С самого ее детства была в ней некая магнетическая энергия. Она притягивала к себе людей и неприятности. Ее родители никак не могли понять, откуда это в ней. А если рядом находился ее брат, то и вовсе они могли горы свернуть. Они дополняли друг друга как инь и янь.

Они чувствовали друг друга даже на большом расстоянии. Родившись в один день, они всегда старались быть вместе. Они понимали, что сильны только тогда, когда они вместе.

Родителей не стало, когда им обоим исполнилось по тринадцать лет. И их взял на опекунство их дядя, двоюродный брат их отца. Он видел, на что эти дети способны и понял, что может неплохо на этом нажиться. Забрав их к себе, он сразу же ограничил их в правах и передвижениях. Они должны были беспрекословно выполнять его приказы.

Их дядя Маркус был главарем крупной банды в Мексике. И Эмили с Виктором помогали ему в его грязных делишках. Нельзя сказать, что жизнь у дяди была для них чем то хорошим. Маркус ненавидел детей и потому относился к племянникам с явной и нескрываемой ненавистью. Ему нужна была только их способность чувствовать опасность. Они перевозили огромные партии наркотиков, грабили банки, насиловали и убивали. Похищали людей ради выкупа, не гнушались ни чем. Их банда была одной из самых больших и жестоких. Основанная мигрантами в Лос-Анджелесе, она называлась MS13 или Mara Salvatrucha. И Маркус был одним из ее главарей.

Маркус был настоящим латинос, он носил волосы до плеч и усы «подкова», тело его было покрыто татуировками. Ростом он был 180см, крупный но не накаченный. Ему уже было за сорок, но он все еще был в хорошей физической форме. Все чаще в их детских головках начал назревать план побега. Они понимали насколько это рискованно и даже опасно. Ведь у их дяди везде были глаза и уши. Их нашли бы мгновенно. И после поимки наказание было бы очень суровым. А время шло…

Подрастая, Эмили стала превращаться из угловатой девочки подростка в девушку с невероятно красивыми голубыми глазами. Ее необыкновенная и яркая красота стала заметна всем друзьям и приближенным их дяди. Замечая это и сам Маркус стал смотреть на нее совсем не по родственному. В нем не было никаких моральных принципов и устоев. Теперь он хотел ее… Она же глядя на него старалась не смотреть ему в глаза. Он с самого ее детства наводил на нее ужас.

И когда она стала замечать, что он перестал смотреть на нее как на ребенка, как на племянницу, она и вовсе впала в ступор. Он не касался ее, потому как ему нужна была ее необычная способность. Он боялся, что если он лишит ее девственности, Эмили ее потеряет. Но он больше не мог просто смотреть, он хотел большего.

Дав ей последнее для нее очень большое и важное дело, он решил жениться на ней. И пусть она была его племянницей, его это ничуть не смущало.

Узнав об этом, она все поведала брату. Виктор решил, что больше они не могут здесь оставаться, нужно было бежать и чем раньше, тем лучше.

_______________________________________________________________

глава 1: побег.

_____________________________________________________________________________________

Порою так хочется верить,

Отбросив досаду и боль,

Что в каждой полоске истерик

По-прежнему есть своя роль.

Что смысл есть в ночи бессонной,

Во тьме, что укрыта от глаз.

И нервов окупятся тонны

Хотя бы на тысячный раз.

В моменты, что близятся снова,

В тоске непривычно большой,

Мы чувствуем каждое слово

Распахнутой настежь душой.

Пусть есть для всего своя мера,

Как спрятанный смысл всего.

Порой у нас есть только вера,

А кроме неё – ничего.

_____________________________________________________________________

Маркус вышел во двор и смотрел как она плавает в бассейне. Он стоял неподвижно и смотрел не отрываясь, казалось, что он даже не моргает. Он стоял в одной майке и джинсах. Все его татуировки красовались сейчас как на показе. Его глаза были полны похоти и вожделения. В горле пересохло от нарастающего желания овладеть этим свежим, молодым и еще никем не тронутым телом.

Он всегда любил молодых девочек. Ему частенько привозили местных девушек, еще совсем юных, накачанных наркотикам. Чтобы те не сопротивлялись или же и вовсе похищенных прямо с улицы. Надругавшись над ними, он их просто выкидывал обратно на улицу.

Но эта девочка была ему нужна, с ней он не мог так просто все решить. И это его сильно злило. Из-за того, что он вот уже долгое время не мог взять ее тело, он рвал буквально на части местных малолетних проституток.

Заметив его, Эмили поспешила выйти из воды и одеться. Но Маркус стоял ближе к ее халату, лежащему на шезлонге. Когда она подошла, ее халатик уже был у него в руках. Он молча одел ее и все так же молча подпоясал. Эмили просто стояла и молчала, и глядя в пол ждала, когда он позволит ей уйти. Но вместо этого, он взял ее лицо за подбородок и приподнял.

