Борис Романов
Особое конструкторское бюро кабельной промышленности
Краткий исторический очерк и сопутствующие материалы

Издательство «Перо» Москва, 2020

© Романов Б. С., 2020

* * *

Предисловие

«ОКБ КП никогда не боялось нового и бралось за те дела, от которых другие отказывались!»

Т. М. Орлович

Много в непосредственной близости от Москвы старинных поселений, расположившихся кольцом, как ожерелье столицы. Это и Подольск на юге, и Красногорск на западе, и Люберцы на востоке, и Химки на северо-западе. Но одной из заметных жемчужин этого ожерелья, несомненно, является город с простым русским названием Мытищи.

Хоть и не так давно возникло это поселение – всего лишь около 400 лет назад на пожарище сожжённых польскими интервентами сёл и деревень, – но прославилось многими делами, событиями, людьми. Конечно, в первую очередь своими родниками и водопроводом, снабжавшим родниковой водой Москву. А ещё первой в стране электричкой, первыми метропоездами. Слышали многие и о путевом царском дворце в Тайнинском, и о храме Благовещения с уникальным крыльцом, видели и картину «Чаепитие в Мытищах». Славен город своими героями, космонавтами, поэтами, среди которых выделяется замечательный поэт Дмитрий Кедрин.

Однако творцы космических аппаратов, кораблей, станций, ракет, стартовых комплексов, подводных лодок и многих других оборонных систем знают о Мытищах как о месте, где создают для них провода и кабели, без которых их изделия были бы мертвы. И родиной этих проводов и кабелей является ранее располагавшееся рядом с Парком мира скромное с виду предприятие – «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» с его опытным производством, корпуса которого видны у леса в конце улицы Колпакова, куда оно полностью переместилось в 2019 году.

Вот об истории этого предприятия – его рождении, становлении, развитии, успехах и достижениях, о его людях, трудом которых создавалась слава ОКБ КП, – и будет поведано в этой книге.

Возникает вопрос – а нужна ли такая книга сегодня? И кто её будет читать?

Может быть, она нужна для того, чтобы обобщить опыт предприятия с целью использования в современной жизни? Безусловно, для этого она не годится – условия не те.

И всё же она нужна. Во-первых, тем, кто уже не работает в ОКБ КП, – как источник воспоминаний о своей молодости, о своём коллективе, своих друзьях, о былой радости видеть плоды своего труда и как повод для появления чувства морального удовлетворения за не зря прожитые годы. Во-вторых, тем, кто после нескольких десятилетий напряжённого труда ещё находит в себе силы продолжать работу, – как своеобразный допинг, обусловленный желанием сохранить и приумножить достижения коллектива и дающий энергию для преодоления нынешних трудностей. В-третьих, для молодого поколения кабельщиков, как источник гордости за фирму, на которой они работают, и как источник уважения старшего поколения кабельщиков. В-четвёртых, как подарочный сувенир нашим потребителям и гостям.

И вообще, каждый порядочный человек должен знать историю – и своей семьи, и своего предприятия, и своего города, и своей страны!

Глава 1
Начало

Почему и как было создано ОКБ КП

Чтобы понять причины, по которым было принято решение о создании новой кабельной организации, надо посмотреть, какие провода и кабели выпускались в стране перед войной, во время войны и в послевоенные годы.

Основные материалы, применявшиеся в кабельных изделиях перед войной, – это медь, резина, бумага и свинец. Кабели имели резиновую или бумаго-масляную изоляцию и свинцовую или резиновую оболочку. Провода делались с резиновой изоляцией в хлопчатобумажной оплётке. Для резины применяли импортный натуральный каучук, но проводилась работа по замене импортного каучука на отечественный синтетический. В 1940 году на заводе «Электропровод» был освоен поливинилхлоридный пластикат и организован цех по выпуску проводов с такой изоляцией.

О полиэтилене в то время ещё не слышали. Поэтому когда в 1942 году на завод «Электропровод» поступило задание создать высокочастотный кабель для радиолокационных станций, разработчики изобрели изоляцию следующего состава: резина на основе каучука «белый креп», наполнитель – окись магния, связующее – церезин. Оболочка же была из хлопчатобумажной пряжи с противогрибковой пропиткой. Кабель получил марку ККПЭ и успешно применён на Сталинградском фронте. Сотрудники завода, принимавшие участие в разработке и выпуске этого кабеля, в декабре 1942 года были награждены правительственными наградами. Главного инженера завода Т. М. Орловича наградили орденом Трудового Красного знамени. А в марте 1943 года за разработку новых видов пластмасс он же получил Сталинскую премию. В результате на заводе был организован цех высокочастотных кабелей и радиочастотная лаборатория.

