Виктория Зонова
Английские розы. Лучшие сорта

Приветствую вас, цветоводы-волшебники!

В этой книге расскажу о моей любимой группе роз: прекрасных ароматных английских розах Девида Остина.

Вы познакомитесь с 39-ю сортами самых эффектных и легких в выращивании на мой взгляд розами. Прочитав книгу, вы сможете определиться и выбрать из этих сортов любимые.

Уверена, посаженные вами английские розы станут восхитительным украшением сада или балкона. Они долго будут радовать вас красотой, ароматом и пышностью цветения.

Английские розы. Лучшие сорта

Вид: Rosa english.

Селекция: Austin.

Страна введения: Великобритания.

Английские розы Девида Остина – это самая новая и самая модная группа парковых роз.

Цветы крупные, густомахровые, сильно ароматные, собраны в пышные соцветия, реже одиночные.

Цветение обильное – на протяжении всего сезона. Аромат обычно очень сильный.

Для максимального декоративного эффекта рекомендую высаживать группами по 3-5 кустов. Крепкие побеги подрезают на 1/3, слабые – на половину, практически не болеют. На зиму окучивают землей.

А для более полного понимания как подружиться с розами, как ухаживать за ними и выращивать, читайте в первой моей книге серии «Розы. Лучшие сорта»: https://www.litres.ru/viktoriya-zonova/rozy-luchshie-sorta/

1. Абрахам Дерби

Цветки Abraham Darby крупные, розовые, чашевидные, с фруктовым ароматом, диаметром до 14 см., махровые. Цвет обильно, повторно.

Куст розы прямой, высотой 1,2 – 1,5 м хорошо разветвленный, с колючими стеблями и кожистой листвой. Листья не подвержены мучнистой росе, но могут поражаться пятнистостью. Зимостойкая.

Цветение: повторное.

Высота, см: 120 – 150

Размер цветка, см: 12 – 14.

Цвет: розовый. Аромат: сильный.

Требования к свету: солнце.

Зона USDA (морозостойкости): 5a (от -26,1С до -28,9С).

Альтернативное название: Abraham Darby.

Год введения: 1983.

2. Алан Тичман

Цветы розовые к центру более насыщенные, крупные до 14 см в диаметре, глубокой чашевидной формы с изогнутыми во внутрь лепестками, собраны в небольшие соцветия, ароматные.

Кусты мощные до 1,2 м высоты. При легкой обрезке может вырасти до 1,8 м. Побеги дугообразные, поникающие. Сорт достаточно устойчив к дождю и грибковым заболеваниям.

Цветение: повторное.

Высота, см: 120 – 180.

Размер цветка, см: 10 – 12.

Цвет: розовый. Аромат: сильный.

Требования к свету: солнце.

Зона USDA (морозостойкости): 5a (от -26,1С до -28,9С).

Альтернативное название: Alan Titchmarsh.

Год введения: 2005.

3. Бенджамин Бриттен

Цветы Benjamin Britten красные с оранжевым оттенком, крупные до 12 см в диаметре, густомахровые, чашевидной формы, очень ароматные.

Кусты до 1,2 м высоты, густые с мелкой листвой.

Красивый сорт с необычными цветами!

Цветение: повторное.

Высота, см: 100 – 120.

Размер цветка, см: 10 – 12.

Цвет: красный. Аромат: сильный.

Требования к свету: солнце.

Зона USDA (морозостойкости): 5a (от -26,1С до -28,9С).

Альтернативное название: Benjamin Britten.

Год введения: 2001.

4. Ванесса Белл

Гибрид мускусной розы Vanessa Bell, который Дэвид Остин посвятил знаменитой соотечественнице. Роза названа в честь британской художницы, сестры Вирджинии Вулф Ванессы Белл.

Глядя на нежно-лимонные соцветия, можно подумать, будто они светятся. Такой эффект создает более светлая, будто выцветшая окраска кончиков лепестков. Бутоны у розы Vanessa Bell округлой формы, приятного розового оттенка, собраны в пышные кисти. Эта роза будет цвести весь сезон практически без остановки, наполняя цветник свежим запахом лимона, зеленого чая и меда.

Цветение: повторное.

Высота, см: 100 – 120.

Размер цветка, см: 10 – 12.

Цвет: розовый. Аромат: сильный.

Требования к свету: солнце.

Зона USDA (морозостойкости): 5a (от -26,1С до -28,9С).