–Посмотри на меня… -наконец произнес он хриплым и низким басом. Подняв на него свои голубые глаза, она наконец взглянула в его черный как смоль взор. От его тяжелого взгляда, ноги ее подкосились. Она видела, чего он хочет и с ужасом ждала, что он сейчас ей скажет. Посмотрев на нее еще пару минут, он наконец улыбнулся. Но даже эта его косая улыбка не делала его внешний вид хоть сколько-нибудь мягче. -Как ты уже знаешь, я решил, что это дело станет для тебя последним. Виктор по-прежнему будет на меня работать. А вот на тебя у меня совсем другие планы. Как только все будет готово, и вы закончите начатое, по возвращению ты станешь моей женой.

–Но как же… -начала она тихо и робко. Она не могла поверить в то, что только что услышала. -Ведь вы мой дядя, мы же родственники… Как же такое возможно?

–Твой отец был мне не родным братом, так что степень родства относительная… И раз уж я готов рискнуть твоими способностями, то это меня точно не остановит. -его голос и уверенный тон не давали и малейшей возможности усомнится в том, что он не шутит сейчас. И видя, что она сейчас хочет сказать еще что то, просто положил указательный палец ей на губы и отрицательно покачал головой. Говоря тем самым, что споры и препинания здесь излишни и ничем не помогут. -Я все решил. Ты нужна мне здесь, рядом. Постоянно. А сейчас иди к себе.

Не говоря не слова больше, она отправилась в свою комнату. Войдя внутрь и закрыв за собой дверь, она разрыдалась.

Через пару минут в комнату вошел ее брат. Почувствовав, что сестра сейчас в разбитом состоянии, он поспешил узнать, что же случилось.

–Эм, что с тобой? -он подошел к ней и присел на корточки. -Я вдруг почувствовал от тебя сильный страх и отчаяние. Что произошло?

–Дядя… -наконец произнесла она всхлипывая.

–Что он сделал? -обеспокоенно спросил он. Виктор тоже заметил, как их дядя похотливо смотрит на Эмели. И сейчас боялся, что тот не сдержался и изнасиловал ее.

–Он сейчас сказал, что когда мы вернемся после этого дела, то женится на мне. -она смотрела на брата глазами полными слез и отчаяния. -Как он может так поступать со мной. Ведь мы родственники…

–Честно сказать, меня нисколько это не удивляет…-ответил Виктор. -Он не тот человек, который будет обращать внимание на такие тонкости. Ты вспомни, что он творит с теми девочками, которых к нему привозят. А на тебя он уже давно смотрит, роняя слюни.

–Но что же делать? Я не хочу быть его женой. Не только потому, что мы родственники, а еще и потому, что боюсь за свою жизнь.

–Я не думаю, что он убьет тебя после того, как проведет с тобой ночь. Иначе зачем ему брать тебя в жены. Но и радостной жизнь твоя конечно же не будет. -Виктор сидел и глядя на сестру, понимал, что их нахождение в этом доме уже затянулось. -Нам пора бежать отсюда, нельзя больше ждать.

–Но как же мы сможем это осуществить? Ведь меня никуда не выпускают. -Эмели.

–Не волнуйся, я все устрою. Я-то могу выходить и друзей у меня много. К тому же они не входят в банду дяди Маркуса. -Виктор давно размышлял над планом побега. И с некоторых пор все сильно осложняло только то обстоятельство, что Эмели не позволено было выходить за пределы этого дома. Только в сопровождении Маркуса. Он таскал ее за собой словно красивую куклу на показ.

–Но у нас совсем мало времени… -сказала Эмили, вставая с пола и садясь на кровать. -Уже совсем скоро настанет день, когда нам вновь нужно будет перевозить партию. Его люди меня никуда не отпустят, а по возвращению и вовсе запрут. Нам нужно бежать до того…

–Да, я тоже об этом подумал только, что… -согласился Виктор. -Тогда не будем зря терять время. Ты пока в тайне собери все необходимое для себя. А я пойду и займусь всем остальным.

И с этими словами Виктор поцеловал сестру в макушку, после чего отправился к своим друзьям.

Она же, еще немного вот так посидела и решила привезти себя в порядок. Ведь она только что вышла из бассейна и была в мокром купальнике.

Через некоторое время, в комнату вошел Маркус. Он окинул комнату взглядом и увидев ее на кровати с книгой, направился прямиком к ней. Она была в тонком халатике и трусиках. Она никого не ждала сейчас. Зная, что сегодня он покинет особняк, она расслабилась и дала телу немного отдохнуть. Эмили была в наушниках, а потому не слышала, как он вошел. Сев рядом с ней, он наконец обратил на себя все ее внимание. От неожиданности она вздрогнула и убрав наушники с книгой, поспешила отсесть от него. Он же резко положил свою ладонь ей на бедро, и не дал отдалиться от него.

–Простите, я не слышала, как вы вошли… -извинялась она. Он молча сел еще немного ближе.

–Собирайся… -наконец произнес он. -Ты поедешь со мной.

–Куда? -робко спросила она. Она не любила ездить с ним на разные встречи и тусовки. Ведь там, он вел себя развязно. Распускал руки и все время лез целовать ее. Он как будто делал это намеренно, напоказ… И никто не догадывался даже, что она его племянница. Лишь спрашивали его, зачем ему такая недотрога.

