Лечение цветовыми цифровыми кодами и пальцами, или Шоу-инь
А. Ю. Лебедев

© А. Ю. Лебедев, 2020

ISBN 978-5-0051-2708-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава1. Принципы, на которых построен метод шоу-инь

В данной книге представлена древняя техника китайской традиционной медицины для лечения и развития способностей, основанная на методе цифровых цветовых кодов в сочетании с лечением с помощью различных комбинаций соединений пальцев рук между собой (шоу-инь). Данная книга уже издавалась в конце 90-х и в начале 2000-х. За двадцать лет в мире произошло много изменений, но описанные в книге методы не потеряли свою актуальность, поэтому я решил снова издать данную книгу, изменив название и внеся в неё некоторые изменения.

Между человеком и космосом непрерывно происходит энергетический информационный обмен, что подтверждается исследованиями ученых. Люди всегда интуитивно чувствовали эту связь и использовали её для поддержания здоровья и для лечения. Данная техника базируется на энергетическом информационном обмене между человеческим организмом и космосом, происходящем с помощью энергии, пронизывающей всю вселенную и являющейся изначальной энергией мироздания, которая порождается изначальным источником всего творения, называемого в даосской традиции термином «Дао», и, являясь неотделимой от этого источника, поддерживает всю вселенную, связывает всё друг с другом, удерживая все составные части космоса, тела и атомов от разделения и рассеивания. Движение звезд и планет также осуществляется благодаря ей. Она трансформируется во все виды энергии, в том числе и в жизненную энергию.

Способность управлять жизненной энергией приводит к совершенному здоровью, внутренней гармонии, развитию творческих и психических возможностей. Потеря жизненной энергии приводит к болезням, вырождению, старости и к смерти. Психическое и физическое здоровье зависит от количества и качества жизненной энергии в теле. Согласно традиционной китайской медицине многие болезни и недомогания являются следствием блокировки этой энергии. Таким образом, устраняя подобные блокировки и позволяя энергии свободно циркулировать, мы можем исцелить себя, за исключением случаев, когда нельзя обойтись без срочного медикаментозного лечения и хирургического вмешательства.

В традиционной китайской медицине было разработано множество методов гармонизации этой энергии: акупунктура, акупрессура, траволечение, массажи, дыхательные и медитативные техники, которые увеличивают потоки естественной энергии и устраняют блокировки, таким образом, избавляя человека от болезней. Методы, представленные в этом практическом руководстве, позволяют с помощью цифровых цветовых кодов и комбинаций соединений пальцев рук (шоу-инь) привести в гармонию циркуляцию энергии, что в конечном итоге приводит к исцелению от болезней. На ладонях и пальцах человека находится множество биологически активных точек, связанных со всеми органами и участками мозга, поэтому стимулируя эти точки можно воздействовать на весь организм. Таким образом, показанные в данной книге соединения пальцев рук активируют определенные участки мозга, энергию и внутренние органы, помогая исцелиться от конкретной болезни.

Данная методика требует от практикующего её человека досконального выполнения всех правил, описанных ниже. При этом, лучше всего применять данную технику, периодически проверяясь у врача. Ей также можно пользоваться в качестве дополнительного лечения для ускорения процесса выздоровления.

Рекомендуется также вести здоровый образ жизни, который помогает быть более здоровым и быстрее вылечиваться. Хотелось бы отметить, что любое лечение, будь то медикаментозное, травное, энергетическое или другое не будет достаточно эффективным и долговременным, пока человек не избавится от вредных привычек, от неправильного питания, и пока не начнет вести здоровый образ жизни. Если человек считает, что здоровье можно купить в аптеке, у врача или у целителя, он сильно ошибается. Исцелившись таким образом от одной болезни, человек через какое-то время заболевает другой или к нему возвращается старая болезнь, и так может продолжаться бесконечно. Я думаю, многие из вас уже наблюдали это. Поэтому можно сказать, что нет такого способа лечения или лекарства, которое сделает человека навсегда здоровым, панацеи нет. Только здоровый образ жизни, правильное питание, внутренний покой и гармония, хорошие мысли и поступки могут принести человеку здоровье и счастье. Поэтому используя любой метод лечения, необходимо пытаться изменить себя, стремясь всем сердцем к вышесказанному. К сожалению, в наше время медицина практически не учит людей как добиться этого. В глубокой древности целители учили людей тому, как не болеть и быть здоровыми и именно за это периодически получали вознаграждение от каждого дома при обходе. Но если в доме кто-нибудь заболевал, целитель лечил его совершенно бесплатно. То есть целители прошлого были заинтересованы в том, чтобы люди не болели. Если в наше время всё лечение и лекарства будут бесплатными, как это было в древности, медицина начнёт больше заботиться о том, чтобы мы не болели. Но так как этого пока нет, давайте позаботимся о себе сами и будем стремиться жить так, чтобы ни одна болезнь нас не коснулась.

Глава 2. Управление жизнедеятельностью организма человека с помощью цветовых цифровых кодов

Передача информации может осуществляться различными способами, то есть через речь, через книги и т. д. В современном мире для передачи информации используют радиоэлектронику, которая может передавать её на большие расстояния, а с развитием цифровых технологий в радиоэлектронике огромную роль для передачи информации стали играть цифры. Все компьютеры также работают на двоичных кодах, благодаря которым информация между электронными элементами компьютера передается за доли секунды.

