Вам нельзя в пентагон!

А что же такое пентагон? Во-первых, это 5-этажное офисное здание… готовы? – БЕЗ ЛИФТОВ! Вместо лифтов используются обычные трапы. Обычные, для подъемов ножками (хотя, говоря о США, что только не подумаешь…)

5 этажей, связывающие 17,5 миль (28 километров!) коридоров, заставят вас изрядно попотеть… Уф! Хорошо всё-таки, что вас туда не пустят, да?

Удивительный факт: пентагон называется так из-за того, что у этого здания 5 углов («пента» означает «пять»). Вообще, пятиугольная интересная форма выбрана не просто так: изначально, на начерченном плане здания пятиугольник органично вписывался в окружающий ландшафт (ох, чего не сделаешь ради эстетики! Ведь военная база – самое то для создания идеальной красоты…). Но позже планы пришлось поменять и перенести здание ниже от первоначального расположения. Эх, а какой райский уголок оружия и насилия можно было организовать!

Рассказать о пентагоне можно многое, но главное – во времена холодной войны его прозвали «эпицентром», так как предполагалось, что именно на него СССР сбросит первые ядерные бомбы, если начнется война. Интересно, насколько страшно американским военным было работать там?.. Кстати, вы знали, что в пентагоне в два раза больше туалетов, чем требуется? Ну, это так, к слову…

Шутки-шутками, но о туалетах стоит рассказать поподробнее. Их больше из-за того, что во время Второй мировой войны, когда и был построен пентагон, в штатах еще существовала сегрегация, то есть жесткий расизм по отношению к черным. Поэтому им и приходилось пользоваться отдельными туалетами…

Пентагон был построен за рекордно короткие сроки: всего за 2 года! Эх, нам бы американских строителей времен Второй мировой… При этом он даже не был задуман как штаб-квартира Министерства обороны США. Он должен был быть местом дислокации морского департамента… Но в итоге имеем, что имеем.

Стоит упомянуть известного архитектора, Джорджа Бергстрома, спроектировавшего эту гигантскую штаб-квартиру. Что ж, упомянули.

Добавим немного антинаучности! Вы заметили, что пятиугольная форма пентагона походит на пятиугольность пентаграммы? Это уже наталкивает на мысли. И почему эту форму сохранили даже тогда, когда она уже не вписывалась в новый ландшафт? Мало того, если отбросить логическое объяснение этого факта тем, что огромный и сложнейший план в условиях второй мировой войны из-за не подходящего дизайна было бы переделывать крайне нелепо, то можно подумать, что форму пятиугольника сделали далеко не просто для красоты. В построении здания были замешаны астрологи, как упоминают многие американцы. И правда – после постройки пентагона американская армия во Второй мировой начала уверенно продвигаться вперед. Совпадение? Не думаю (потому что думать – научно. Мы тут другим занимаемся).

Вам нельзя в пирамиду Хеопса! (ну, точнее, в самое интересное, что там есть)

Пирамиды Хеопса всегда были покрыты ореолом загадочности, но я расскажу вам о кое-чем невероятном – и даже немного конспирологическом.

Многие туристы видели пирамиду Хеопса снаружи, но всего несколько ученых видели ее изнутри… А совсем недавно, в прошлом столетии, в пирамиде нашли то, что подогрело и так не остывающий интерес. Нашли длиннейшую систему неисследованных тоннелей.

Изначально первые теории предполагали, что разветвленная система служит в качестве вентиляции. Однако, всего две шахты из многих выходят наружу, а другие существуют только внутри замкнутых пространств, не приводя даже к гробнице. Получается, что эти ходы были просто-напросто запечатаны. Но когда и кем? Да и если подумать, зачем такая продуманная и странная вентиляция для гробницы? Однако, самое удивительное еще ждет вас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.