В 1945 году в стране впервые появился полиэтилен американского производства, и началось его освоение и применение в кабельной технике, в первую очередь для радиочастотных кабелей. Для разработки кабельных изделий на основе новых материалов в 1950 году на заводе «Электропровод» было организовано Особое конструкторское бюро в составе 35 человек, которое возглавил Теодор Максович Орлович. К 1956 году ими были технологически освоены такие материалы, как капрон, плёночный фторопласт, кремнийорганическая резина, стекловолокно. Это ОКБ явилось зародышем будущего ОКБ кабельной промышленности.

В пятидесятые годы начали бурно развиваться совершенно новые направления науки и техники, преимущественно оборонные – ракетная и космическая техника, атомный подводный флот, реактивная авиация, радиолокация и сложные радиоэлектронные системы. Появилась острая нужда в проводах и кабелях, которые могли бы надёжно работать при высоких температурах, при воздействии радиации, в космических условиях, при воздействии вибраций, ускорений, ударов. ОКБ завода «Электропровод», используя новые материалы, разрабатывало нужные кабельные изделия, но завод, загруженный массовым выпуском общепромышленной продукции, освоить их был не в силах, тем более, что объёмы новых изделий требовались тоже немалые. Таким образом, в середине 50-х годов назрел вопрос о создании предприятия, которое бы в едином комплексе разрабатывало, осваивало и выпускало кабельные изделия для новой и новейшей техники, используя оригинальные идеи, новые материалы и нетрадиционные технологии.

Была проведена большая работа по подготовке решения высших инстанций, и уже 6 августа 1956 года вышел приказ № 47 Министерства электротехнической промышленности об организации Особого конструкторского бюро по кабелям и проводам для радиолокационной и специальной техники с экспериментальным производством при нём. Первоначальное название новой организации – «ОКБ Главкабель». Размещение нового ОКБ предусматривалось в помещении бывшей артели «Кооппроводник», передаваемом Советом Министров РСФСР Министерству электротехнической промышленности. От ОКБ завода «Электропровод» передавались лабораторное оборудование и измерительные приборы, лимиты по труду и фонду заработной платы.

Муки рождения

Приказ министерства вышел. Настала очередь претворить его в жизнь. 27 августа вышел приказ № 7 по Главкабелю с перечнем основных мероприятий по организации нового ОКБ, которые и были вскоре выполнены.

Во-первых, проведена приёмка здания артели «Кооппроводник», расположенного в Земском переулке, дом 9; оборудования, установленного там в лудильном и ремонтно-механических цехах и в лаборатории, а также инвентаря. 15 сентября представлен проект размещения ОКБ и экспериментального завода в этом помещении. А до этого, 1 сентября, представлены на утверждение положение по ОКБ и устав экспериментального завода. До реконструкции помещения в Земском переулке создаваемое предприятие временно размещалось в помещении ОКБ завода «Электропровод». При этом из ОКБ завода было передано в ОКБ Главкабеля опытно-производственное оборудование и инвентарь, а также лабораторное оборудование лаборатории пластмасс и лаборатории высокочастотных кабелей.

Второе – это сотрудники. В ОКБ Главкабеля переводилась часть специалистов ОКБ завода и большая часть сотрудников артели. В штатном расписании ОКБ Главкабеля насчитывалось около 200 человек. Два десятка из них перешли к Орловичу из «Электропровода». Перечислим их в алфавитном порядке: А. И. Асанов, А. В. Балякин, М. Д. Блиндер, Б. Я. Бранзбург, А. Р. Волков, Н. Н. Казарова, А. М. Кваскова, Е. В. Куприянова, Л. А. Лазуткина, М. Г. Максимова, А. С. Новиков, З. Ф. Новикова, А. П. Обрезумова, Н. П. Растатурин, Е. Ф. Рождова, С. С. Соломоник, В. В. Строгов, Л. Н. Улановская, С. А. Феноменова, Н. В. Филатова, Я. В. Эшкинд. Многие перевелись из артели «Кооппроводник», например, Г. С. Голубцов – председатель артели, А. Г. Анисимова, И. Я. Замологин, Н. П. Киселёва, А. С. Пинсон. Кроме того, инспектору по кадрам Главкабеля приказ поручал оформить через министерство направление на работу в ОКБ 25 инженерно-технических работников необходимых специальностей.

Третье – это планы, святая святых советской экономики. В план работы нового ОКБ были включены почти все темы ОКБ завода «Электропровод». Сотрудники, занятые выполнением работ по этим темам, по согласованию с заводом переводились к Орловичу. 15 сентября в Главкабель был представлен проект тематического плана на 1957 год. План выпуска специальных кабелей на 4-й квартал 1956 года и на 1957 год были установлены ещё раньше.