–Узнаешь… -резко бросил он, заметив, что она старается отдалиться от него. Его это страшно раздражало. -И хватит уже брыкаться, я тебе сказал, что не потерплю это. Ты живешь в моем доме, я тебя содержу, и ты будешь делать то, что я говорю. Тебе ясно? Ты принадлежишь мне…

И после этих слов, он резко сгреб ее и повалив, накрыл своим полуобнаженным телом. Широко раздвинув ее ноги, он уютно разместил свой торс между ними. Она попыталась сбросить его с себя, и в ответ он резко ударил ее по лицу. Потом одной рукой схватил ее за запястья и убрал руки на верх. А второй рукой крепко сдавил ей горло. Она начала задыхаться и краснеть.

–Я в последний раз предупреждаю, хорош брыкаться! Если не перестанешь, жестоко накажу! Ты знаешь, со мной все эти штучки не проходят! -процедил он сквозь зубы.

Наконец ослабив хватку, но все еще не убирая руки от ее горла, дал немного отдышаться. И впился в ее губы поцелуем, по-прежнему удерживая ее руки. Ей ничего не оставалось, как поддаться ему и поцеловать в ответ.

Возбудившись, он развязал на ней халат и увидев ее девичью грудь немного замер, любуясь ею. Затем взяв одну в свою большую ладонь, принялся ее ласкать и тискать. Когда же он припал к ней губами, она вся в слезах начала умолять его прекратить.

–Прошу вас, дядя не надо… Подождите хотя бы до окончания дела. Ведь не так уж долго осталось ждать. Я не готова сейчас… Я поеду с вами куда вы скажите и не буду перечить. Но умоляю не надо этого делать сейчас…

Услышав ее слова, он наконец нехотя оторвался от ее тела и вновь обратил внимание на ее глаза.

–Наконец до тебя дошло. И чтобы больше я не видел, что ты пытаешься отсесть от меня, отойти или убрать мои руки. Где бы они не были в этот момент. В противном случае, можешь не сомневаться, я буду очень жесток. Тебе все ясно?

Она молча согласно закивала головой.

Улыбнувшись, он решил проверить ее слова сейчас. Наконец отпустив ее руки, он запустил правую ладонь ей в трусики и не отрываясь смотрел за ее реакцией.

Опустив руки, она сжала в кулачки края покрывала и закрыв глаза поджала губы. Его прикосновения были ей крайне неприятны, но она лежала смирно и не пыталась ему помешать. А он в это время внезапно проник в нее средним пальцем, чем вызвал бурную реакцию ее тела. Неожиданно для себя она заметила, что тело ее не слушает разум. Оно слушает только прикосновения и ласки. И дает на это реакцию.

–Не готова говоришь? – улыбался он. -А вот мне так не кажется. Открой глаза и посмотри на меня… -Эмили послушно выполнила его указ. Она смотрела сейчас прямо ему в глаза, а по щекам ее катились слезы. – Вот видишь… Когда ты делаешь то, что я говорю и не пытаешься мне перечить, то получаешь не пощечину, а ласку. И похоже, что тебе это понравилось. Ты даже не представляешь, что тебя ждет в первую брачную ночь.

В этот момент в комнату ворвался Виктор. И увидев, что творит Маркус обрушился на него с криком.

–Что здесь происходи? Дядя ты совсем из ума выжил, она же твоя племянница. К тому же в дочери тебе годится. Убери от нее руки!

–Пошел вон! -возмутился Маркус. -Я не обязан перед тобой отчитываться! Она станет моей и этого никто не изменит! -с этими словами он слез с Эмили, накинул на нее покрывало и направляясь к двери добавил. -Одевайся, ты едешь со мной. И не прикидывайся серой мышью…

Когда Маркус вышел и закрыл за собой дверь, Виктор бросился к сестре.

–Что он сделал? Неужели он все же…

–Нет… -рыдая ответила она. -Он таким образом наказал меня за непослушание.

–А куда он тебе забирает? -не понимал Виктор.

–Я не знаю. Он ничего мне не говорит и не любит, когда я спрашиваю о чем-то. Я просто должна выполнять его указания. А сейчас я должна собираться, иначе он меня вновь ударит. -она пыталась успокоится. Встав с кровати и запахнув на себе халат, направилась в туалетную комнату, чтобы умыться.

–Он что, тебя ударил? -ее брат негодовал. Он был в шоке от услышанного.

–Да.. -подтвердила Эмели. -Я не хотела, чтобы он меня целовал, пыталась сбросить его с себя, в ответ он ударил меня по лицу. И сказал, что, если я и впредь буду ему перечить, он меня жестоко накажет. А когда я пообещала больше не отстраняться от него, он меня раздел и облапал. Хотел убедиться в том, что я не соврала ему.

–Ублюдок! -выругался Виктор. -Ну да ничего, недолго осталось ему издеваться над тобой. Скоро я увезу тебя из этого ада.

–Ты уже что-то придумал? -с надеждой спросила она.

–Да. -твердо ответил он. -Вопрос всего нескольких дней.

–Это хорошо… -выдохнула она. -А сейчас иди. Я не хочу, чтобы ты видел, что он творит. Если ты его ударишь, он тебя и близко ко мне не подпустит. И тогда мне не сбежать от сюда. -и видя, что он хочет ей возразить, добавила. -прошу не говори ничего. Мне и так тяжело. Лучше сделай все, чтобы освободить меня от сюда.

