Виктория Зонова
Виолы. Лучшие сорта

Приветствую вас, цветоводы-волшебники!

В этой книге речь пойдет о нежном цветке – виоле Виттрока.

Виолы- одни из лучших цветов для весеннего оформления солнечных и полутенистых балконов. Красивый габитус, компактный куст и длительное цветение весь сезон позволяют их использовать в различных композициях.

Вы познакомитесь с 15-ю сортами гибридов крупноцветковых и махровых, самых эффектных и легких в выращивании на мой взгляд виол Виттрока.

Это самый популярный вид виол. Это гибрид, созданный при скрещивании фиалки трехцветной (Viola tricolor), виолы алтайской (Viola altaica), виолы желтой (Viola lutea), виолы рогатой (Viola cornuta) и некоторых других видов.

Виола Виттрока – это и есть любимые садовые цветы анютины глазки.

Уверена, посаженные вами виолы станут украшением сада и все лето будут радовать вас красотой цветения.

1. Легенда о виоле

В одной деревне жила доверчивая Анюта. На ее беду приехал в эту деревню молодой красавец, в которого она влюбилась. А он оказался обманщиком. Ждала, ждала она любимого и от тоски умерла.

На ее могиле в память о крепкой любви, расцвели красивые цветы, похожие на ее синие глаза. В трехцветных лепестках отразилась вся история недолгой жизни девушки.

Белый – это надежда на взаимную любовь, желтый выражает удивление поступком любимого, а фиолетовый – это печаль и рухнувшие надежды на счастье. Назвали те цветы анютиными глазками.

2. Виды виолы

Род виол насчитывает около 400-500 видов однолетних, двулетних и многолетних растений. Выбирая сорта виолы для выращивания в качестве горшечной культуры или растения открытого грунта, обычно останавливаются на нескольких видах.

1. Виола Виттрока (Viola Wittrockiana).

Виолы Виттрока – самые популярные среди виол. Именно их чаще всего мы видим на балконах и летних клумбах.

Прямостоячий куст виолы Виттрока густо ветвится и достигает до 20-30 см в высоту. Листья – округло-овальные, с округлыми зубцами. Цветки – крупные (до 6-11 см в диаметре) неправильной формы, разнообразных оттенков, возвышаются над листьями. Лепестки редко бывают однотонными, чаще на них отчетливо видны цветные жилки, штрихи, пятна.

В последние годы выведены ампельные сорта виолы Виттрока. Плети таких виол достигают 30-40 см, цветок – около 5 см. Ампельные виолы Виттрока выращивают либо в горшках и подвесных корзинах, либо – в качестве почвопокровника, способного создавать цветущую подушку диаметром до 60-75 см.

Виола Виттрока традиционно считается двулетником. Однако при ранних посевах (в конце зимы или начале марта) она зацветает в год посадки, наравне с другими летниками – в мае-июне. При осеннем посеве виола Виттрока зацветает на второй год ранней весной. Особенно эффектно выглядят эти виолы в массовых посадках.

2. Виола Вильямса (Viola williamsii).

Виола Вильямса – двулетний гибрид, полученный от скрещивания виолы Виттрока и виолы рогатой. Стебель виолы Вильямса может достигать 30 см, цветки небольшие – 3-4 см. Их окраска всегда яркая, со штрихами, похожими на раскраску цветов виолы Виттрока, но без характерной «мордочки».

3. Виола душистая (Viola odorata).

Виола душистая – многолетнее растение, цветки которого обладают приятным ароматом. Благодаря этому, вытяжка из фиалки душистой используется при создании духов и косметической продукции. Также виола одората культивируется, как декоративное растение. Однако приобретенные сорта, после нескольких лет выращивания, часто дичают.

Фиалка душистая обладает не только декоративным видом, но и прекрасным ароматом

Листья у душистой фиалки округлые, с зубчатым краем. Цветки, диаметром до 2 см, располагаются на длинных тонких стеблях. Видовые формы окрашены в фиолетовые, синие, белые тона. Культурные сорта могут быть красными, желтыми, пурпурными, розовыми.

Цветение фиалки душистой приходится на апрель-начало мая. Возможна вторая волна цветения – в конце лета.

Размер кустика виолы душистой почти карликовый – до 15 см. Но, если высадить несколько экземпляров вместе, то получиться замечательная пышная и плотная подушка. Благодаря декоративности, виолу душистую выращивают в горшках на балконах, в цветниках, на клумбах и бордюрах, в миксбордерах и на альпийских горках.

4. Виола рогатая (Viola cornuta).

Виола рогатая – многолетняя садовая фиалка, которую можно выращивать много лет подряд, без потери декоративности. Видовые сорта зимуют без проблем, гибриды в холодную зиму могут быть утеряны.

Виола имеет отличие – слегка изогнутый шпорец, длиной 10-15 мм, расположенный с задней стороны цветка.

Цветки у рогатой виолы небольшие – до 3-5 см в диаметре. Видовые экземпляры окрашены в скромные оттенки лилового, синего, фиолетового с неизменным желтым глазком в центре. Более разнообразны гибриды, среди которых встречаются сорта с голубыми, белоснежными, кремовыми, оранжевыми, желтыми, красными цветками. Цветки обладают приятным ароматом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.