Четвёртое – это материальное и финансовое обеспечение планов. Орловичу были переданы из артели лимиты по труду и оборотные средства. Кроме того, Главкабель выделил дополнительные лимиты по труду. Была принята заявка ОКБ на оборудование и материалы на 1957 год.

Фактическое отделение от завода «Электропровод» произошло 10 сентября 1956 года. С этого момента началась реальная жизнь ОКБ Главкабеля: переводы сотрудников и переезды, переоборудование помещений, переустановка оборудования, его наладка, выпуск опытной и серийной продукции, работы по НИР и ОКР, сдача их заказчикам.

Главная задача, которая была поставлена перед ОКБ, – разработка новых радиочастотных кабелей как полиэтиленовых, так и теплостойких фторопластовых и доведение их выпуска до 400 км в месяц. План 1956 года был выполнен в объёме 256000 рублей. Завершилась разработка первой в стране серии радиочастотных полиэтиленовых кабелей с выпуском технических условий на них и, что не менее важно, сконструирован и изготовлен первый отечественный экструдер для переработки полиэтилена.

В 1957 году от директивных органов поступило очень серьёзное задание – разработать и начать выпуск двух типов мощных полиэтиленовых радиочастотных кабелей с поставкой первой партии в ноябре – декабре этого же года. Для их производства нужно было организовать технологическую цепочку, создать соответствующую линию. Но места для линии в здании в Земском переулке не было.

Сейчас Земского переулка нет. На его месте и на месте прилегавших к нему переулков и улочек на берегу Москвы-реки расположены Государственная картинная галерея и выставочный зал Центрального дома художника.

В поисках нового пристанища

На очередной оперативке Орлович поручает своим сотрудникам в обмен на здание в Земском переулке поискать в ближнем Подмосковье помещение, в котором можно было бы разместить и технологические линии, и испытательное и измерительное оборудование, и механический участок, и лаборатории, и администрацию, и различные службы. Шли дни, но ничего подходящего не находилось. Теперь предоставим слово Якову Владимировичу Эшкинду:

«Однажды Теодор Максович послал меня в 22-й институт Минобороны, который располагался в Мытищах. Закончилась деловая часть, но неделовая несколько затянулась. Тогда хозяева предложили мне переночевать в общежитии, которое располагалось поблизости, в недостроенном здании фабрики «Природа и школа». Когда я оказался там, то сразу понял – вот то, что нам надо! Здание длинное, три этажа, но нет внутренних перегородок – одни столбы и пол из плит. Кругом кровати для командированных. Утром я прямо из Мытищ позвонил Орловичу. Он вскоре приехал и находку одобрил».

Быстро был оформлен обмен, и в здании закипела работа. Достройкой руководил Зиновий Аронович Плисс. Его помощником был А. Н. Богословский. Переезд осуществлялся постепенно, по мере готовности помещений и даже раньше. Например, конструкторская группа во главе с Михаилом Давыдовичем Блиндером выделенную им территорию без стен отгородила шкафами.

Параллельно с перебазированием своим чередом шли плановые работы. В 1957 году были разработаны первые теплостойкие малогабаритные монтажные провода марки МГТФ с изоляцией из фторопластовых лент. Их конструкция оказалась настолько удачной, что они пользуются большим спросом и до сих пор. В них сочетаются высокая теплостойкость, малые габариты, отличная гибкость и невысокая цена. В том же году незадолго до этого разработанные полиэтиленовые радиочастотные кабели были внедрены на заводах «Электропровод» и «Уфимкабель».

Штат пополнился молодыми сотрудниками. Среди них были Э. А. Наги, Н. И. Гиллер, В. Б. Широков, Н. В. Лапунова.

Так прошёл 1957 год, а уже в первом квартале 1958 года эпопея переезда закончилась. Воспоминания Теодора Максовича об этом периоде приведены в разделе «И это всё о нём».

Начало мытищинского этапа ОКБ КП

После перебазирования в начале 1958 года из Москвы в Мытищи ОКБ КП представляло собой научно-производственное предприятие с полным циклом создания кабельных изделий – от исследований новых кабельных материалов для работы в экстремальных условиях до серийного выпуска разработанных проводов и кабелей на собственном опытном производстве. В соответствии со стоящими перед предприятием задачами к середине 1959 года были организованы следующие подразделения:

– лаборатория высокочастотных кабелей во главе с опытным высокочастотником А. А. Талалаем;

– лаборатория низковольтных проводов А. Л. Гольдберга;

– лаборатория высоковольтных проводов и кабелей, которую возглавил С. С. Соломоник;

– лаборатория высокомолекулярных соединений Е. Ф. Рождовой;

– лаборатория металлов и электрохимии – В. А. Акуличев;

– физико-химическая лаборатория – П. А. Дмитровский;

– отдел конструирования машин и приборов – М. Д. Блиндер;

– технический отдел – А. П. Обрезумова.