После этих слов Виктор молча вышел из ее комнаты. А она, приняв душ, стала одеваться для поездки с Маркусом.

Когда она по прошествии часа спустилась к нему в гараж, в котором он ее ожидал, он был очень доволен ею. И тем, как она выглядела, и что была покорна.

На ней был белый короткий сарафан и босоножки на шпильке. Ее локоны струились по плечам крупными волнами. На глазах был «смоки айз», а на губах помада естественного оттенка. Он любил, когда Эмели подчеркивала красоту и глубину своих роскошных голубых глаз. Он всегда заставлял ее красить глаза по ярче, когда брал ее с собой.

Сейчас она была послушна и доступна. И это его очень радовало и возбуждало. Он подошел к ней и резко схватив за талию, жестко и крепко прижал к себе. Глядя на нее с верху в низ, он улыбался. Наконец он был доволен ею. Она не отстранялась от него, не убирала руки и ничего не говорила. Просто отдалась его воле.

Приподняв ее лицо за подбородок, и взглянув в ее глаза, он поцеловал ее. И она вновь покорно ответила на этот поцелуй. А рука его в этот момент забравшись под ее платье, наглаживала ее попку и сжимала.

Наконец насладившись ее покорностью, он оторвался от ее губ. И взяв за руку, усадил в свой черный кабриолет от Ford Mustang V6 на переднее сидение, рядом с собой. Сев за руль, он тут же положил свободную руку на ее ногу, постепенно передвигая ее все ближе к трусикам. И пока они ехали, он всю дорогу наглаживал ее между ног, упиваясь ее покорностью. Она же сидела тихо и молча, стараясь не обращать внимания на его рукоблудство.

Добравшись наконец до места, когда уже совсем стемнело и всюду горели фонари. Его очередной подельник пригласил Маркуса на свою вечеринку. Тут уже громко играла музыка и доносился женский смех. Где-то неподалеку был слышен лай собак и звуки орущей толпы. Эмели услышав эти звуки решила, что тут, как и в прошлых местах, где она была, тоже организовали собачьи бои с тотализатором.

Выйдя из машины, Маркус тут же схватил ее за талию и крепко прижав к себе, повел к дому, у которого собралась большая компания. Она спокойно шла рядом с ним, оглядывая все вокруг. Она не любила такие вечеринки, на них творилось разное непотребство. От насилия, до убийства… Но одно она знала наверняка, пока она тут с Маркусом и послушно находилась в его объятиях, к ней и пальцем никто не мог прикоснуться. Как ни странно, но сейчас она и сама прижалась к нему в поисках защиты. Он, несомненно, почувствовал это и улыбался теперь еще шире.

Наконец подойдя к хозяину этого дома, он поприветствовал его и сел в соседнее с ним кресло, предназначавшееся как раз для него.

–А я смотрю ты наконец усмирил свою недотрогу? -ехидно заметил Родриго. Он сидел в компании двух полуголых красоток и слизывая с их груди соль, пил текилу.

–Ты даже и представить себе не можешь насколько… Смотри. -ответил Маркус и обратился к Эмели которая сейчас сидела у него на коленях. -Снимай трусики и дай их мне…

От неожиданности его просьбы Эмели резко посмотрела на него и поняв, что он не шутит сейчас, а все ждут ее реакции, молча встала с колен Маркуса. И вновь посмотрела ему в глаза. Увидев, как он одобрительно покачал головой, она нерешительно, но очень изящно спустила свои белые кружевные трусики в низ и сняв, отдала Маркусу. Он же, после того как понюхал их, сунул в карман брюк. И посмотрел на удивленное лицо Родриго, засмеялся. После чего похлопал себя по колену, приглашая ее сесть обратно.

Она аккуратно села к нему на колено и вновь почувствовала его ладонь на своей теперь уже обнаженной ягодице.

–Ну ты даешь… -удивленно поздравил его Родриго. -Что ты с ней сделал, что она теперь как шелковая?

–Оказалось все очень просто… Всего то нужно было пару раз хорошенько ударить и придушить. -пояснил Маркус. После чего свободной рукой взяв ее за горло подтянул к себе и страстно поцеловал.

–А как она в постели? -поинтересовался Родриго.

–До этого мы пока еще не дошли, мне нужно закончить то дело и уж потом я ее хорошенечко отимею. -у Эмели от таких слов все сжалось в нутри. Она смотрела на дядю испуганными глазами и не верила в реальность происходящего. Он же был явно доволен собой и тем, как она покорна.

–А почему не прямо сейчас? Чего ждать то? -не унимался Родриго.

–Сейчас нельзя, мне нужна ее помощь. Если я лишу ее девственности сейчас, она уже не сможет мне помочь. -пояснил Маркус.

–Так она при такой внешности еще и девственница у тебя?! -удивился Родриго.

–Я от этого еще больше ее хочу… -подтвердил Маркус.

–Слушай, тут слушок пошел, что она твоя племянница. -поинтересовался Родриго указывая на Эмели. Затем протянул Маркусу сигару и прикурил сам.

–Ее отец был мои двоюродным братом, так что она не самая близкая моя родня. Но в целом, да, так оно и есть. -Маркус взял сигару и с удовольствием раскурил ее.

