Наталья Ильина
Удивительная Исландия

География и природа Исландии

Название страны означает «Ледяная страна», но 89% территории Исландии свободны ото льда.

Своим названием Исландия обязана норвежскому викингу Флоуки, который, поднявшись на одну из гор северного побережья, увидел во фьорде айсберги и по возвращении в Норвегию стал называть новую страну «ледяной».

Исландия – самая западная европейская страна с самой северной столицей мира.

Исландия расположена в 320 км к востоку от Гренландии, и в 1050 км к западу от Норвегии.

Исландия считается вторым по величине островом в Европе и самым большим островом вулканического происхождения.

Исландия представляет собой вулканическое плато с вершинами до 2 км, круто обрывающееся к океану, образуя тысячи фьордов. Многочисленные действующие вулканы (Гекла, Аскья, Лаки и др.), гейзеры, горячие источники, лавовые поля и ледники покрывают собой почти всю территорию страны. Высочайшая вершина острова – пик Хваннадальсхнукюр (2109, 6 м).

Исландия – это остров, расположенный на гребне Северо-Атлантического глобального тектонического шва, вдоль которого происходит расхождение Северо-Американской и Евразийской литосферных плит.

Национальный парк Тингвелир – единственное место в мире, где можно увидеть, как разъезжаются материки. Разлом увеличивается на 2 сантиметра в год и проходит по долине, залитой водой, шириной 7 километров.

Территория Исландии охватывает 103 300 кв. км, из которых ледники занимают 11 000 кв. км, а озера – 2 700 кв. км.

Внутренние районы Исландии – практически безжизненное плоскогорье.

Ландшафт Исландии до сих пор изменяется, и остров продолжает расти.

На климат Исландии влияют два течения (теплое Гольфстрима и холодное Восточно-Гренландское) и арктический дрейфующий лед, который скапливается на северном и восточном побережьях.

Прибрежные воды Исландии свободны ото льда в течение всего года.

В Исландии приблизительно 7000 термальных источников, большинство из которых находится вблизи вулканов.

В местах вулканической активности температура воды доходит до 305 градусов Цельсия.

Почти 11% Исландии (7250 кв. км) покрыто льдами и ледниками. Многие ледники находятся над вулканами.

В Исландии ледники называются "ёкюдль" (исл. Jökull).

Крупнейший ледник Европы Ватнайокюль (Ватна-Йокуль в пер. «ледник, дающий воду") занимает 8, 5 тыс. кв. км, что равно площади всех ледников европейского субконтинента.

За 100 лет наблюдений растаяло уже 10 процентов самого большого ледника Исландии Ватнайокюль, а уровень земли поднимается в этом месте ежегодно на 25 миллиметров. Известно, что под ледником Ватнайокюль расположены два действующих вулкана.

Под юго-восточной частью ледника Мюрдальсйёкудль (Мирдалсьокудль исл. Mýrdalsjökull) находится активный вулкан Катла с диаметром кальдеры 10 км и периодичностью извержений 40-80 лет.

В хорошую погоду ледник Снайфедльсйёкюдль, под которым, по Жюль Верну, находятся «врата в подземный мир», можно увидеть из Рейкьявика через залив Фахсафлоуи (англ. Faxaflói).

Хофсйёкудль (исл. Hofsjökull) – третий по площади ледник в Исландии (после Ватнайёкюдль и Лаундёкудль), а также крупнейший активный вулкан на острове.

Ледниковая лагуна Йокурсарлон расположена у края ледника с плавающими айсбергами, во время отлива айсберги выносит в океан.

Самые глубокие озера Исландии: Oskjuvatn глубиной примерно до 220 метров, и Дингваллаватн (Dingvallavatn)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.