Главным механиком стал Г. С. Голубцов, заместителем по общим вопросам – А. В. Поляков.

Были и другие полагавшиеся солидному предприятию подразделения: плановый отдел (Е. В. Куприянова), отдел снабжения (А. С. Пинсон), группа комплектации (Л. С. Иванова), бухгалтерия (А. В. Шуванова), бюро технической информации с большим библиотечным фондом технической литературы (Г. Ф. Антонов), хорошо оснащённая фотолаборатория (Я. Б. Симкин), электроцех (Ю. С. Тумановский), КИП (Р. П. Карпеев), механический цех (В. М. Голубушкин), АХО (О. Г. Мирошникова), отдел кадров (М. П. Коршунова), склад (М. А. Соколова), военизированная охрана, транспортный цех.

Учитывая большие планы по расширению предприятия, в ОКБ был организован отдел капитального строительства, начальником которого стал опытный строитель З. А. Плисс. В отдел входила большая строительная бригада (И. Т. Мирингоф).

Производственную часть ОКБ представляли три цеха: цех № 1 – проводников и электрохимии (Ф. В. Карпов), цех № 2 – фторопластовых изделий (М. С. Лаврова), цех № 3 – экструзионных изделий (Б. Я. Бранзбург) с линиями по наложению изоляции и оболочки кабельных изделий из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката. Опытным производством руководил А. И. Гусаров, которого в 1961 году сменил В. А. Павлов. Гусаров остался в должности главного инженера, а в 1964 году откомандирован в Госкомитет по электротехнике при Госплане СССР.

В соответствии с заявкой в 1958 году в ОКБ КП пришли первые молодые специалисты. Среди них Н. Ф. Рекун, М. А. Рындина, Л. З. Хазен, В. С. Кунегин, Г. М. Смирнова, Б. Ф. Голубев, Ю. И. Голубева, ставшие впоследствии ведущими специалистами по своим направлениям, и Л. Б. Якименко, позднее возглавлявший цеха и затем планово-диспетчерский отдел.

Все подразделения и службы размещались в одном здании напротив Парка мира на Ядреевском шоссе, как тогда называлась нынешняя Ядреевская улица, от магазина «Рубин» переходящая в улицу Колпакова. Цех № 1 был в подвале, цех № 2 и механический цех расположились на первом этаже, административные отделы – на втором, лаборатории и конструкторский отдел – на третьем. Гараж, склады, столярный цех располагались в небольших зданиях во дворе.

В 1958 году были получены лимиты на строительство производственного корпуса и первого жилого дома. И уже осенью строительная бригада приступила в чистом поле к строительству жилого дома. Сейчас это дом № 23 по Ново-Мытищинскому проспекту. А пока дом строился, многие сотрудники снимали углы в частных домах на Шараповке и в соседних поселениях, другие ездили из Москвы.

Как было заведено в советское время, в ОКБ действовали партийная, комсомольская и профсоюзная организации. Партийную организацию возглавляла Е. В. Куприянова, работавшая вместе с Т. М. Орловичем на заводе «Электропровод» с довоенного времени. Председателем месткома был Р. П. Карпеев, мастер спорта по парашютизму, погибший через год вместе с И. М. Богдановым в авиакатастрофе над Украиной при полете в командировку.

В 1958 году, несмотря на хлопоты переезда, было закончено несколько опытно-конструкторских работ и выпущены сотни километров проводов и кабелей для нужд различных заказчиков. В частности, была разработана основная серия радиочастотных кабелей на рабочую температуру до 200 °C и кабель РКФ-2 для кратковременной работы при 360 °C. Начата разработка монтажных проводов с изоляцией из фторопласта-4Д, получаемой из суспензии фторопласта с последующей запечкой, а также бортовых проводов на 300 °C с изоляцией из суспензии фторопласта-4Д, армированной стекловолокном, получивших впоследствии марку БИН. Переданы заказчику 165 км высокочастотных кабелей РКМ 2,8/10 и РКМ 5/18, сделанных по типу зарубежных.

Глава 2
Во главе с Орловичем

В 1959 году исполнилось 50 лет руководителю ОКБ КП Теодору Максовичу Орловичу. Этот год был памятен многими начинаниями и свершениями. Пришла новая волна молодых специалистов – выпускников МЭИ, МИФИ, физического факультета МГУ. Впоследствии из них выросли руководители лабораторий, отделов, а бывший аспирант МИФИ П. А. Дмитровский стал начальником ОКБ КП после ухода Орловича. Многие стали кандидатами наук, авторами статей, книг, изобретений. Опыт ветеранов кабельной промышленности и энтузиазм молодежи позволил ОКБ КП за короткое время осуществить прорыв в сферу кабельной техники мирового уровня.