–А лет то ей сколько?

–Двадцать исполнилось пару месяцев назад. -Маркус довольный смотрел на нее и улыбался. Он усадил ее поудобнее, перекинув обе ноги через ручку кресла.

–Молодая, свежая как раз то, что нужно… -сказал Родриго

В этот момент послышался виз тормозов и к дому подъехала еще одна машина. Из нее четверо бритых и растатуированных парня вытащили пятого и поволокли к хозяину. Пятый парень так же, как и все был почти полностью покрыт татуировками и сильно избит. Притащив, они бросили его к ногам хозяина.

–Вот видишь… -начал Родриго. -Я же предупреждал тебя, что тебе от меня не скрыться. Или ты думал, что будешь стучать на меня и это останется безнаказанным?

Бедняга ничего не говорил, опустив голову он сидел перед ними на коленях и ждал исхода.

–Но ты не думай, так просто все это не закончится, семья твоя тоже за это ответит. -продолжил Рориго и увидев наконец, как виновный поднял на него умоляющий взгляд, продолжил. -Жену и дочь я отдам в свой бордель. Там то их хорошенько накажут.

–Прошу, не надо, только семью не трогайте. Я виноват, меня и наказывайте. Они тут совсем не причем. -взмолился он. И тут из дома вывели связанных и плачущих женщину и девушку. Он было бросился к ним, но Родриго резко достал револьвер и не раздумывая пустил парню пулю между глаз.

От увиденного, женщина и девушка закричали. Их подвели к Родриго и поставили рядом с телом только что убитого мужа и отца.

–А теперь вы.. -продолжил Родриго. -Вы теперь будете обслуживать клиентов в моем барделе. Все уведите их…

У женщин была самая настоящая истерика. Их с криком и плачем поволокли к только что приехавшей машине. Затолкав их внутрь, машина рванула с места.

Эмели с ужасом смотрела на все это. Она на минуту представила себе, что будет с ней и Виктором, когда их после побега найдут. Одному только Богу известно, что с ними сделает Маркус. Ведь он снискал славу САМОГО жестокого члена их преступной группировки.

Видя ее реакцию, он обратился к ней:

–Вот видишь, что бывает с теми, кто пытается накосячив, скрыться от нас. Никто не остается безнаказанным! Поэтому, если в твоей прекрасной головке зреет мысль о побеге, просто забудь о ней. В притон ты, конечно, не поедешь, но наказание будет жестоким. В этом можешь не сомневаться. -она молча выслушала его и просто кивнула. После чего он, взяв ее за подбородок, поцеловал.

Тело унесли и бросили голодным крокодилам. Так Родриго избавлялся от тел. У каждого члена их банды были свои предпочтения на этот счет.

Пробыв тут еще часа три, Маркус решил вернуться домой и поблагодарив Родриго за гостеприимство отправился с Эмели к машине.

Когда они отъехали, Маркус достал из бардачка пачку денег и протянул их ей со словами:

–На, сегодня ты заслужила. Вела ты себя примерно, я тобой очень доволен. Купи себе чего-нибудь. Завтра можешь взять выходной. Возьми и Виктоа с собой. Если и дальше будешь такой вот послушной, то я тебя с ног до головы золотом покрою и бриллиантами. -он говорил это с довольной улыбкой. Засунув деньги ей в декольте, он вновь вернул свою правую руку к ней между ног.

Так они и ехали. Руку он почти не убирал оттуда. Он держал ее там как будто охранял свое сокровище. По сути, она и была для него чем-то вроде сокровища. Он была прекрасна, чиста и невинна. Он вырастил ее и теперь хотел, чтобы она навсегда была лишь его.

Наконец добравшись до особняка, Маркус проводил ее до комнаты. И уже у дверей, вновь придавил к стене чтобы поцеловать. Он хотел ее до звона в ушах. Ее красота и невинность сводили его с ума. Он целовал ее, держа руку на ее нежной шее, это уже стало для него нормой. Так он показывал ей, что только он контролирует здесь все и ее в том числе. После, достав ее трусики из кармана произнес:

–Это я оставлю себе, пока ты не станешь моей, они всегда будут со мной.

И с этими словами он ушел, оставив ее одну, он отправился к себе, чтобы выплеснуть накопившуюся страсть на ни в чем не повинной девушке. Ее специально приволокли в его комнату, чтобы он развлекся.

Заплакав от отчаяния, она открыла дверь и вошла.

Включив свет, она увидела Виктора, он ждал ее возвращения.

–Почему так долго? И что, он с тобой делал? -спросил он, чувствуя, что она одновременно и в смятении, и в отчаянии.

–Это был самый ужасный день в моей жизни… -начала она свой рассказ, садясь на край кровати. -Сегодня он заставил меня смотреть на то, что бывает с теми, кто провинился. На моих глазах, человека, который сотрудничал с полицией застрелили. А его жену и дочь отправили в бордель. После чего он, похвалив за послушание, наградил меня вот этой пачкой денег. Сказав, что, если я и дальше буду столь же послушна, он меня озолотит.

–Я в шоке от того, что он творит… -Виктор сел рядом с ней и обнял. -Я уже давно не обращаю внимания на его жестокость по отношению к другим… Но тут… Он совершенно не обращает внимания на то, что он наш дядя. Что мы родственники. А ты вообще ему по возрасту в дочери годишься.