Альтернативное название: Vanessa Bell.

Год введения: 2017.

5. Вильям и Кэтрин

Цветы William and Catherine белые со слегка кремовым оттенком, крупные до 9 см в диаметре, собраны в небольшие соцветия, ароматные, красивой формы. Кусты компактные, до 1,2 м высоты, с массой побегов. Высокая устойчивость к грибковым заболеваниям.

Цветение: повторное.

Высота, см: 100 – 120.

Размер цветка, см: 8 – 9.

Цвет: белый. Аромат: сильный.

Требования к свету: солнце.

Зона USDA (морозостойкости): 5a (от -26,1С до -28,9С).

Альтернативное название: William and Catherine.

Год введения: 2011.

6. Вильям Моррис

Цветы William Morris персиково-розовые до 10 см в диаметре, розетковидной формы, аромат очень сильный. Цветение обильное.

Кусты до 1,5 м высоты, дугообразные с массой серо-зеленой матовой листвы.

Высокая устойчивость к грибковым заболеваниям.

Цветение: повторное.

Высота, см: 100 – 150.

Размер цветка, см: 9 – 10.

Цвет: персиково-розовый. Аромат: сильный.

Требования к свету: солнце.

Зона USDA (морозостойкости): 5a (от -26,1С до -28,9С).

Альтернативное название: William Morris.

Год введения: 1998.

7. Вильям Шекспир

Роза английская Уильям Шекспир была выведена Д. Остином в конце прошлого столетия в Великобритании. Она вобрала в себя лучшее из старинных розовых сортов и современных флорибунд.

Густомахровые разлохмаченные цветки при раскрытии имеют классическую форму чаши. Потом она становится почти плоской. Бархатные лепестки окрашены в различные оттенки красного, малинового, пурпурного, переливы которых придают розе особое очарование. На стебле образуются кисти по 3-5 бутонов, которые держат форму до 14 дней.

Обильное цветение происходит двумя волнами. В аромате присутствуют нотки фиалок, как у старинных роз. Куст розы William Shakespeare имеет матовую темно-зеленую листву.

Растение обладает средней устойчивостью к мучнистой росе и черной пятнистости. Сорт хорошо смотрится как газонный солитер. Также из него получается прекрасный живой забор.

Цветение: повторное.

Высота, см: 100 – 120.

Размер цветка, см: 10 – 12.

Цвет: бордовый. Аромат: сильный.

Требования к свету: солнце.

Зона USDA (морозостойкости): 5a (от -26,1С до -28,9С).

Альтернативное название: William Shakespeare.

8. Винчестер Кэфедрал

Цветы Winhester Cathedral махровые, чашевидной, старинной формы, белого цвета. Кусты высотой 120 см., шириной 120 см.

Ароматная. Цветет обильно, продолжительно до морозов, на одной ветке от 1 до 5 цветков. Зимостойкий, устойчивый к грибным заболеваниям сорт.

Цветение: повторное.

Высота, см: 100 – 120.

Размер цветка, см: 10 – 12.

Цвет: белый. Аромат: сильный.

Требования к свету: солнце.

Зона USDA (морозостойкости): 5a (от -26,1С до -28,9С).

Альтернативное название: Winhester Cathedral.

Год введения: 1975.

9. Гертруда Джекилл

Куст этой английской розы достигает около полутора метров в высоту. Гертруда Джекилл предпочитает солнце: на затененных участках ее цветение более бедно и менее ярко. А в оптимальных условиях она наградит вас за труды и уход ярко-розовыми пышными бутонами, обладающими насыщенным ароматом. Обрезка улучшит последующее цветение, а также сделает форму куста более благородной.

Эта роза обладает самым сильным, ярким ароматом розового масла и старинных чайных роз.

Цветение: повторное.

Высота, см: 100 – 120.

Размер цветка, см: 10 – 11.

Цвет: розовый. Аромат: сильный.

Требования к свету: солнце.

Зона USDA (морозостойкости): 5a (от -26,1С до -28,9С).

Альтернативное название: Gertrude Jekyll.

Год введения: 1995.

10. Голден Селебрейшн

Огромный куст Golden Celebration, буквально усыпанный махровыми розами нежно-медового оттенка, поражает воображение своей красотой и величественностью. Бутоны изящно и немного капризно склоняют свои головки, трепетно поникнув под собственной тяжестью. Тонкий аромат витает над кустом, зацветающим в начале лета и радующим всех окружающих до самой осени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.