Это стало возможным благодаря тому, что Орлович сумел связать воедино разработку и исследование новых кабельных материалов, конструирование и изготовление нового технологического оборудования, разработку и серийный выпуск проводов и кабелей, то есть внедрил комплексный подход к решению поставленных перед ОКБ задач. Сроки проведения работ были предельно сжатыми – год и менее. Новая кабельная продукция сразу шла на монтаж в ракетах, спутниках, подводных лодках, межпланетных станциях.

Работа шла по нескольким главным направлениям:

– освоение новых изоляционных материалов, таких как политетрафторэтилен и его сополимеры, полиэтилен, фторкаучуки, кремнийорганические каучуки, полиамидные и полиимидные материалы;

– разработка и освоение новых проводниковых материалов;

– разработка и изготовление технологического оборудования для переработки новых материалов;

– освоение и внедрение новых технологий, в том числе с применением ионизирующего излучения;

– собственно разработка и производство новых кабельных изделий различных типов по заказам множества фирм;

– разработка и внедрение новых методов измерений и испытаний, новых стендов и испытательного оборудования;

– внедрение физических и физико-механических методов исследования материалов и изучение влияния на них технологических и эксплуатационных воздействий;

– применение ЭВМ для оптимизации конструкций и технологических процессов, для тепловых расчётов проводов и кабелей;

– внедрение новых разработок на серийных кабельных заводах.

В шестидесятые годы по этим направлениям проведён огромный объём работ. Успехи, достигнутые в эти годы, стали основой последующего развития предприятия.

Невозможно перечислить все разработки, выполненные в 60-х годах. Их сотни. Как правило, они делались по договорам с конкретными фирмами-заказчиками. Была небольшая доля (10–20 %) бюджетных тем по заказам министерства. Всё же следует перечислить некоторые работы, которые заложили фундамент последующих успешно выполненных разработок.

В первую очередь нужно отметить ряд работ по созданию и освоению новых материалов.

В конце 50-х годов Орлович организовал лабораторию № 25 по освоению полимерных изоляционных материалов, которую возглавила Е. Ф. Рождова. В неё были приняты молодые специалисты-химики, окончившие известные вузы: Московский химико-технологический институт им. Менделеева, Московский институт тонких химических технологий им. Ломоносова, Московский институт химического машиностроения и Ленинградский политехнический институт. Перед лабораторией были поставлены две задачи: во-первых, освоить технологию переработки и внедрить в кабельную технику плавкие полимерные материалы – различные полиэтилены, полиамиды и поливинилхлоридные пластикаты; во-вторых, наладить связь и взаимодействие с научными институтами и заводами химической промышленности и Минсредмаша для поиска новых классов полимеров, на базе которых могут быть разработаны высоконадёжные провода и кабели с недостижимыми ранее электрическими, механическими, термическим и другими свойствами.

Первая задача была целиком технологической – разработка технологии переработки новых материалов, создание методов и оборудование для наложения кабельной изоляции и оболочки, создание технологии производства конкретных кабельных изделий и внедрение их на опытном производстве ОКБ КП и других заводах отрасли.

В рамках второго направления возникло плодотворное сотрудничество трёх предприятий: ОКБ КП, Охтинского НПО «Пластполимер» и Кировочепецкого химического комбината. Они работали по принципу обратной связи, когда заказчик, ОКБ КП, являлся активным участником, соразработчиком нового материала. В ходе такого творческого содружества по техническим заданиям лаборатории № 25 (в дальнейшем отдела 11) уже в 60-х годах и начале 70-х были разработаны и внедрены в кабельную технику все известные фторопласты: Ф-4, Ф-4Д, Ф-4М, Ф-4ДМ, Ф-40Ш, Ф-40ВМ, Ф-4МБ, Ф-2М, причём нередко ранее, чем это сделала известная американская фирма DuPont. Кроме того, разработаны и внедрены плёночные материалы, в том числе СКЛФ, суспензии, окрашивающие и маркирующие составы. Одновременно были развёрнуты работы по изучению теплового старения указанных материалов с целью оценки надёжности кабельных изделий на их основе.

Работы по фторопластам впоследствии были отмечены Государственной премией. От ОКБ КП её получили А. С. Данюшевский и Л. А. Лазуткина. Среди участников внедрения фторопластов следует отметить Е. Ф. Рождову, Н. И. Гиллер, Г. М. Смирнову, Г. А. Рывкина, В. С. Кунегина, Е. А. Федорович, Н. А. Пантелееву, Э. Р. Розенбаум. А О. В. Волкову, теснее других сотрудников отдела связанную с опытным производством и с кабельными заводами, кабельщики Чебоксар и Ташкента уважительно называли «профессором экструзии». В качестве курьёза можно вспомнить, как начинали осваивать фторопласт-40 – отдатчик установили в женском туалете корпуса № 1 и через дырку в стене подавали жилу на самодельный пресс в соседней комнате.

