка высокого давления

high pressure manifold

ГВЖ

гидровакуумная желонка

hydrostatic bailer

ГВК

газоводяной контакт

gas-water contact

ГВР

газоводяной раздел

gas-water interface (GWI)

гг.

годы

years (yr)

ГГК

гамма – гамма – каротаж

gamma-gamma-ray log; scattered gamma-ray logging

ГГК-ЛП

литоплотностной гамма – гамма – каротаж

formation lithodensity logging

ГГК-П

плотностной гамма – гамма – каротаж

density log (DL); formation density logging (FDL)

ГГК-С

селективный гамма – гамма – каротаж

selective-gamma-ray log; selective-gamma-gamma logging;

lithology logging

ГДИ

гидродинамические исследования

well testing; production testing

ГДИС

длительные гидродинамические испытания скважин

production tests; long-term well tests

ГДК

гидродинамический каротаж

hydrodynamic log; drill-hole hydrodynamic study

ГДКС

газодожимная компрессорная станция

booster gas compressor station

ГДМ

гидродинамическая модель

reservoir simulation model

ГЖ

горючая жидкость

flammable liquid

ГЖК

газожидкостный контакт

gas-liquid contact

ГЖУС

газожидкостная углеводородная смесь

gas liquid mixture

ГЗ

[1] градиент-зонд

lateral

[2] градостроительное заключение

town planning resolution

[3] гидрозащита

seal chamber section; seal section; motor seal; protector

ГЗД

гидравлический забойный двигатель

mud motor

ГЗС

грозозащитная система

lightning protection system (LPS)

ГЗУ

групповая замерная установка

infield gathering station; pad metering unit

ГИ

горизонт инструмента

height of instrument (HI)

ГиРМ

геология и разработка месторождений

geology and field development

ГИС

геофизические исследования скважин

well logging

ГК

гамма – каротаж

gamma ray log (GR)

ГКВ

глино-кислотная ванна

mud acid treatment; acid soak

ГКЗ

Государственная комиссия по запасам

State Reserves Commission; State Commission on Reserves

ГКК

газоконденсатный контакт

gas-condensate contact

ГКМ

газоконденсатное месторождение

gas-condensate field

ГКС

[1] газовый конденсат стабильный

stable gas condensate

[2] газокомпрессорная станция

gas compressor station

[3] газоконденсатная смесь

gas-condensate mixture

[4] головная компрессорная станция

main compressor station

ГЛ

глины

clay; shale

ГлавАПУ

главное архитектурно-планировочное управление

сentral office of architecture and planning

ГМК

градиент-микрозонд

microinverse

ГММ

геологическая модель месторождения

full-field reservoir model

ГМТ

газомоторное топливо

natural gas motor fuel

ГНА

горизонтальный насосный агрегат

horizontal pumping system (HPS)

ГНБ

горизонтально-направленное бурение

horizontal drilling

ГНК

[1] гамма-нейтронный каротаж

gamma-ray neutron logging; gamma-neutron logging

[2] газонефтяной контакт

gas-oil contact

ГНКТ

гибкие насосно-компрессорные трубы

coiled tubing (CT)

ГНО

глубинное насосное оборудование

downhole pumping equipment; subsurface pumping equipment

ГНПС

головная нефтеперекачивающая станция

main oil pumping station

ГНР

газонефтяной раздел

oil-gas interface

ГНС

[1] головная насосная станция

main pumping facility

[2] газонаполнительная станция

LPG storage and filling plant

ГНУ

горизонтальная насосная установка

horizontal pumping system (HPS)

ГО

газойль

gasoil

ГОСТ

государственный стандарт

State Standard of the Russian Federation (GOST)

ГП

[1] готовая продукция

finished products

[2] генподряд

general contract

ГПБ

группа поддержки бизнеса

business support team (BST)

ГПЗ

газоперерабатывающий завод

gas processing plant

ГПК

газоперерабатывающий комплекс

gas processing complex (GPC)

ГПП

[1] газоперерабатывающее предприятие

gas processing plant

[2] гидропескоструйная перфорация

hydraulic abrasive jetting; hydraulic jet perforation,

sand jet perforation

ГПС

[1] головная перекачивающая станция

main transfer pump station

[2] каротаж градиента ПС

SP-gradient log

ГПУ

газопромысловое управление

gas production directorate

град.

градус (ы)

degrees (deg)

ГРП

[1] гидроразрыв пласта

fracturing; hydraulic fracturing; formation fracturing (frac)

[2] газораспределительный пункт

gas-distributing point (GDP)

[3] группа реализации проекта

project implementation team

[4] газорегуляторный пункт

gas pressure reduction station

ГРР

геологоразведочные работы

exploration

ГРС

газораспределительная станция

gas-distributing station (GDS)

ГРУ

газораспределительная установка

gas-distributing unit (GDU)

ГРЩ

главный распределительный щит

main distribution board (MDB)

ГС

[1] газовый сепаратор

gas separator

[2] горизонтальная скважина

horizontal well

ГСЗ

глубинное сейсмическое зондирование

deep seismic sounding (DSS)

ГСИН

горизонтальный стенд испытаний насосов

horizontal pump test system (HPTS)

ГСМ

горюче-смазочные материалы

fuel

ГСН

газ сжиженный нефтяной

liquified petroleum gas (LPG)

ГТИ

геолого-технические исследования;

геолого-технологические исследования

mud logging; drilling-time logging

ГТК

геолого-технический контроль

mud logging

ГТМ

геолого-технологические мероприятия

well interventions; wellwork

ГТН

геолого-технический наряд

well specifications; well planning report

ГТУ

газотурбинная установка

gas turbine unit

ГТЭ

газотурбинная электростанция

gas turbine power plant (GTPP)

ГТЭС

газотурбинная электростанция

gas turbine power plant (GTPP)

ГУМ

гидравлический ударный механизм (ясс)

jar

ГУОП

главное управление охраны памятников

central office for monument protection

ГУП

[1] государственное унитарное предприятие

state unitary enterprise

[2] группа управления проектом

project management team

ГФ

газовый фактор

gas oil ratio; gas/oil ratio (GOR)

ГФО

групповая финансовая отчетность;

групповой финансовый отчет

group financial outlook (GFO)

ГФУ

газофракционирующая установка

gas fractionation unit

Гц

герц

herz (Hz)

ГЭЦ

гидроэксилцеллюлоза

hydroxyethyl cellulose (HEC)

Д

дарси

darcy (D)

дБ

децибел

decibel (dB)

ДВС

двигатель внутреннего сгорания

internal combustion engine (ICE)

ДГУ

дизельгенераторная установка

diesel generator

ДДС

движение денежных средств

cash flow

ДЕЗ

дирекция единого заказчика

local office of facilities management

Дж

джоуль

joule (J)

ДЗ

[1] дебиторская задолженность

accounts receivable (AR)

[2] дальнее зарубежье

non-former Soviet Union countries; non-FSU countries

диам.

диаметр

diameter (diam.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.