Предупреждение

Я похож на дикого зверя

В смысле том, что прячусь от шума.

Одиночество – не потеря,

А находка – для вольнодума.

Сам себе кажусь я великим.

Но ведь, может быть, это спьяну?

Что ж, пускай не великим – а диким

Хоть сейчас захочу и стану;

И начну рвать вас в клочья (в репья,

Если вы вдруг растение). Страшно?

Господа, если сказочный вепрь я,

Вам не сладить со мной в рукопашной.

28.09.19

Крест

Я почти ко всему потерял интерес.

Да, мне нравится степь, да, мне нравится лес;

А ещё – мне по нраву работа:

Песни, фильмы, стихи – вся охота.

Говорят: Ну а как же – пожить? Как твой быт?

Я живу. А мой быт – сер, убог и забыт.

Ничего я не строю, не холю -

Обожаю лишь ветер да волю.

В руки заступ беру по нужде иногда,

Сам стесняясь себя. Но уж если нужда -

Ладно, выдадим людям на блюде -

Как другие, как прочие люди.

Впрочем, я общих яств уж почти не хочу

И не верю судьбе, и не верю врачу.

Верю я, изощрясь, только Богу

И свой крест волочу понемногу.

03.10.19

Зелёное сердце

Постепенно земля очищается,

Переходит трава в перегной.

Сердце с темой привычной прощается

И торопится к теме иной.

Головой понимаю законы я,

Но совсем не желает буреть

Сердце бедное, сердце зелёное,

Убывая с зимою на треть.

На морозе оно сокращается -

Реже, реже – трепещет в снегу.

Даже паузы с сердцем случаются,

Вызывая провалы в мозгу.

Зеленей же, сердчишко поэтское,

Прорастай, чуя солнце сквозь грязь,

Чтобы мозга конструкция грецкая

В должной мере сознаньем зажглась!

15.10.19

Погружаясь

Не слишком тонких ос

Мне надоел эскорт

И неба купорос,

И Родины ост-норд.

Я здесь. Я никуда

Не пробую свинтить -

Держусь за провода

Отчизны как за нить.

Я в правоте – горазд,

Как и моя страна.

Но кто же мне воздаст?

Жду. Далеко до дна,

Но погружаюсь в пруд

Обычной смерти. Друг!

Не хочешь ли взять труд

Мой в руки? Нет? А вдруг…

15.10.19

Шансон

Памяти А.Северного

А погода – вполне и вполне,

И не очень-то хочется мне

Покидать мой покой

У горы над рекой

И катить колесом по стране.*

Длятся осени ясные дни,

И не холодно даже в тени.

Я гуляю вокруг

Без друзей и подруг,

И совсем не нужны мне они.

Серых туч налетают стада,

Скоро с неба польётся вода.

Но в тоске и в дожде,

И в беде, и в нужде -

Не стремится душа в города.

Я уеду, душою боля,

На асфальт променяю поля.

Мне приснится зимой

Домик маленький мой

И под снегом большая земля.

17.10.19

*При исполнении в качестве песни – дважды пропевать три последних строки каждой строфы.

Колодец

Памяти В.Шарова

Мы, напрягая думой лица,

Тряся седою бородою,

Ждём, что колодец обновится

Холодной вкусною водою.

Уж тут мы вёдрами скорее

Вычёрпываем всё, что ново -

Ведь мы становимся старее,

И плесневеет наше слово.

Пейзаж весь гнут, как у Эше'ра -

Ступени, гады, рыбы, птицы…

Да не иссякнет наша вера,

Томленье – да не охладится!

19.10.19

Вызов

Я – воющий в лесу

Собой довольный пёс;

Я сам себе несу

То бодрость, то наркоз.

Не пробуй сбить меня

Со следа, ибо след

Не существует… Сня,

Свой здесь я сею бред.

Адью! Уже я сплю -

Как жёлудь под сосной.

И – если вас я злю -

Увидимся весной.

23.10.19

О смерти

Страх – временная вещь,

Проходит – как простуда;

И ты опять, как клещ,

Сосёшь из жизни чудо.

От близости конца -

Кидает в трусость трошки…

Но все мы у Творца

Посчитаны в ладошке.

Падём – Он подберёт;

Так что' же волноваться?

Жизнь – мёд, а смерть – полёт;

Счастливо оставаться!

27.10.19

Во времени

Не ломаться. Не так и не этак -

Оставаться собой во плоти.

Не одна ж ты из малых тех веток,

Что лежат у толпы на пути?

Не бояться. Хотя бы местами-

Временами – стоять на своём.

Так, как будто ты чистое пламя,

Поджигающее водоём.

Не продаться. Да дали бы цену -

Предлагают обычно хомут.

