Секреты души
Сборник стихов
Константин Викторович Хващевский

Элиза Аширова Редактор

Константин Хващевский Дизайнер обложки

Элиза Аширова Корректор

© Константин Викторович Хващевский, 2020

© Константин Хващевский, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-4498-4007-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вдали

Я случайно увидел вдали,
На пути, там, где кончился мир,
Как на небе в лучах пустоты,
Светлый Ангел летает в тиши.

Туда я быстро поспешил,
И взору глаз предстало, как картина.
Как бесконечности последние герои,
Пытаются весь мир спасти.

И то, что было скрыто в тишине,
С великой силой, пробудилося во мне.
Я вспомнил ту, кого искал.
И силу, что когда- то потерял.

И вот настал он, конец света.
Пришла великая война.
Я наконец сказал ей это…
Что всех спасти сумеет лишь она.

Но не хотел я говорить до этого момента,
О том, что случится со мной.
Когда останется последняя планета.
Когда придётся мне принять последний бой.

И вот настал последний час,
Что был веками мною ожидаем.
Последнее оружие мира- это я,
Последняя атака, и душа сгорает.

И враг повержен будет навсегда,
И магия вернётся в этот мир.
Большая для победы будет отдана цена…
Закончится последняя героя жизнь.

Мгла

На небе тучи серые шипели,
И солнце спряталось от мрака.
Слепые капли вниз летели,
Скрывая слёзы от зевак.

И люди скрылись от ударов
Грозы жестокой по стеклу.
Огни вечерних тротуаров
Погасли, обнажая мглу.

Бежали толпы, от дождя под крышу,
Бросая вещи в лужи на ходу.
И крики детские от страха слышу,
Увидев молнии, к земле я припаду.

На небе колесницы чёрных орд,
и ветер подгоняет их вперёд.
И монстры появлялись как эскорт,
И пригибались все деревья словно порт.

Мои кровавые глаза смотрели долго,
И шум дождя великой злобой сердце зарядил.
По улицам пустым прошёл вой волка,
И тишиной покой распространил…

Много лет уже прошло

Улыбнись, подруга моя.
Стали мы взрослее теперь.
Побывали мы в разных краях.
Стало всё хорошо, поверь.

Много лет уже прошло,
И воды навсегда утекло.
Очень в жизни нам повезло.
И судьбой на успех обрекло.

А помнишь тяжёлые дни?
Когда мы с утра приходили.
Забегали быстренько в класс.
И уроки усердно учили…

А помнишь, как наш учитель,
Выставляя нас у доски.
Говорил- Ну чего вы молчите?
Вы всё сможете, ученики!

А помнишь, те яркие праздники,
Что бывали не часто у нас?
А помнишь весёлые шарики,
С которыми играл весь класс?

А помнишь, как громкая музыка,
Нарушала тогда тишину?
Как бежали все мы на улицу,
Запускать фейерверк на луну.

А помнишь, какими же дружными,
Одноклассники были тогда?
Как бегали мы по лужам там,
На физре, утром после дождя?

А помнишь, как самые первые,
Отношения были у нас…
Как рассказывали мы истории,
О любви, что прошла, но сейчас…

Наконец можно вспомнить то время,
Те события, что уж прошли.
Улыбнуться. Ну было и было…
Ведь прошли уже старые дни.

А помнишь, как тёплым вечером,
Я тебе признался в любви?
А ты мне тихонько ответила
– Я не буду с тобою, прости…

А теперь мы остались друзьями,
И лишь вспоминать нам дано.
Про школу с учителями,
И о том, что было давно.

Первый день сентября

Первый день сентября.
Вокруг радостные лица,
Улыбки всех родных,
И нельзя ни прослезиться.

Нам праздник подарит первый день сентября.
Осенние листья упадут на ладонь.
Мы соберёмся классом- все друзья.
Учитель слезу уронит вновь.

Это- первое сентября.
Праздник для детей и тех, кто ими был.
Это- первый звонок и учителя,
Которых ты до сих пор не забыл.

Они останутся навсегда в наших сердцах,
И были правы они во всём.
И я говорю, со слезами на глазах…
– Школа – это наш второй дом.

Это первое сентября,
Розы в руках, улыбки детей.
Первый класс и наш звонок,
И родителей слёзы на щеке.