На базе 11-го отдела было организовано общественное конструкторское бюро помощи медицине, которое по обращениям медицинских институтов и клиник разрабатывало трубчатые катетеры различных размеров и снабжало ими медицинские учреждения.

Были освоены также фторсодержащие каучуки СКФ-26 и СКФ-32, перерабатываемые в виде латексов (Н. Ф. Рекун) и в виде резиновых смесей (М. К. Задунайская). В частности, по латексной технологии были разработаны особо гибкие провода ФК (МС 13–11) для работы в специальных средах, имеющие своих потребителей и в настоящее время.

По такому же принципу творческого содружества с НПО «Пластик», НПО «Химволокно» и другими предприятиями химической промышленности были разработаны и внедрены в производство проводов и кабелей пленки ПМФ, К-85, К-85Т, высокопрочные и термостойкие волокна оксалон, аримид, фенилон (Н. Ф. Рекун, Р. П. Бибер).

Большое внимание уделялось разработке и внедрению новых проводниковых материалов. Совместно с Институтом гипроцветметобработки и Московским заводом спецсплавов была разработана и внедрена уникальная и по сей день проволока высокой прочности и электропроводности из дисперсионно-твердеющего сплава на основе меди – БрХЦрК. Эту проволоку металлурги ОКБ КП научились покрывать серебром, оловом, никелем и другими металлами для изделий разной теплостойкости, что позволило обеспечить длительную и надёжную работу кабельных изделий при температуре до 250 °C в условиях повышенной влажности, морского тумана и различных агрессивных сред (В. И. Кожевников, В. А. Акуличев, Ю. А. Матвеев, Л. С. Ейльман, В. М. Цесарский, В. И. Королёв, В. П. Гаврилова). Разработанные новые проводниковые материалы защищены авторскими свидетельствами и патентами, в том числе зарубежными.

Не менее важными были работы по новым технологическим процессам. Очень плодотворной оказалась разработка технологии аргонно-дуговой сварки оболочек кабелей из медной ленты с последующим гофрированием, которую начал и довёл до практических результатов лауреат Сталинской премии И. М. Чечельницкий. Эта технология стала основой разработки множества полужёстких кабелей различного назначения. Следует также отметить разработку и внедрение технологии непрерывной экструзии и термической вулканизации в воздушной среде при атмосферном давлении кремнийорганических резиновых оболочек и изоляции проводов и кабелей (Л. З. Хазен, Н. П. Растатурин, О. Н. Коровай, Н. А. Никулин). Была разработана также и технология радиационной вулканизации «на проход» различных материалов, в том числе кремнийорганической резины (П. А. Дмитровский, Е. И. Миронов, В. И. Алмазов, Т. П. Демиденко, М. М. Осипов, А. Г. Каттерфельд), с использованием ускорителя электронов и кабелепротяжного механизма.

Были начаты исследовательские работы по изучению однородности и фазовой стабильности радиочастотных кабелей, на основе которых в 70-х годах были разработаны фазостабильные кабели (М. Ф. Попов, Д. Я. Гальперович, В. П. Фролова, М. А. Рындина, Н. И. Дорезюк, В. Я. Симкин, Б. Н. Рубцов).

В 1966 году начались работы по исследованию возможности создания сверхпроводящих радиочастотных кабелей для линий задержки (Д. Я. Гальперович, Т. В. Коржакова, Н. Н. Хренков, Ю. И. Катасонов, С. А. Ганин).

Создана хорошо оснащённая по тем временам испытательная база климатических, высоковольтных и радиационных испытаний, высокочастотных измерений и разработаны методики испытаний и измерений (А. А. Талалай, В. И. Симоненков, Н. И. Дорезюк, Б. Н. Рубцов, Б. А. Кашталёв, Э. В. Останькович, Л. Н. Улановская, Т. Н. Куница, И. И. Пахтусов, В. В. Шестаков, В. И. Алмазов).

Начались работы по исследованию надёжности кабельных изделий. Разработаны общие технические условия (ОТУ) на радиочастотные кабели, монтажные провода, кабели управления. Под ОТУ были доработаны все ранее разработанные провода и кабели.

