# Всё об аквариуме и рыбках

Дарья Костина

Книга знакомит с особенностями содержания в аквариуме различных видов рыб, земноводных и рептилий; в ней представлена галерея водных растений; описаны наиболее распространенные болезни обитателей аквариума, методы диагностики, а также лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; вы узнаете, чем кормить аквариумных животных, какой аквариум приобрести и как правильно его оборудовать.
Чтобы ваш аквариум был успешным, воспользуйтесь нашей книгой!

# Автор-составитель Дарья Костина. Всё об аквариумных рыбках

## Предисловие

«Можно часами сидеть перед аквариумом и созерцать его глубины точно так же, как подолгу смотреть в пламя живого огня или в воду низвергающегося потока. Все сознательные мысли оставляют вас в эти минуты абсолютной безучастности, но в эти моменты вы учитесь познавать ценой кажущейся праздности ценнейшие истины о сущности микро– и макрокосма», – писал знаменитый Конрад Лоренц, один из создателей этологии – науки о поведении животных.

Аквариум – не такое уж простое дело. Начинающие аквариумисты часто покупают на рынке понравившихся рыбок, приносят их домой, наливают в аквариум воду из водопроводного крана и сразу же запускают туда своих питомцев. А через некоторое время обнаруживают в своем аквариуме плавающих вверх брюшком мертвых рыбок. Чтобы этого с вами не произошло, не заводите аквариум прежде, чем узнаете, как это правильно сделать. Наша книга поможет вам в этом.

Вы узнаете, как оборудовать такой аквариум, в котором всегда будут хорошо себя чувствовать его обитатели, как создать у вас дома подводный микромир сообразно вашему вкусу, потребностям, фантазии, финансовым возможностям и количеству свободного времени.

Аквариум с живыми существами – одно из самых популярных увлечений. Аквариум доставляет большое эстетическое удовольствие, а монотонное движение рыб благотворно влияет на психику человека, отвлекает от навязчивых мыслей, вызывает положительные эмоции. Даже кратковременное наблюдение за населением аквариума успокаивающе действует на нервную систему, снимает стресс, нормализует кровяное давление.

Книга знакомит с особенностями содержания в аквариуме различных видов рыб, земноводных и рептилий; в ней представлена галерея водных растений; описаны наиболее распространенные болезни обитателей аквариума, методы диагностики, а также лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; вы узнаете, чем кормить аквариумных животных и как оборудовать аквариум.

Давайте поговорим о том, как организовать практичный типовой аквариум в обычной городской квартире, как заселить его рыбками и сделать красивым, как правильно ухаживать за ним, тратя на это минимум времени и получая максимум удовольствия и пользы.

Удачи!

## Аквариум в доме

Перед покупкой аквариума задайте себе несколько вопросов:

• Аквариум какого размера может поместиться в вашей квартире и сможете ли вы это себе позволить?

• Каких рыбок вы хотели бы завести: больших или маленьких (в зависимости от размеров аквариума), пресноводных или морских, тропических или холодноводных?

• В каких условиях они содержатся и как себя ведут?

• Смогут ли они жить в вашей водопроводной воде и, если нет, готовы ли вы к трудностям и расходам для создания необходимых условий?

• Смогут ли рыбки ужиться друг с другом?

• Хотите ли вы выращивать в аквариуме растения?

• Будут ли рыбки питаться ими?

> Главная ошибка. Покупка аквариума и посадка в него рыбы в этот же день – прямая дорога к беде! Даже засаженный растениями водоем еще не готов к приему жильцов. Он только-только родился, не «задышал», не «заработал». Рыбкам в нем будет плохо.

♦

Аквариум должен около недели побыть без рыб – за это время в нем пройдут сложные процессы взаимоотношений микрообитателей, попавших в водоем вместе с песком и растениями. Поначалу берут верх гнилостные бактерии – через 2–3 дня вы увидите, что вода в сосуде помутнела. Ни в коем случае не меняйте ее. Размножаясь, бактерии начинают страдать от конкуренции, попутно увеличивается численность инфузорий, которые ими питаются. Через 5–7 дней вода светлеет и приобретает особенную прозрачность: происходит ее «самоочищение». Все это означает, что в аквариуме установилось биологическое равновесие: теперь пора заселять водоем рыбками! А вот заливать аквариум водой и высаживать в него растения можно одновременно.


При покупке аквариума:

♦ остановите свой выбор на каркасе из нержавеющей стали;

♦ затем проверьте, выдержаны ли прямые углы каркаса, поскольку даже при небольшом перекосе возможен его разрыв;

♦ обратите внимание на тщательность обработки мест соединения каркаса (и снаружи, и внутри) – поверхность должна быть гладкой, однородной (особое внимание – при покупке аквариумов нестандартной формы, не пропуская ни одного соединения как в основании, так и в верхней части);

♦ если каркас окрашен, то необходимо проверить качество окраски – окраска должна быть произведена эмалью, не иметь пропусков и ржавчины. Особенно тщательно проверьте покраску металлического дна;

♦ при визуальном осмотре аквариума обратите внимание на стыки между стеклами внутри аквариума. Главное условие, которое должно соблюдаться неукоснительно: стыки должны быть узкими (чтобы вода не соприкасалась с замазкой на значительной поверхности).