Это первое сентября,
Шарики в небо мы пустим вновь.
И у старшеклассника, со звонком в руках
Сядет девочка на плечо.

Первое сентября,
Здравствуй, школа моя…
Я всё лето по тебе скучал,
И вспоминал…

Это первое сентября
Нам подарит новую любовь.
Все мечты сбудутся, так и знай.
Они сбываются вновь и вновь.

Первое сентября- наш праздник большой.
Не знаем, что нам подарят дни.
И маленький первоклассник вновь
Вступит на порог школы, родной земли для моей души.

Скоро уйдём отсюда, наш последний звонок…
Родные стены школы так боюсь не увидеть,
Но не могу обидеть, мне подарила школа
Всё тепло и радость, и научила жить.

Пройдёт десять лет, и мы опять вернёмся.
Встретимся вновь и вам мы улыбнёмся.
Дорогая учительница наша,
Светлана Михайловна, хай вам от класса.

Первое сентября мы будем вновь.
Мы к вам вернёмся, но просто в гости.
Уже не для того чтобы учиться,
А чтобы рассказать вам о жизни своей.

Вы заплачете, и слеза упадёт.
Но мы сядем в классе вместе поближе,
И слова будет еле слышно…
Спасибо вам за вашу любовь и школу нашей жизни.

Сестра родная

Я вернулся домой наконец,
И ты в гости пришла.
Улыбнулась при встрече ты мне,
И гулять с собой позвала.

Твой сынок- любимый племянник.
Любимая ты сестрёнка моя.
Я так сильно рад вас увидеть.
Ведь давно очень встречи я ждал.

Ты выросла, стала красивей,
Ты счастлива так была.
И сказать я хотел тебе много.
Ты прости, что не смог, промолчал.

Мы пошли гулять в детский парк.
Ты коляску везла с сынком.
Обо всём я тебя расспросил.
О тебе, о здоровье твоём.

Твой сынишка красиво танцует.
Очень он на тебя похож.
Ты так счастлива с сыном и мужем.
Каждый день для тебя пригож.

После мы пошли к магазину.
Ты достала семечек пакет.
Вы с сынишкой с весельем кормили,
Прилетевших к вам голубей.

А потом, вскоре я проводил вас.
Ты сказала- пора сыну спать.
Ну а я этот день вспоминая,
Буду очень по вам скучать.

Школьные года

Как же быстро пролетели,
Наши школьные года.
Все уже мы повзрослели,
Разбежались кто куда.

Детство, книжки и игрушки
Навсегда оставим мы,
Все друзья мои, подружки,
Все гуляем до зари.

Вот и попрощались мы
Со школой навсегда.
До свидания, дорогие
Вы- учителя.

Вам спасибо, вы роднее
Стали нам, спустя года.
Будем помнить, обещаем,
Не забудем никогда.

Вот уже звонок прощальный
Провожает тихо нас…
Школа, слышишь, до свидания.
До свидания, милый класс.

Вы не плачьте милые,
Родители сейчас.
Ведь закончился уже,
Последний в школе класс.

Вот прошла уже весна,
И теперь пора,
Покинуть школу нам,
Разбежаться кто куда.

Вот сегодня выпускной.
Помнишь, друг мой дорогой,
Как сидели мы за партой,
На уроках шли мы в бой?

Помнишь, часто за косички,
Мы тянулись с задних парт?
И счастливые реснички,
Нам моргали от девчат.

Помнишь, милая подруга,
Как гуляли мы с тобой,
Как дурачились у школы,
Обсуждая вся и всё?

Помнишь лучший наш учитель,
Классный наш руководитель,
Речь прощальную читала,
И тихонько зарыдала…

И вот теперь пора,
Танцевать нам до утра,
А с утра встречать рассвет.
Вот нас в школе больше нет…

Я вижу

Я вижу апокалиптические конфликты вселенной,
Коллапсы двух миров, что улетают вдаль…
У них есть точки соприкосновения,
И мне ни капли их не жаль.

Уже уходит прочь печаль,
Иллюзия небес сбежала вдаль.
И понимаю я, теперь и не тая.
Что была ложью наша гравитация.

А я тихонечко скучаю,
Блуждая в бесконечности миров.
И иногда далёкие я звёзды вспоминаю,
И радуюсь я, что отбросил тысячи общественных оков.