Среди многих сотен созданных в те годы марок проводов и кабелей следует выделить разработки, не потерявшие и сегодня своего значения и пользующиеся известностью у потребителей. Перечислим некоторые из них:

– монтажные провода МГТФ, СФ, ФД, ГФ, МТФМ, ГФ-40-250, ИС, МПКМ (А. Л. Гольдберг, Л. И. Кранихфельд, В. П. Иноземцев, А. В. Власов, С. С. Носырева, В. К. Турук, Г. М. Дьяков, Л. В. Бредихина);

– жаростойкие до 600 °C кабели ИСИ-600, КС-600, БСА (А. С. Фридман, Ф. С. Немыкин, Б. Н. Караулов);

– бортовые провода ПТЛ-200, БИН, БИФ (А. В. Бутусова, Ю. Я. Петрунин, В. И. Мандрусов, В. Т. Минин, В. Н. Лебедев);

– высоковольтные провода ВНМ, МПИ, провода зажигания ПВЗРО, импульсные кабели КВН-40, рентгеновские кабели КВРГ-75, провода для нефтяных скважин ПФО (С. С. Соломоник, Э. А. Наги, Н. В. Пушков, И. А. Бирюкова, Л. А. Бибергаль, Н. И. Городецкая, М. В. Линчевская);

– семейства радиочастотных кабелей – фторопластовых с оболочкой из стеклооплетки и полиэтиленовых, в том числе антивибрационных (Б. Я. Бранзбург, В. П. Фролова, Н. А. Казарова, Н. Б. Шарапан, Г. А. Останькович, М. Ф. Попов, Н. И. Дорезюк, Н. Н. Хренков);

– кабели управления КУПВ, КУПР (А. В. Бутусова, Л. И. Кранихфельд, Н. В. Филатова, В. В. Графова, В. Г. Фролов, Е. Л. Гольдберг).

В числе конкретных разработок 60-х годов можно выделить уникальные разработки для спутников, космических кораблей и межпланетных станций «Луна», «Венера», «Марс»; микрокабель для управляемых противотанковых ракет; провода и кабели для наземных ракетных комплексов; кабели для гидрофонов, кабели для реакторов; провода зажигания для реактивных двигателей, высоковольтные кабели для разрушения горных пород, полевые кабели для узлов связи. Были созданы различные виды кабелей и проводов для разрабатывавшегося в то время первого в мире пассажирского сверхзвукового самолета ТУ-144 – это изгибоустойчивый теплостойкий бортовой провод БПГРЛ с многопроволочной жилой из проволок диаметром 0,1 мм и числом до 323 и кремнийорганической изоляцией с лавсановой оплёткой, который выдерживал не менее 50 тысяч циклов изгиба (Л. И. Кранихфельд, Ф. Г. Фролов, Е. Л. Гольдберг, Э. П. Новикова), и износонагревостойкий провод БИН. Разработан ряд судовых кабелей для атомных подводных лодок.

В 1965 году ОКБ КП была присуждена памятная медаль Академии наук СССР в честь первого в мире выхода человека в космическое пространство. Космонавт А. А. Леонов при выходе был связан с кораблем «Восход-2» кабель-тросом, разработанным и изготовленным в ОКБ КП.

С конца 50-х годов на предприятии существовала приёмка МАП – Министерства авиационной промышленности. Её возглавляла М. В. Растатурина, а с 1973 года там работали Л. Рябова и Т. Б. Александрова. В 2000 году эту приёмку закрыли. В 1967 году при ОКБ КП была организована приёмка Министерства обороны. Её первым начальником стал Виктор Софронович Ермаков. До этого он служил в ракетных войсках, а затем в соответствующем управлении МО. Он обеспечил поддержку Министерством обороны инициативы о строительстве в Мытищах у леса производственного комплекса ОКБ КП. Ермаков руководил приёмкой на протяжении 18 лет. В последующем начальниками военной приёмки были А. И. Егоров, О. А. Петрушко, В. Ф. Рябко, А. А. Максимов. С 1997 по 2010 год её возглавлял Е. А. Тупицын, за ним Г. И. Рубцов, а в сентябре 2013 года начальником приёмки назначен С. В. Певцов.

В 60-е годы активно проводились исследовательские работы. Были широко развёрнуты работы по радиационной стойкости с испытаниями, как на собственной базе, так и в сторонних организациях (Е. И. Миронов, В. И. Алмазов, Ю. И. Голубева, А. К. Дорезюк, М. М. Осипов, А. Г. Каттерфельд). Проведены работы по определению допустимых токовых нагрузок на провода (В. А. Маковский, А. Г. Наголова, В. М. Карасёв) и допустимой передаваемой высокочастотной мощности для радиочастотных кабелей (М. Ф. Попов, Д. Я. Гальперович). Были внедрены физические методы исследования материалов, такие как спектральный анализ, инфракрасная спектроскопия, рентгеноструктурный анализ, термогравиметрия, ядерный магнитный резонанс, динамический механический анализ (Е. И. Миронов, Б. Я. Покивайлов, Б. С. Романов, Е. А. Федорович).

