Патентное бюро Дика Роджерса

Измерительный шнур

Патент № 567-СТ-76566543

Название изобретения: Универсальный Измерительный Предмет (на основе гибкого сверхпрочного оптоволокна).

Описание: Форма круглая, состоит из двух блоков.

Первый блок: хранилище оптического шнура. Плоский круглый предмет, оснащенный лазерной установкой и отсеком для хранения гибкого оптического шнура. Гибкий оптический шнур выдерживает нагрузку на разрыв до 500 килограммов. Длина шнура 3-10 м. Диаметр 11 мм.

Второй блок: ручной зажим с кнопками регулировки яркости лучей и твердости оптического шнура.

Кнопка регулировки твердости предназначена для создания нужной длины измерительного поля посредством отвердевания гибкого шнура. Режим работы реверсный, два положения: вперед и назад. Погрешность в провисании составляет 0,02 мм на 5 м.

Кнопка регулировки яркости луча. Два режима работы:

1) разбивка измерительной системы на миллиметры, сантиметры, дециметры и метры,

2) регулировка длины исходящего луча измерительной линейки от 0,01 до 0,1 м.

Лазерный луч выходит из шнура под прямым углом. Погрешность зазора между лучами в режиме твердого шнура равна нулю.

Схема использования:

Пользователь высвобождает нужный размер гибкого шнура, используя блок ручного зажима, затем регулирует длину твердой части до необходимой и производит измерение нужной поверхности, выбирая нужную яркость луча и измерительной системы.

Предельная температура при эксплуатации: От – 273 Со до + 1200 Со.

Изобретатель: Предположительно Арнольд Рубенков в 2043 году. Усовершенствование и уменьшение погрешности было выполнено «Глобал Титан» в 2076 году. С 2081 по сей день патент принадлежит «Глобал Титан».

Капсула

Патент № 45-НК-2584112

Название изобретения: Капсула для хранения монет.

Описание: Прозрачная сверхпрочная капсула для хранения монет. Состоит из двух одинаковых частей. Материал: углеродное стекловолокно, выдерживает нагрузку до 4 т на см2. Вся интеллектуальная начинка расположена в наружном торце каждой части изделия. Полностью сохранен визуальный доступ к аверсу, реверсу и гурту монеты. Система питания матрицы чипа построена на переработку энергии света. Винтовой зубчатый замок создает вакуум после закрытия капсулы и контролируется интеллектуальной системой контроля.

Главная ценность капсулы – уникальный магнитный принцип подсчета открываний. При первом открывании электромагнитные нити в теле капсулы создают красную полоску на гурте капсулы. Каждое новое открывание создает новую полоску. Это полностью механический способ контроля количества открываний капсулы.

С 2047 года интеллектуальный чип устроен так, что после открытия требует обновления нумизматических характеристик о состоянии монеты. Такая система двойного контроля позволяет гарантировать подлинность нумизматического продукта.

Схема использования: Нумизмат помещает монету в капсулу, винтовым движением защелкивает обе части устройства. Убеждается в появлении красной линии на гурте и синхронизирует капсулу с базой данных для загрузки нумизматических характеристик о монете.

Предельная температура эксплуатация: От – 273 Со до + 2200 Со.

Изобретатель: Джон Ресо и Арно де Пьез. Патент на изобретение был выдан в 2040 году. В 2098 г. права были проданы Монетному двору Канады. Принцип магнитного замка неизменен до сегодняшнего дня, остальные характеристики улучшены в соответствии с техническими возможностями новых полимерных материалов и интеллектуальных систем учета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.