Я знаю

Я знаю,
Ты меня не замечаешь…
И о внимании твоём
Я не молю.

И думать о тебе
Нельзя я знаю…
Но, тайно,
Я тебя люблю.

Я знаю,
Никогда не будем вместе.
И не увижу
Свет твоих очей.

И не услышу
Больше ласковых речей.
Но я теперь уже смирился,
И тайный смысл всех слов раскрылся.

Теперь ты стала
Лучшей для меня подругой,
И дорога мне
Как сестра.

Я знаю,
Никогда не подведёшь меня,
Всегда поможешь,
Когда будет трудно.

Я помогу
Тебе всегда.
И пусть, теперь и навсегда,
Пройдут года…

Я знаю,
Ты меня тогда не замечала.
И о внимании твоём
Я не молил.

Мы никогда
Не будем вместе, понимаю.
Но честно расскажу,
Что я тебя тогда любил…

Я полон секретов

Я полон страшных секретов,
Сокрытых цепями внутри.
Не дам я совсем вам ответов,
Не стоит меня и молить.

Я прячу в дальние дали,
Чудовищ в моём подсознании.
За шорохом ветра и скрипом дверей.
Забудь обо всём поскорей!

Там спят в сундуках ночные кошмары,
И тёмные тени повсюду снуют.
Оттуда беги поскорей,
Закрой за замками и скрипом дверей.

Я понимаю

Я понимаю, что душа не виновата.
Любовью обжигалась вновь и вновь.
Но разве мог подумать я когда- то,
Что навсегда появится любовь?

Они со мной играли, как с игрушкой.
И было им совсем меня не жаль.
Стреляли в сердце, словно пушкой.
И оставляли в нём одну печаль.

Все говорили мне не раз, что любят.
Я был доверчив и не замечал обман.
А сам копил на сердце, как в подушке для иголок,
Я сотни тяжких, и глубоких ран.

Я знаю, что больна и тяжела была обида.
Но время излечило до конца.
И вспомнят все они однажды,
Что разбивали зря любовь в сердцах.

Нет, в сердце не осталось жажды мести.
И излечились раны навсегда.
Зато, теперь для сердца стало лестней,
Что появилась у него броня.

И вот однажды сквозь неё пробились,
Те чувства, что забыты были, вновь.
И дверь сквозь ту броню открылась,
Чтобы впустить реальную любовь…

Я снова дома

Вот вновь наконец- то я дома,
Приехал в начало начал.
Ведь здесь я когда- то родился.
Я правда, очень скучал.

Все стены тут мне родные.
Покой приносят душе.
Петровка моя родная,
Я видел тебя во сне.

Все дороги, дома и сараи,
Все цветы, огороды, сады.
И памятник в центре герою
Второй мировой войны.

Ну здравствуйте бабушка, дедушка!
Так рад вас увидеть я вновь.
Я знаю, всё время хранили вы
Теплейшую в мире любовь.

Я зашёл в свой первый подъезд.
На второй поднялся этаж.
И вот он под номером шесть,
Квартира- дом старый наш.

Мы с вами вкусно поели.
Говорили мы обо всём.
В доме всё уже изменилось,
Но родным он остался во всём.

Туманный остров

Однажды утром рано,
Покинув ложе сна,
Отправились на остров мы туманный,
Чтобы увидеть чудеса.

Там облака касались ножек,
И пеленой окутан взгляд.
Казалось, будто мы пропали,
И не найти пути назад.

Мы полежали на траве,
Почувствовав касание облаков.
Наполнив небом наше сердце,
К природе просыпается любовь…

Мы очень долго веселились,
И наблюдали там восход,
Когда туман рассеяло в миг солнце,
И утро вновь пустилось в ход…

Объясни

Мне объясни, ну почему быть счастлива
Не можешь ты со мною,
Ища всегда любви в объятиях чужих.
За что меня ты награждаешь криком, болью?

Даря притом любовь другим.
Ну почему ты в интернета сетях лишь флиртуешь?
И даришь нежности,
Не мне, а им…

Ты знаешь, ложь ведь, никогда не скроешь.
И неужели я тобою не любим?
И из- за каждой мелочи скандалы, ссоры.
И делишься переживаниями с ним…

Мне плохо, ведь люблю тебя не скрою.
И иногда мне кажется, что я тобою не любим.
Возможно это лик обманчивый порою.
И я действительно незаменим.

