Nikias Kray
Лифт

Это был самый обычный день, возможно даже обычнее всех остальных. Пятница, крайний рабочий день на неделе. Я вернулся с работы домой, переоделся и пошел в магазин за продуктами. Тогда я жил один, у меня совсем не было родственников. Только несколько друзей, с которыми я редко виделся из-за постоянной занятости. Закрыл дверь на ключ, проверил надежность замка, дернув за ручку. Закрыто крепко и надежно – решил я.

После я вызвал лифт, нажав на кнопку. Я жил на двенадцатом этаже, поэтому лифт пришлось немного подождать. В голове были разные мысли, в основном о продуктах, которые мне необходимо купить.

– Картошка, морковь, лук, может немного фруктов – перечислял я у себя в голове.

Наконец лифт поднялся на этаж и передо мной плавно распахнулись его двери. Это был старый дом, я даже и представить не могу, когда его построили, однако в нем было 15 этажей и даже лифт. Снаружи этот дом выглядел так, будто он стоит здесь уже более ста лет. Я вошел в лифт, нажал на кнопку первого этажа, повернулся лицом к выходу и приготовился к спуску. Двери медленно закрылись, я видел, как постепенно за ними скрывается площадка. Лифт начал спускаться. Ничего не обычного, поэтому я спокойно стоял и ждал момента, когда окажусь на первом этаже. Перебирая в голове свои предстоящие покупки, я совсем забыл, что еду в лифте.

Спустя пару минут я вдруг очнулся от мыслей и понял, что я все еще нахожусь в лифте.

– Застрял – подумал я и несколько раз нажал на кнопку первого этажа.

Странно, но по ощущениям было понятно, что лифт продолжает двигаться вниз. Может быть он стал медленнее, или некоторые тросы лифта оказались крепко зажаты, и это тормозило его движение. Пока я размышлял, лифт продолжал спускаться.

Я достал телефон, чтобы проверить сообщения, на экране не было никаких уведомлений. Только большие цифры 18:25, которые отпечатались у меня в голове. Движение вниз продолжалось. Я занервничал.

Почему этот чертов лифт никак не достигнет цели? – Эта мысль не оставляла меня, и внутри разрасталось чувство страха. Оно росло с каждой новой секундой, проведенной в этом лифте. Я снова посмотрел на часы – 18:40.

– Этого не может быть – произнес я шепотом.

Я спускаюсь уже двадцать минут – этого просто не может быть! Ни один лифт не едет так долго.

Я решил связаться с лифтерами и нажал на кнопку вызова. Гудки – они звучали в моей голове ужасающим колокольным звоном, как в фильмах ужаса. После каждого нового гудка по моей спине выступал холодный пот, а сердце начинало стучать сильнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.