При покупке клееного (стеклянного или из оргстекла) аквариума следует обратить внимание на следующее:

♦ наличие пузырьков воздуха в стекле (если они есть, то возможно появление трещин);

♦ волнистые стенки искажают внутреннее пространство аквариума и собирают на своей поверхности больше мути;

♦ неровные края свидетельствуют о неплотном соединении стенок, а выбоины на стекле способствуют поломке аквариума и могут поранить как человека, так и рыб;

♦ если видимых дефектов нет, то необходимо простучать все стенки аквариума: чистый, однотонный звон подтвердит отсутствие скрытого дефекта стекла.

После визуального осмотра аквариума любого типа надо обязательно проверить, нет ли у него течи. Для этого нужно поставить пустой аквариум на газету, наполнить его водой почти полностью и дать ему выстояться в течение 15–20 минут. Если газета сухая, то проведите бумажной салфеткой по каждому стыку – даже небольшая течь сразу даст о себе знать.


Чембольше аквариум по объему, тем легче добиться в нем биологического равновесия, тем он красивее и практичнее, тем легче за ним ухаживать и больше рыб в нем можно поселить.

Для жилых комнат наиболее пригодны сосуды объемом не менее 50 и не более 150 литров. Крупный аквариум размером 100 × 50 × × 50 сантиметров и объемом 250 литров может доставить вам большие неприятности. Лопнуло стекло – и двадцать ведер воды выливаются на пол. Это, конечно, крайний случай, но всякое бывает. Современные аквариумы надежны, из прочных материалов. И все-таки желательно не приобретать сосуды объемом более 100 литров. Лучше иметь два аквариума по 80–100, чем один на 200 литров.


Из каких материалов изготавливают аквариумы

Аквариумы изготавливают из силикатного и органического стекла.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Силикатное стекло

Достоинства:

♦ высокая прозрачность;

♦ устойчиво к царапинам, можно пользоваться скребком для его чистки;

♦ доступность.

Недостатки:

♦ хрупкое, легко разбивается;

♦ тяжелое, аквариумы из силикатного стекла очень массивны.

Органическое стекло

Достоинства:

♦ хорошо изолирует тепло;

♦ легко поддается механической обработке, его можно формовать по желанию;

♦ бывает разных расцветок;

♦ весит намного легче силикатного стекла.

Недостатки:

♦ легко царапается;

♦ мутнеет со временем;

♦ непригодно для внешнего обогрева лампой накаливания.

### Форма и тип аквариума

Форма аквариума может быть самой различной – прямоугольной, кубической, треугольной, многоугольной, цилиндрической, круглой. Наилучшими как с эстетической, так и с практической точки зрения по праву считаются прямоугольные аквариумы. В углу комнаты удобно расположить треугольный аквариум, а на стену повесить плоский аквариум в виде картины. Иногда изготавливаютфигурные аквариумы очень сложной формы (рис. 1). Весьма необычно выглядит в офисах аквариум в виде журнального столика с прозрачной столешницей, под которой располагаются красивые тропические рыбки; интересны шарообразные и цилиндрические аквариумы, но в них животные и растения выглядят искаженно. Современные дизайнеры разработали аквариумы в виде башен с встроенными часами, пирамид, колонн и другие.

Рис. 1. Фигурный аквариум


Прямоугольный аквариум. Это наиболее удобный и широко применяемый тип аквариума (рис. 2). Идеальное соотношение длины, ширины и высоты аквариума должно составлять 2:1:1, то есть ширина и высота должны быть одинаковыми, а длина – в два раза больше. Возможны отклонения от идеальных размеров. Для всестороннего обзора лучше подходят более широкие аквариумы. Стайные подвижные рыбки эффектно выглядят в удлиненном аквариуме.

Рис. 2. Прямоугольные аквариумы


Аквариум-шар. Аквариум-шар обычно объемом 25 л (рис. 3). Представляет собой сферы с обрезанным верхом, плоским дном или подставкой. Изготавливаются они цельнолитыми, из силикатного стекла.

Ксущественным недостаткам этих аквариумов следует отнести неровность поверхности при отливке, к тому же сферы слишком сильно искажают форму живущих в нем существ. Кроме того, аквариумы шарообразной формы неудобны в обращении из-за ограниченного доступа внутрь и небольшой поверхности дна. Взвешенные частицы органического ила оседают на стекле нижней полусферы, что вызывает необходимость дополнительной механической очистки, так как в противном случае на органическом слое обильно разрастаются водоросли и бактерии. К недостаткам также относится маленький объем круглых аквариумов.

Рис. 3. Аквариум$шар


Аквариум-сфера большего объема – конструкция хрупкая. Изготовленная из органического стекла, она приобретает большую прочность, но остаются другие вышеперечисленные недостатки, а кроме того, возрастает сложность в обслуживании. Полимерные материалы требуют особого внимания к поверхностям и при небрежном обращении быстро теряют прозрачность. Сферы рекомендуются для содержания неприхотливых видов рыб (к примеру, лабиринтовых, живородящих карпозубых) и растений со слаборазвитой корневой системой. Часто в круглых аквариумах содержат золотых рыбок, но объем не позволяет поместить в аквариум больше пары, а активный обмен веществ этих рыбок вызывает необходимость в постоянной чистке и смене воды.

Аквариум-линза. Линза склеивается из двух стеклянных полусфер, жестко укрепленных на подставке. Линза обладает теми же недостатками, что и аквариум-шар, но к ним добавляется также то, что иногда линза может давать течь. Линза меньше искажает внешний вид водных жителей, чем круглый аквариум, однако из-за большей высоты кислородный режим в ней еще хуже.