–Завтра он отпустил нас с тобой на весь день. Сказал, чтобы я себе купила чего-нибудь. -рассказала она сквозь слезы.

–Так это наш шанс… -обрадовался Виктор. -А деньги эти очень даже кстати. Завтра мы и убежим. Сумка твоя готова?

–Да… -ответила Эмели. Она наконец перестала плакать и смотрела на брата с надеждой.

–Это замечательно. Значит так… Сумку я сейчас унесу с собой и спрячу в надежном месте. А завтра приеду за тобой, и мы наконец уедем отсюда.

После этих его слов, Эмили радостно обняла брата. После они еще немного, воодушевленно поговорили и Виктор, забрав ее сумку с вещами, покинул особняк.

Смыв с себя косметику и липкие следы дядиных рук, она отправилась в постель, чтобы отдохнуть и поспать. Завтра у нее будет замечательный день. Она уедет от сюда и больше не вернется. Больше никогда она не хочет видеть и лица Маркуса. Однако все же ее страшило то обстоятельство, что их могут найти его люди. Но желание быть от него подальше, было сильнее любого страха. За всеми этими мыслями он заснула наконец.

Комната Маркуса находилась в другой части дома, и она не слышала отчаянных криков той несчастной, которую дядя насиловал всю ночь. Он издевался над ней до самого рассвета, после чего просто пристрелил. И ее бездыханное тело тайно вывезли, и сожгли на местной свалке. Спать ему не хотелось, выплеснув все накопившееся, Маркус покинул дом в приподнятом настроении.

Проснувшись рано утром, Эмели привела себя в порядок. Одела удобную одежду, кеды и спустилась к завтраку. Виктор был уже тут. Он ожидал ее в столовой, чтобы позавтракать вместе. Они обнялись и сели за стол. Неожиданно к ним подошли трое крепких мужчин. Так же, как и все члены банды, они были покрыты татуировками с ног до головы.

–Маркус приставил нас сегодня сопровождать вас везде. Так, что как закончите, выходите. – сообщил тот, что был покрупнее.

–Хорошо… -протянул удивленно Виктор. После этого, троица покинула пределы дома и стала дожидаться их в машине. Когда они отошли на достаточное расстояние и уже не могли слышать их разговор, Виктор перевел вопросительный взгляд на сестру.

–Не смотри на меня так, я ничего об этом не знала. -пояснила Эмели.

–Ладно, что-нибудь придумаем. А сейчас хорошенько поешь. Потому как неизвестно, когда нам в следующий раз удастся поесть. -Виктор задумался, глядя в одну точку. Он пытался сообразить, что же им такого придумать, чтобы избавится от машины сопровождения.

У Эмели сейчас так же, как и у Виктора все мысли были лишь о том, как же им теперь быть. Настроившись на побег именно сегодня, пока Маркуса не будет в городе, сдаваться они не хотели.

Позавтракав, они вышли из дома и сели в машину, на которой приехал Виктор. Теперь они могли говорить открыто и не бояться, что их могут услышать.

–Что теперь делать? -спросила она. -Как мы теперь убежим. Они ведь везде будут ездить за нами.

–Так, давай только без паники… -успокаивал ее брат. Заведя мотор, он начал выезжать со двора, через массивные ворота, у которых располагалась охрана. Они были в курсе того, что Эмели сегодня поедет на выходной с братом и потому не препятствовали им. -Так как они поедут за нами. Нам сейчас нужно сделать вид, что мы едем за покупками. Поедем в тот магазин, где ты обычно покупаешь себе одежду, белье и косметику. Там что-нибудь придумаем

–Хорошо. Но я все равно очень переживаю… А вдруг у нас ничего не выйдет, и мы провалим эту попытку. Это наш единственный шанс. Мне точно несдобровать. Маркус с меня три шкуры спустит. -переживала она, поглядывая в зеркало заднего вида.

–Не нервничай! Если они сейчас что, то заподозрят, то мы и до магазина не доедем. Выдохни… Я же сказал, что сегодня мы уедем, значит так оно и будет. Ты не вернёшься к дяде, я клянусь тебе. Я не допущу того, чтобы он сделал с тобой то, что он задумал. А зная его, ничего хорошего это сулит. Я боюсь, что он и на дело тебя уже не отпустит. Ему уже кажется совсем не в терпеж.

–Ты даже не представляешь себе на сколько… -подтвердила она.

Дальше они ехали молча. Через минут пятнадцать, они подъехали к магазину и припарковав машину, вошли оба внутрь. Их спутники остались в своей машине. Магазин был не большой и вход хорошо просматривался. Так же на фасаде были большие витринные окна от пола до потолка. Через которые весь магазин был как на ладони. Выйдя из машины, они пристально наблюдали за тем, как она присматривает себе платья.

Эмели старательно дела вид, что выбирает себе новое платье и белье. Но в голове было лишь одно. Побег.

–Я боюсь… -вновь обратилась она к брату. -Я не хочу, чтобы из-за меня пострадала еще одна невинная душа. Я так не могу…

–Ты это о чем? -переспросил Виктор.