Хочу давно и очень я мечтаю,
Чтоб с нежностью открылась только мне.
Любовью на любовь лишь отвечая.
И бились наши сердца в унисон во сладком сне.

Зимняя песня

Белый снег во всю кружится за окном.
Всё вокруг блестит, укутал серебром.
Выйду я с утра на улицу мою.
Тёплым хлебом тихо птичек накормлю.

А потом отправимся гулять.
Дети будут веселиться и играть.
Дорогую мою нежно обниму.
Песню всем вокруг счастливую спою.

И вовсю смеются дети,
Провожая зимний ветер.
Говорят- ты дуй,
Только не балуй.

Подожди ещё немножко,
И тихонько дуй в окошко.
Утро провожай.
Солнце пробуждай.

Утро день тихонько сменит.
На душе уже теплее.
И тепло круг солнца дарит.
В холод не казалось мало.

Люди только что проснулись,
Быстро встали, подтянулись.
С добрым утром всех.
Пусть вас ждёт успех!

На работу все уходят.
Дети их уже проводят.
Говорят- Пока!
Скоро свидимся.

И вовсю смеются дети,
Провожая зимний ветер.
Говорят- ты дуй,
Только не балуй.

Подожди ещё немножко,
И тихонько дуй в окошко.
День ты провожай.
Вечер наступай.

А у взрослых уж обед.
И горит веселья свет.
Подождём ещё немножко.
Поглядим ещё в окошко.

Скоро вечер будет снова.
И подарит людям всем,
Самый долгожданный отдых
И решение проблем.

Прекращают игры дети.
Провожая зимний ветер.
Говорят- пока,
Только до утра.

Подожди ещё немножко.
До темна подуй в окошко.
День ты провожай.
Вечер наступай.

Вот уж день сменяет вечер.
Зажигают люди свечи.
На окнах горят
И вокруг блестят.

Люди дома отдыхают.
Дети книжечки читают.
Взрослые сидят,
О своём бубнят.

И вовсю смеются дети.
За окном гуляет ветер.
Говорят- ты дуй,
Только не балуй.

Мы устали уж немножко.
Ты тихонько дуй в окошко.
Вечер провожай.
Ночью засыпай.

Дети все устали очень
Говорят, спокойной ночи.
Нам уже пора.
Ветер до утра!

Спать уже ложатся дети.
До свидания зимний ветер.
Говорят- пока,
Только до утра.

Подожди ещё немножко.
Ты не дуй на нашу кошку.
Вечер провожай.
Ночью Засыпай.

Кристалл

Помню было мне лет двенадцать,
Ранним утром, как будто во сне,
Пришла в голову странная песня.
На каком- то чужом языке.

Что в ней было понять я не мог.
Долго думал, стоял на мосту.
Кто же мне объяснить тогда мог,
Что я смысл этой песни найду?

Шёл я в школу, её напевал.
Не хотел я забыть слова.
Диктофоном её записал.
Успокоилась вдруг голова.

Голоса, что слова мне твердили.
За секунду исчезли вдруг.
Будто время остановилось,
И затихло всё вокруг.

Годы шли, а эта песня,
Всё понятней казалась мне.
Видел странной девушки облик
Я в своём необычном сне.

Я запомнил какою была.
Небольшого роста совсем.
Помню карие я глаза,
И волосы цвета шатен.

Видел милую я улыбку.
Нежный голос звучал в тишине.
Я искал, совершая ошибки,
Ту, что была в моём сне.

Шли годы, и время менялось.
Свои я поиски вёл.
Казалось, она отыскалась.
Но не было здесь её…

Годы шли, песком утекая.
Восемнадцать исполнилось мне.
И вдруг ни с того, ни с сего,
Девушка как в моём сне!

Я сначала считал её психом,
Ведь она погналась за мной…
Но потом познакомились ближе,
И она оказалась той.

И больше я не грустил.
Ведь нашёл ту, что была в моём сне.
И странной песни слова
Понятными стали мне…

В песне было то,
Чего я тогда не знал.
Там звучало имя её.
Я его не забывал.

Теперь я очень счастлив.
Нежный голос звучит в тишине.
Живу я с моей любимой,
С той, что была в моём сне.