Хорошо поработали конструкторы. Для переработки новых материалов сконструированы, изготовлены и внедрены в производство новые виды технологического оборудования – серия плунжерных прессов для изготовления проводов и кабелей с монолитной изоляцией из фторопласта, червячные прессы с диаметром червяка от 25 до 63 мм для пластмасс и резины, агрегат непрерывной вулканизации для кремнийорганических резин, технологические линии для выпуска проводов с изоляцией из полиэтилена и капрона и из сополимеров фторопласта, агрегаты для нанесения изоляции в виде обмотки из плёнок или лент с последующей термообработкой (М. Д. Блиндер, Д. А. Степанов, А. И. Асанов, К. Г. Суслов, Б. Ф. Голубев, В. А. Голяков, А. И. Лесман).

Развивалось направление измерения диэлектрических характеристик основных изоляционных материалов радиочастотных кабелей – фторопласта-4 и полиэтилена (И. И. Уваров, А. М. Кокшаров, М. Ф. Попов).

В начале десятилетия зародилось и медицинское направление. Был разработан провод ПРКСА для соединения сердечной мышцы с кардиостимулятором. Провод представлял собой спираль из платино-иридиевой проволоки, с изоляцией и соединительными оконцевателями из кремнийорганической резины (Л. З. Хазен, О. Н. Коровай).

За период с 1962 по 1969 год объём финансирования работ, выполняемых ОКБ КП, увеличился с 1406 тыс. рублей до 4157 тыс. рублей. При этом основная доля финансирования была со стороны конкретных предприятий и до трети – за счёт бюджетных средств, выделяемых министерством.

Большое внимание ОКБ КП уделяло внедрению своих разработок на серийных кабельных заводах. В 60-е годы отдел внедрения возглавляли М. С. Лаврова, а затем В. К. Турук. В этой сфере деятельности ОКБ КП выделяется очень серьёзная работа по организации производства автомобильных проводов и жгутов на их основе для автомашин строящегося Волжского автозавода. Её начало относится к 1968 году. В качестве завода-изготовителя был выбран завод в Каменец-Подольске. Нужно было воспроизвести пучки итальянских автопроводов и проводов зажигания для будущих «Жигулей». Т. М. Орлович занимался этой проблемой лично. Его правой рукой был В. К. Турук, которому приходилось чередовать поездки в Италию и Каменец-Подольск с согласованием документов в кремлёвских кабинетах. Ему помогал Б. А. Колосов. Для воспроизводства потребовалось разработать новый ПВХ-пластикат (он известен сейчас под маркой ИТ-105), специальные сплавы для контактов и многое другое. Первые отечественные комплекты были выпущены в Каменец-Подольске в 1972 году.

Помимо внедрения на заводах своих разработок (см. Леонид Хазен. «Задолго до закручивания»), по заданию министерства наши представители проводили на многих кабельных заводах ежегодные проверки качества кабельных изделий, выпускаемых для ряда ответственных объектов. Представители ОКБ КП были непременными участниками комиссий по расследованию происшествий с кабелями у потребителей (см. Лев Кранихфельд. «Крутитесь, кабели, крутитесь» и «На берегу Оки»).

В 60-е годы на основной территории было построено три больших производственных корпуса, гараж и небольшой корпус для размещения ускорителя электронов с двухметровым железобетонным перекрытием для защиты от радиации. В нём был установлен ускоритель У-10, сделанный в МИФИ. В новом корпусе, выходящем на Ядреевскую улицу, разместились опытное производство и лаборатория высокомолекулярных соединений. В корпусе в глубине двора – механический цех и отдел кабелей управления со своим производственным участком. В здании, выходящем на Новомытищинский проспект, были столовая, конференц-зал, здравпункт, библиотеки технической и художественной литературы, местком, парткабинет.

Наряду с активной научно-производственной деятельностью ОКБ КП не менее активно развивало и социальную сферу. Было построено 5 домов в Мытищах и 3 дома у реки Яузы в Москве на проспекте Мира. За эти годы улучшили жилищные условия 350 семей. Построено 2 корпуса в пансионате «Ольгинка» на берегу Черного моря, в котором за небольшую плату ежегодно отдыхали сотни сотрудников. Недалеко от поселка Снегири в лесу, на берегу небольшой речки построен пионерский лагерь на 300 мест с выбранным по конкурсу названием «Лесной». Появился и свой корпус в санатории «Подлипки». Все стройки велись силами собственных строителей, которым по очереди, в соответствии с разнарядкой, помогали инженерно-технические сотрудники. На строительство домов посылали преимущественно очередников на получение жилья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.