–Он каждый вечер, уходя от меня, вымещает злость и ярость на девушках, которых ему привозят прямо с улиц. -пояснила она, поглядывая в сторону улицы.

–Но ты же не можешь пожертвовать собой… Только представь, тебе придётся ложиться с ним в постель каждый день. И я даже не хочу думать о том, чем он заставит тебя заниматься с ним. Девочки для него, это разовое получение секса. А ты будешь мучится каждый день. Ты об этом подумай лучше. И обо мне… Мне то каково будет смотреть, на то, как ты мучаешься. Ведь я все чувствую. И вижу…

–Возможно ты прав. -наконец согласилась она. Взяв несколько вещей, направилась в примерочную.

–Конечно я прав. -не унимался Виктор. -А такая возможность может больше не представится.

В этот момент у Виктора зазвонил мобильный. Это был Маркус.

– Да дядя… -ответил он с осторожностью.

–У вас там все в порядке? -поинтересовался он. -Хуан говорит, что вы о чем-то шепчитесь все время.

–Да нет, ничего такого… Просто обсуждаем вопрос относительно того дела. Когда, где и как все пройдет. -успокоил его Виктор.

–Кстати об этом. Готовьтесь, завтра начинаем. Все уже готово. Вечером будь в особняке, я вам раздам указания.

–Хорошо, я все понял… -Виктор был удивлен тем, что этот день вот уже завтра.

–Передай Эм, чтобы купила и свадебное платье. Свадьба через три дня. Кольцо я уже нашел. Все, до вечера… -сообщил Маркус и попрощался.

–Что он сказал? -поинтересовалась она.

–Что перевозка уже завтра. Он ждет нас обоих вечером в особняке, чтобы раздать указания. А также попросил передать тебе, чтобы ты заодно купила себе и свадебное платье. Он назначил вашу свадьбу на послезавтра. -проговорил он на одном выдохе, глядя на нее стеклянными глазами. -Теперь ты понимаешь, что ждать больше нельзя? Сегодня или никогда…

–Понимаю… -протянула Эмили с ужасом в глазах. В эту минуту вся ее жизнь с Маркусом пронеслась перед ней. И в эту жизнь она абсолютно точно не хотела. Больше не осталось ни малейшего сомнения, бежать нужно именно сегодня. И вновь обратившись к брату, добавила. -Но что же делать? Ведь за нами следят. Нас так просто не отпустят.

–Смотри… -начал Виктор. -Сейчас, когда подойдет продавец, ты падаешь типа в обморок. И что бы не происходило вокруг, ни на что не реагируй. Ты в обмороке… Понятно?

Она молча кивнула ему и завидя продавца, сделала вид, что ей стало плохо и закружилась голова. Продавец пыталась ей помочь, создала вокруг Эмили панику. С другим персоналом пытались вернут ее якобы в сознание. Виктор быстро метнулся к охране и сообщил о сложившейся ситуации. Было принято решение отвезти ее в ближайшую больницу. По пути сообщили и Маркусу. Удивлен он не был этой новости. Его это даже позабавило. Он понял, что это из-за назначенного дня свадьбы. Поэтому не придал этому особого значения.

Когда Эмели привезли в больницу, ее сразу же осмотрел врач. И сказал, что обморок связан с ее эмоциональным состояние. Сильное нервное потрясение. И ей лучше остаться здесь, под присмотром врачей. Ее поместили в дорогостоящую палату. И вся троица осталась дежурить у двери, в ожидании приезда босса. Виктор все это время находился рядом с сестрой.

Маркус вернулся ближе к вечеру и сразу же направился к Эмели.

Глаза она открыла лишь в палате, когда поняла, что вокруг нее никого сейчас нет. Только Виктор был тут и улыбался ей, показывая большим пальцем в верх.

–Ты молодец… -похвалил он ее шепотом. -Все отлично исполнила. Пока что делай вид, что ты еще не пришла в себя. Иначе дядя тебя уже сегодня заберет домой.

Поговорив с врачом, Маркус получил настоятельную рекомендацию оставить ее здесь хотя бы до утра. После разговора, он вошел в палату.

–Что произошло? -спросил он Виктора, когда вошел в палату и сев рядом с Эмели, посмотрел на нее.

–Мы были в том магазине, где она обычно покупает себе вещи… -начал Виктор. -Она выбирала платье и вдруг упала. Персонал пытался привезти ее в чувства, но она не реагировала. И мы решили привезти ее сюда.

–Ясно. Это из-за свадьбы я уверен. Ну что ж до утра она останется тут. За дверью будут дежурить мои люди. А завтра, я приеду и заберу ее. -сказав, Маркус встал и поцеловав ее губы, вышел из палаты.

–Что же делать? -спросила Эмели шепотом, приоткрыв один глаз.

–Не волнуйся, я уже все продумал… -успокоил ее Виктор, говоря так же шёпотом. -Я договорился с медсестрой, она нам подыграет. Ночью мы убежим.

–А вдруг она все расскажет дяде? -обеспокоенно спросила она. -Можно ли ей доверять? Ведь дядю здесь все боятся.