Орда

Сижу я дома и смотрю в окошко,
С утра, когда ещё неспешно сонный солнца свет.
Всё осветит вокруг. Ну, подождём ещё немножко…
И скоро я отправлюсь в новый путь.

На улицу я тихо выйду.
И вижу- вот моя любимая Орда!
Давно мечтал туда попасть я.
И наконец приехал жить сюда.

Стоит деревьев яркая аллея.
Гуляют взрослые, и дети тут.
А в центре здесь прекрасный дом культуры,
Где песни в праздники поют.

А по аллее взрослые гуляют,
Кто с кошкой, кто с собачкой, прям с утра.
И с ними дети в салочки играют.
Красива зимняя пора.

И на аллее памятник стоит,
Тем войнам, чьи старания не забыты.
Лежат цветы, все павшим рядом с фото.
Геройской славы, что в огне добыта.

С другой же стороны аллеи
Стоит любимое людьми для фото место.
Оно находится у загса.
И выполнено в виде двух колец.

А рядом, около сбербанка
Стоят большие буквы, чьё значение Орда.
Мне кажется, что тот, кто сюда приехал,
Останется здесь точно навсегда.

Стоит красивая больница.
Ну на неё ка посмотри,
Работают добрейшие там люди.
И не понятно мне, красивее снаружи иль внутри?

Стоит одна большая школа,
Там постигают дети знания каждый день.
Там в переменки гул веселья,
И лучшие учителя.

Уборщицы, вахтёры и технички,
Всю люди очень важные для школы.
Прошу, о них не забывайте.
Вы даже после выпускного.

А рядом садик там со школою стоит,
Играют маленькие дети.
Рисуют, лепят, учатся читать.
И знания готовы постигать.

А по Орде гуляет ветер,
На рынке все с утра торгуют.
Там люди очень добрые стоят.
Когда попросишь цену снизят, всегда с улыбкою глядят.

А также много магазинов,
И в каждом свой особенный товар.
По всем им надо прогуляться.
И про здоровье их работников узнать.

Работает в Орде полиция на славу,
И каждый день на выезд, что случись.
И честно, им бы выдал кто медалей.
Но к сожалению медали, ждут иногда всю жизнь.

Пожарная местная – служба героев.
И хоть чуть- чуть огонь и дым.
Спешат- спешат уже к пожару,
И до конца бороться будут с ним.

И скорая летит всегда на вызов,
Сирены яркие горят.
Чтобы все люди были живы,
Они порой ночей не спят.

В суде судья сидит суровый,
И честный, знает он закон.
Рассудит он людей по чести,
И правильный выносит приговор.

В администрации трудятся неустанно.
Каждый отдел – как винтик в механизме.
Чтобы в районе лучше стало.
И люди все счастливо жили.

А в загсе всё сидят, и ждут кого- то.
Наверное, на пятницу назначили уж свадьбу.
Всегда они против разводов.
Ведь новая семья должна быть навсегда.

Библиотекари раскладывают книги,
По алфавиту и по жанрам в стеллажах.
Чтоб люди почитать могли, что любят.
И унестись в мир книги, будто бы во снах.

Звенят колокола, в церковной башне.
Священник зачитал молитву по утру.
И сюда сходятся, молиться богу.
За то чтобы царил вокруг них мир, и зло всё проиграло вновь добру.

Огни по праздникам снова будут сиять.
И люди сюда будут приезжать.
И будут взрослые и дети,
Так же по улице гулять.

С новым годом, мир

Медленно уходят дни,
Календарь почти закончен.
Лишь один остался день
До заветной этой ночи.

Уж тридцатое сегодня,
Скоро будет хоровод.
И каникулы наступят.
Завтра праздник- Новый год.

Люди носят домой ёлки,
Дети дома не сидят.
Все на улице гуляют,
С наступающим- твердят.

В магазинах ходят толпы,
Не проехать, не пройти.
Все подарки выбирают
И домой относят их.

Скоро будет этот вечер,
Зажигают люди свечи,
Крикнут дети- раз, два, три,
Ёлочка гори.

Ждали новогодней ночи.
И терпеть уж нету мочи.
Ты скорей приди!
Праздник принеси…

В центре города уж ёлка,
Вся в гирляндах ждёт гостей.
Зазывают их герои.
Сказок, былей, повестей.

Старый дедушка уже,
Собирает свой мешок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.