В древности для установления информационной связи между человеком и космосом, чтобы регулировать жизнедеятельность человеческого организма, также использовались цифры. На самом деле, каждый человек постоянно обменивается информацией и энергией с Космосом, даже не замечая этого, так как это совершенно естественные процессы. Тело человека является приёмником и передатчиком сложной, очень эффективной и важной информации для жизнедеятельности организма, а основное назначение шоу-инь как раз состоит в том, чтобы научиться управлять этими процессами. И если человек сможет без использования различной аппаратуры полностью довериться своему организму свободно обмениваться информацией с Космосом, то его способности могут достичь больших высот, то есть, как говорят мастера в Китае: «Человек станет единым с Небом», и таким образом, обретёт хорошее физическое и психическое здоровье.

Информация организма представляет собой особый вид импульсов человеческого тела, излучаемых во внешнее пространство, которую можно записать с помощью двоичного цифрового кода. Например, электрические импульсы здорового организма представляют собой абсолютно равномерные импульсы, которые в двоичном коде можно записать так: 10101010, 10101010, 10101010. Переводим двоичный код в десятичный код и получается: 170, 170, 170. Это является цифровым десятичным кодом тела здорового человека. Когда в организме возникает болезнь, электрические импульсы, идущие с места болезни, вносят беспорядок в данную последовательность, нарушая равномерное чередование единиц и нулей, например: 10010101, 00001010, 00101010, 00100010; переведем это в десятичный код и поучим: 149, 10, 42, 34. Это является цифровым кодом какого-то нарушения в теле человека, и для того чтобы исправить это нарушение, нужно воздействовать на организм кодом, который при сложении с кодом нарушения даст код здорового организма, что постепенно при постоянном воздействии таким кодом приведет к оздоровлению. В данной книге как раз приведены разные коды, которые при использовании могут исцелять человека от определенных заболеваний.

Теперь рассмотрим значение каждой цифры десятичного кода: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Каждая цифра имеет определенное значение и понятие, а также дает определенный эффект для тела. Ниже приводятся самые общие значения (образы) для каждой цифры:

1 – баланс инь-ян;

2 – колебания (качание; едва заметная вибрация; поднятие волны);

3 – устойчивость;

4 – колебания большой силы (большая волна; резкое столкновение; высокая скорость);

5 – замедление, влажность;

6 – возбуждение и скачкообразное изменение (колебание более сильное и быстрое; чередование быстрого и медленного);

7 – возбуждение, возвращение (опасность; выступление; направление вверх; разрыв; иллюзорность);

8 – возвращение к истоку (туда и обратно; восстановление; возвращение в исходное положение);

9 – прорыв (вертикально вверх);

0 (звук «дун») – прохождение сквозь; пробить закупорки кровеносных сосудов; открыть путь энергии по каналам; вывести ситуацию из тупика.

Эти значения и символы не являются субъективным произвольным представлением человека, а являются отражением объективного мира (законов человеческого организма и Космоса). Например, «5» в двоичном коде будет «0101», последнее непосредственно выражает медленный электрический импульс; «6» в двоичном коде будет представлена как «0110», что является выражением электрического импульса, стимулирующего скачкообразное изменение. С помощью цифр, согласно определенной перестановке (расстановке) образуется определенный код, через который передаётся информация, воздействующая соответствующим образом на организм. Например, «5-5-3» лечит больное сердце, устанавливает спокойное сердцебиение. «99» может придать силы спортсменам-бегунам на последнем рывке.

Каждая из десяти цифр имеет определенный цвет:

1 – светло-синий;

2 — светло-красный;

3 – травянисто-зеленый (хаки);

4 – бурый (коричневый);

5 – светло-желтый;

6 – темно-желтый;

7 – темно-зеленый;

8 – фиолетовый;

9 – темно-красный;

0 – чистый желтый.

Цвета этих цифр соответствуют видимой части спектра световой волны и являются показателем существования определенной информации человеческого организма и космоса. Цвет является атрибутом цифры. Когда тело здоровое, цифровое кодовое сообщение организма имеет строгую последовательность, обычные (нормальные) цвета и образы.

При появлении в каком-либо месте патологических изменений кодовая последовательность нарушается. Цифровые образы изменяются, отклоняются от нормы, цвета также изменяются. Как только эти коды приводятся в порядок, болезнь также исцеляется.

Обычный человек не может видеть информационный код, излучаемый своим организмом, но можно развить свои способности так, чтобы, наблюдая за организмом, видеть цветовой и цифровой код, который передается благодаря звуковым, световым и мысленным волнам. То есть передается посредством звуков, образов и мыслей. По-другому говоря, при непрерывном представлении в своем уме числовых образов (форм), а также нужного цвета, вы сможете усилить эффективность передачи этого информационного кода.

Десятичный код несет в себе информацию (энергию), которая может воздействовать на организм. При активизации этой энергии повышаются способности организма или проявляются определенные сверх-способности. Повышается способность саморегуляции, которая может обеспечить баланс инь-ян в организме в соответствии с изменениями, происходящими во внешней среде. Цифровой код помогает действию энергии и информации: с одной стороны, дает корректировку действия энергии непосредственно в месте болезни, а с другой стороны, непрерывно корректирует систему саморегуляции организма. Чтобы добиться результата, каждый код необходимо повторять определенное количество раз.

Глава 3. Секреты мастерства

Информация о шоу-инь пришла из буддистских монастырей.

Секреты мастеров шоу-инь приведены ниже в виде коротких советов для практикующих. Они очень просты, но тем не менее, являются залогом к успеху.