Виталий Кириллов
Искусственный кислород

В нашем новом мире каждый знает, что прошло 12000 лет от Рождества Христова. На планете Земля больше нет кислорода, потому что растения исчезли с лица земли из-за техногенного прорыва. Теперь кислород выделяют кислородовырабатывающие машины, которые находятся в каждом уголке планеты. Сами же люди живут в металлических городах, соединённых длинными закрытыми путями между материками, и дышат так называемым искусственным кислородом. За пределом городов, как нам говорят, находится пустыня. Однако точно никто не может сказать, так как у всех городов нет окон во избежание глобальной катастрофы, потому что уровень метана, как нам объясняют, в уже чуждой нам среде в несколько раз превышает норму для жизнедеятельности человека, и любая пробоина в стенах может уничтожить весь наш «муравейник». Тем более за предел городов никого не пускают Стражи – служба правоохранителей новой системы, да и никто ещё не возвращался оттуда, когда всё-таки удавалось сбежать из Рая. Однако в эпоху техногенного процветания начались локальные катастрофы, расследованием которых обычно занимаются Технари, как зовут современных детективов по экстремальным ситуациям. Я один из них. В этот раз произошёл странный случай техногенного взрыва в зоне 202, который изменил мою жизнь. Раньше данную зону называли Нью-Йорк. Об этом случае я и пишу свой рапорт, и теперь я расскажу вам правду, которую от нас скрывала элита нового мира. Однако я начну с описания разговора с начальником зоны 202, так как у нас много времени, чтобы успеть открыть вам истину. Через час данный рапорт попадёт в интернет, и вы сами решите, что делать – принять мир, в котором мы живём, или изменить настоящий миропорядок.

– Тупое корыто, из-за которого погибло столько полезного человеческого материала…

– Вы правы, обычное известное дело. Скорей всего, из-за замыкания в электропроводки, – с уверенностью в голосе сказал я, ещё не зная, что ничего очевидного в мире не бывает. Во всём нужно сомневаться – и даже в самом сомнении.

– Ага, и в этот момент все передохли из-за нехватки кислорода. Такое себе зрелище…

– Кстати, почему не сработала автоматизированная система выработки резервного искусственного кислорода?

– Я думаю, что по той же причине.

– Вполне… Пойду-ка я погляжу на сломанную машину.

– Пожалуйста, сколько вам угодно! Однако скоро заканчивается рабочий режим на альтернативном заводе по сбору ископаемых в преядерном месторождении под землёй, и мне нужно попасть на совет директоров зоны 202.