Лучше выйти в простор сквозь антенну,

Чем работать на дяденьку тут.

Не кончаться. Зачем? Всё по кругу.

А и кончится – это не в счёт.

Мы поём, мы киваем друг другу;

Улыбаясь, нас время несёт.

27.10.19

Молоко

Я живу бесконечно легко

И хожу чересчур далеко.

Иногда устаю,

После песни пою

И для голоса пью молоко.

Люди бегают, как муравьи;

Их заботы – они не мои.

Я о том не грущу,

Что доход упущу.

Жизнь полна – как её не дои.

И хотя я живу, не доя -

Жизнь полна и прекрасна моя.

Дал мне щедрый Господь

Поносить эту плоть -

Вот и пью, вот и радуюсь я.

27.10.19

Как Себастьян

Выгнув яростно луки,

Зла беснуется рать.

Надо взять себя в руки -

Перестать умирать.

А которые стрелы

Всё же вдвинулись в плоть -

Надо очень умело

Терпежом побороть.

Пусть надорваны жилы,

Пусть всё сердце в крови -

В нём не кончились силы

Для великой любви.

Время нашу природу

Тяжким весом пленит;

Но душа, взяв свободу,

Улетает в зенит.

07.11.19

Наполнение

Не самое главное факты.

Есть более важные вещи,

Они умещаются как-то

В душе одинокой и вещей.

Не факты, ловимые взглядом

И нюхом, и слухом – но что-то,

Что с ними находится рядом

Всегда, как с ребёнком забота.

Не факты, не сны, не виденья,

Не грёзы, не воспоминанья,

Не трипы и не приключенья,

Не выгоды и не страданья.

Не знаю, что' это такое,

Но чую блаженство и лень я,

Душой пребывая в покое

Божественного наполненья.

18.11.19

Самость

Велика телесная слабость,

И мала сердечная сила.

Иногда случается радость,

Но в итоге – смерть и могила.

Пахнет осенью, пахнет скукой,

Но и зеленью пахнет тоже -

Вечно свежей живой наукой,

Вечно юной змеиной кожей.

Золотое струится время,

Голубое сочится пламя.

Мы ложимся в погост – со всеми,

А возносимся к Богу – сами.

18.11.19

Звук

Хочется летать, а крыльев нет;

Хочется мечтать, а нет мечты.

И лежишь как брошенный предмет

На помойке общих смыслов ты.

Всё лежишь и ждёшь каких-то слёз

Или, что найдут и подберут.

Разве – ты надеешься всерьёз?

Разве – так уж важен чей-то суд?

Аромат вокруг стоит густой

Грязно разлагающихся тел…

В правду ли – без эха – звук пустой?

Или просто – он не долетел?

23.11.19

Ноль

Если Богом убита земля,

Вряд ли вырастет эльф или тролль.

Воздух в городе – ниже нуля,

Но в моей голове – полный ноль.

Наливаемся мы пустотой,

Свежей плёнкой дрожим на ветру -

Нашей радости радужный слой

С лютой стужей вступает в игру.

Чёрным яблоком стынем в ночи

И летим, отрываясь, в астрал,

Где всегда как при свете свечи

И звучит непрерывно хорал.

03.12.19

Отъезд

Памяти Л.Дербенёва

Наконец-то еду из Москвы,

Из противной мелкой суеты;

Но, увы, мы, люди, таковы -

Городские любим мы цветы.

Всюду свалки свежей шелухи,

Закипает взрывом болтовня.

Слава Богу, я пишу стихи

И мираж проходит сквозь меня.

08.12.19

Крест 2

Я – в просторе, я – в безлюдьи.

Где вы, недруги и судьи?

Безразличье, гладь и тишь -

Не с кем драться за престиж.

Велика страна родная -

Даже очень много зная,

Потерявшись, пропадёшь;

Ум – на рынке стоит грош.

Не надейся на кого-то -

Делай Господу работу.

Позабудь про быт и тыл,

Словно ты уже почил.

В славе, в де'ньгах – мало вкуса.

Посмотри на Иисуса,

Рукава примерь креста:

Сыты воздухом уста.

Нам висеть не то чтоб долго:

Вместо боли – чувство долга,

Вместо жажды – Божий свет.

Вытерпишь – и смерти нет.

09.12.19

Памяти Визбора

Лёгкий лежит снежок,

В вечность велик прыжок.

Чёрный железный жир,

Вздорный безбожный мир.

Город тире Елец,

Сердце тире конец.

Утро в декабрьской мгле,

Путник – в даль по земле,

Нежно светясь, идёт;

Свежая грязь и лёд -

По'д ноги шмяк да шлёп.

Нет прямохожих троп -

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.