Лифт
Рустам Гамбаров

© Рустам Гамбаров, 2020

ISBN 978-5-0051-2409-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Имею честь представить дражайшим зрителям пустынный коридор.

На одном конце коридора есть лифт, откуда люди попадают сюда, на другом же есть дверь в кабинет.

Справа же от двери есть ещё один лифт. Коридор, если быть честным, стерильно чист – ни одного пятнышка ни одной пылинки, ровным счётом, ничего.

Всё было настолько чистым, что если долго смотреть на пол, можно увидеть свое отражение.

Несмотря на всю пустынность коридора, вблизи от двери имелась, можно сказать, скамья для ожидающих.

Ничем другим, кроме как чрезвычайной чистотой и скамейкой, коридор похвастаться не мог – и как бы не хотел.

Теперь, можно наблюдать следующую сцену. Над, назовём его первым концом, коридора где есть лифт, откуда в него попадают, да так вот, над лифтом загорелась зелёная лампочка; двери лифта медленно открылись, и можно было видеть как из него вышел мужчина невысокого роста.

На нем была жёлтая безрукавка, багровые штаны, и видно было, что они из дорогого материала, а также черные мокасины. Мужчина был хорош собою – чистое бритое лицо, и зализанные назад серо-седые волосы. Важно отметить тот факт, что мужчина этот был, по всей видимости, знатный, или же просто выражаясь, не был беден.

На его левой руке были часы дорогой марки. Теперь, выйдя из лифта, он оглянулся по сторонам, а после резко осмотрел себя самого, будто проверяя, цел ли он.

Мужчина тщательно осматривал каждую точку коридора, но не нашёл там ни окон, ни людей – ничего.

Была одна скамья да дверь, около которой был ещё один лифт.

Его удивило больше то, что на лифтах не было кнопок, чтобы вызвать их, именно поэтому, когда двери лифта, из которого тот прибыл, закрылись, мужчина почувствовал, как где-то в животе в кровь выбросилась свежая порция адреналина.

Вариантов действий было мало – вот например, бежать через лифт – а под этим имеется ввиду силой раздвинуть двери лифта – было невозможно, ведь несмотря на свой вид, мужчина был хрупкого телосложения, и не сложно было догадаться, что он в жизни ничего тяжелее полной чашки чая не поднимал. Остался самый логичный вариант – пойти и попробовать открыть дверь.

Мужчина так и сделал – но его прикосновение к ручке двери кончилось ссорой или даже отвращением, из-за столь большой холодности и неповиновения со стороны ручки.

Тот, немного раздражаясь этим, пнул дверь, а после постучал, но ответа на эти действия не последовало. Осталось только ждать; несчастный повернулся спиной к двери с её холодной ручкой, лицом к скамье и словно повинуясь инстинкту, сел на её левом краю – на том, что был ближе к двери.

Подходя к скамье мужчину вдруг посетила еще одна мысль – он решил подойти опять к двери, а затем прислонившись ухом к ней, он проверил – вдруг что-нибудь услышит.

Но ничего. Это его, можно сказать, взбесило – ведь он не привык, когда вещи не подчиняются ему, и вообще когда все идёт не так, как он хочет.

Просторный коридор начал давить на мужчину, будто стены сжимали его, и в конце сплющили, как котлету.

Капли пота выступили у него на лбу, он все-таки решил сесть на скамью и перевести дух. Теперь же мужчина решил крикнуть

«Меня кто нибудь слышит?!» – но и на это ответа не последовало. Ситуация и вправду была непонятной, и наш друг, который постукивал носком своих мокасин по ледяному полу, пытался вспомнить, как же он оказался здесь.

Но в голове была каша. «Зацементированная каша», – подумал несчастный.

Было холодно. Достаточно холодно, хоть в коридоре не было кондиционера и ничего другого, что могло бы вызвать столь сильный холод.

На эту температурную проблему мужчина просто потер ладони и дыхнул в них. Но каково было удивление его, когда он не почувствовал тёплого воздуха из своих дряхлых легких, которые повидали столько табачного дыма. Ещё большее удивление вызвало то, что изо рта вообще не выходило воздуха.

Он пытался как-то дышать или дуть в ладони чтобы почувствовать воздух – но ничего, абсолютно ничего. Через некоторое время – а если быть точнее, прошло уже два часа – над лифтом радостно загорелась зелёная лампочка, двери открылись и из лифта выбежал молодой человек, который при выходе оступился, упал, а затем вскочил, и опять побежал вперёд.