–Ей точно можно. Я узнал, что дядя убил ее брата. И теперь она помогает всем, кто столкнулся с его жестокостью. А уж слава о том, что он вожделеет к своей племяннице, облетела уже весь город и его окрестности. Она бы не хотела оказаться на твоем месте. И потому, то сама предложила свою помощь.

–Надеюсь, что так оно и есть… -вздохнула Эмели. -Если он до меня еще раз дотронется, я покончу с собой. Я больше не вынесу этого.

–Ну, ну… Перестань… -Виктор понимал ее и старался оградить от посягательств Маркуса. -У нас все получится, слышишь… Он больше никогда к тебе не прикоснется.

Они проговорили так до полуночи.

В двенадцать в палату вошла медсестра. Со спины и по цвету волос ее легко можно было спутать с Эмели. Они быстро поменялись одеждой. Медсестра легла в кровать и Виктор, связав, положил ей кляп в рот. С имитировав тем самым то, что медсестра тут и вовсе не причем. Затем договорившись о том, что они встретятся уже на улице, каждый из них пошел в свою сторону. Эмили, в одежде медсестры вышла первой и быстро повернувшись спиной, зашагала прочь от оставленной у дверей охраны. У них не было ни малейшего сомнения в том, что вышла именно медсестра. Виктор же вышел минут через десять. Он взял вещи Эмели и отправился к машине. После того, как Виктор вышел и попрощался, охрана вошла внутрь палаты и убедившись в том, что Эмели на кровати, вышли прочь. Медсестра лежала на боку, спиной ко входу, накрытая одеялом и потому, никто даже не подумал, что там, возможно, не Эмели.

Отзвонившись боссу, люди Маркуса продолжили нести свою службу у дверей палаты до самого утра. Никому из персонала это не нравилось, но перечить Маркусу никто не смел.

Через десять минут, как и было решено, они встретились за зданием больницы, на парковке в машине Виктора. За это время он успел сменить номера и одежду. Вещи Эмили были погружены Виктором в машину еще на кануне. И потому, она не переживала о том, что ей придётся ходить в больничной одежде, чем она могла притянуть к себе всеобщее внимание. Камера слежения была направлена немного в сторону и потому не было видно номера машины, на которой они решили уехать. Когда Эмели вся, дрожа от страха села в авто, Виктор улыбнулся ей.

–Вот видишь, у нас все получилось, а ты боялась… Никто, ничего и не заметил. Искать нас начнут уже только завтра с утра, а пока у нас есть несколько часов форы. Надо быстро заехать в какой-нибудь супермаркет и закупить воды и продуктов. Машину я заправил и еще взял две канистры с бензином. Этого хватит, чтобы уехать далеко от сюда. Все хорошо, выпей воды и переоденься, сумка с твоими вещами на заднем сидении.

После он надавил педаль газа до, и они помчались прочь из этого города.

__________________________________________________________________

глава 2: иди на свет ______________________________________________

Иди туда, где ты возник,

И, в окружении сияний,

Без аллегорий, напрямик,

Стань лучшим из воспоминаний.

Ищи свой свет, средь сотен лун

И звезд холодных во вселенной.

Среди морей и жарких дюн

Стань песней вечной, и нетленной.

Будь тем, кто и в упадке сил

Летит свободно, словно птица.

Прекрасный миг с тобою был

И никогда не повторится.

Остановившись у черты,

Освободи узлы тугие,

Будь светом сам, средь темноты,

К которому пойдут другие.

_____________________________________________________________________

Когда ему сообщили, что Эмили пропала, Маркус как раз собирался ехать за ней в больницу, чтобы забрать. Он никак не мог поверить в то, что ему только сообщили.

–Что значит исчезла? -переспросил он в недоумении.

–Это значит, что ее нет… -пояснил Хуан. Он дежурил у дверей ее палаты всю ночь и только утром, зайдя проверить Эмили, обнаружил, что на кровати лежит вовсе не она. И решил приехать, и сообщить об этом боссу лично. Остальные двое остались дожидаться указаний там, на месте. -Утром я зашел в палату, чтобы посмотреть все ли в порядке. И когда взглянул на лицо спящей на кровати, то оказалось, что там не ваша племянница, а медсестра.

Не говоря больше, ни слова Маркус помчался в больницу, чтобы самому во всем разобраться.

Приехав на место, он со всех ног бросился в палату. Влетев, злой словно демон, он увидел на кровати, где еще вчера вечером лежала его вожделенная красавица, сейчас сидел совсем другой человек. Кто она, он не знал, да и не это его волновало. Возле нее стояли, двое оставленных Хуаном бандита. Схватив медсестру за горло, он яростно начал требовать от нее объяснений.

–Кто ты черт возьми такая и что ты тут делаешь? И где моя невеста? -заорал он.

–Можешь пристрелить меня, как поступил с моим братом, но я все равно тебе ничего не скажу. Я помогла этой девочке, потому что она не должна достаться такому ублюдку как ты… Она не заслужила такого наказания. Надеюсь, что они уже достаточно далеко и ты никогда их не найдешь! -медсестра была не из робкого десятка. Да и видя то, что вот именно сейчас она отомстила ему за все загубленные и замученные души, больше ничего не боялась. Миссия ее была выполнена. Он будет страдать и мучится, как все те, кого он измучил и искалечил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.