Константин Ефанов
Разработка документации на нефтяные, газовые и атомные аппараты

Введение в проблему

В настоящей работе расписаны все этапы разработки аппарата от технологической схемы до рабочей конструкторской документации.

Аппараты разрабатываются сначала в рамках строительного проектирования, затем в рамках машиностроения.

В разработке аппаратов можно выделить четыре этапа:

– привязка аппарата в технологической схеме, расчета аппарата в схеме,

– технологический расчет аппарата

– выполнение технического проекта аппарата

– разработка рабочей конструкторской документации (РКД).

Последний этап относится к машиностроению, предыдущие к строительству.

РКД как правило разрабатывается заводом-изготовителем с учетом отработки технологии машиностроения. Проектную документацию разрабатывают в строительных проектных институтах, например, нефтепереработки.

Технологические схемы входят в состав раздела проектной строительной документации ИОС7 «технологические решения».

Опросный лист разрабатывается по типовой форме, содержит блоки общих данных по объекту, технологических параметров аппарата, конструктивных параметров, условий размещения. Как правило, ОЛ состоит из двух частей, в первой части в проектном институте заполняются требуемые параметры, во второй части в продублированных тех же самых графах изготовитель заполняет с учетом соответствия или отклонений.

На основании ОЛ разрабатывается технический проект аппарата.

Технический проект и РКД разрабатывают по машиностроительным правилам. Но может быть применена система СПДС для строительства. По ЕСКД для документации на аппараты выделяются две стадии – проектную (технический проект) и рабочую (РКД). По СПДС на стадии рабочего проектирования к документации может быть приложен эскиз общего вида нетипового изделия, по которому разрабатывается в последующем РКД. По сути, по ЕСКД и СПДС стадии проектирования совпадают, т.е. требуется разработка чертежа общего вида и разработка РКД. Какие-либо противоречия отсутствуют.

Аппараты не являются металлоконструкциями, которые проектируются в виде конструкций КМ, например, резервуары. Для аппаратов технические требования прописываются в соответствующем ГОСТ на сосуды и аппараты под давлением, по которому в составе документации обязательно должен быть расчет на прочность. Для изделия КМ такой расчет прикладывается, если это оговорено отдельно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.