История ТРИЗ
Владимир Петров

© Владимир Петров, 2020

ISBN 978-5-4493-5372-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Владимир Петров

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРИЗ

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), созданная гением Генриха Сауловича Альтшуллера, еще достаточно молодая наука. Ей немногим более 70 лет, но она уже имеет свою историю, которую мы кратко и попытаемся изложить.

Эта книга описывает только основные даты и события развития ТРИЗ и краткую историю развития инструментов ТРИЗ.

Под событиями понимаются проводимые мероприятия, исследования и выпуск материалов.

Книга предназначена тем, кто изучает и преподает ТРИЗ.

Для полноты картины советуем вам читать эту книгу совместно с  книгой Петров Владимир. Фотоальбом ТРИЗ: Часть 1. 1926-1998/ Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 294 с. – ISBN 978-5-4493-5369-6 (т.1), ISBN 978-5-4493-5370-2

Общая история ТРИЗ

1.1. Введение

Успех и значительное распространение ТРИЗ в мире связано с тем, что Генрих Альтшуллер не только разработал саму теорию, но построил и осуществил умную стратегию развития ТРИЗ: разработал учебные материалы и методику преподавания, подготовил преподавателей и исследователей, создал ТРИЗ-движение.

В данном перечне указаны только те события, которые автор смог обнаружить в своих архивах. Многие работы утеряны, и автор не имеет возможности использовать другие источники. Поэтому наверняка какие-то события и данные не отражены. Автор заранее приносит свои извинения.

Этой книгой мы хотим пригласить всех желающих к сотрудничеству по теме «История ТРИЗ». Материалы должны пополняться и корректироваться. Откорректированные и дополненные материалы будут выставляться на сайте Саммита разработчиков ТРИЗ http://triz-summit.ru. Хотелось бы собрать максимальное количество материалов. Пока это только сухое изложение фактов.

Замечания, предложения, дополнительные материалы (факты, статьи, воспоминания, фотографии, аудио- и видеозаписи и т. д.) прошу присылать по адресу vladpetr@013net.net.

Биография Г. С. Альтшуллера изложена на сайте его Официального фонда¹.

1.2. Благодарности

Автор во многом ориентировался на материалы сайта Официального фонда Г. С. Альтшуллера, поэтому выражает глубокую благодарность, В. Н. Журавлевой, Л. А. Кожевниковой и Л. Д. Комарчевой за гигантскую работу, проделанную ими по наполнению сайта².

Хотелось бы поблагодарить моих друзей-коллег Б. Голдовского, Б. Злотина, С. Литвина и М. Рубина за помощь в подготовке этого материала. Они инициировали эту работу и максимально помогали в составлении материалов.

Кроме того, автор благодорит всех коллег, приславших материалы: М. Гафитулина, А. Гина, С. Гин, Н. Козыреву, О. Краева, В. Крячко,

А. Нестеренко, Е. Пчелинцеву, Н. Рубину, В. Фея.

При составлении этой книги автор воспользовался работой Л. А. Кожевниковой «Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ Отчет о работе в связи с 30-летием со дня создания Фонда, или 30 лет – «это маленькая жизнь»³. За что автор особо благодарит ее.

1.3. Основные события

1926

События:

15 октября 1926 г. родился Генрих Саулович Альтшуллер в

г. Ташкенте (СССР, Узбекистан).

1931

События:

Семья Альтшуллера переезжает в г. Баку (СССР, Азербайджан).

1933

События:

Первые попытки изобретать (передвижной туалет, деревянная подводная лодка).

Год точно не установлен (1939—1942)

Изобретения: катер с ракетным двигателем, пистолет-огнемет, прибор следности для торпед.

1943

Изобретения ГСА:

Первое авторское свидетельство (а. с.) 6756 СССР (приоритет заявки от 09.11.1943)⁴.

1944

События:

В феврале 1944 г. Альтшуллер добровольно пошел в Советскую Армию с первого курса нефтемеханического факультета Азербайджанского индустрильного института. Учился в 21-й Военно-авиационной школе первоначального обучения пилотов (СССР, Грузия, г. Рустави).

1945

События:

1. Альтшуллер был направлен в инспекцию по изобретательству Каспийской Военной флотилии (командир отделения химической разведки в/ч 11513).

2. Альтшуллер отправил 103 заявки на изобретения и получил 103 отказа.

1946

События:

Начало разработки ТРИЗ. Альтшуллер Г. С. ведет исследования совместно с Рафаилом Борисовичем Шапиро.

1947

Изобретения ГСА:

А. с. 71 289⁵.

1948

События:

1. Г. С. Альтшуллер начал проводить занятия по методике изобретательства (ТРИЗ).

2. Альтшуллер вместе с Шапиро пишет письмо на 30 страницах И. В. Сталину, в несколько министерств и газет о недостатках изобретательского дела в СССР. Письмо содержит серию предложений, связанных с методикой изобретательства.

Изобретения ГСА:

А. с. 84 460⁶.

1949

Изобретения ГСА:

А. с. 83 099⁷, а. с. 85 954⁸.

1950

События:

1. Альтшуллер получил более 10 авторских свидетельств.

2. 28 июля 1950 г. Альтшуллер и Шапиро арестованы МГБ (министерство госбезопасности) СССР, без суда приговорены Особым Совещанием МГБ к 25 годам лишения свободы. Альтшуллер был отправлен в Речлаг – один из лагерей Воркуты. Лагерный номер:

1-Ч-502. В лагере сделал несколько изобретений.

Статьи ГСА:

«Портативный сварочный генератор»⁹.

1954

События:

22 октября 1954 года Альтшуллер реабилитирован КГБ (Комитет госбезопасности) при СМ СССР (Совете министров) по ЗакВО (Закавказский военный округ).

1956

События:

Проведение первых семинаров Альтшуллером.

Разработки ГСА:

Появление АРИЗ и приемов.

Изобретения ГСА:

Наиболее значительное изобретение Г. Альтшуллера совместно с

Р. Шапиро – газотеплозащитный скафандр (а. с. 111 144)¹⁰.

Статьи ГСА:

– Выход первой статьи по ТРИЗ «О психологии изобретательского творчества»¹¹.

– «Больше нефти Родине!»¹²;

– «Новое в технологии термического крекинга»¹³;

– «В кругу отживших технических идей»¹⁴;

– «Покончить с неритмичностью и штурмовщиной»¹⁵;

– «Это сделали изобретатели»¹⁶;

– «Опыт скоростного ремонта крекинг-установок»¹⁷;

– «В костюме сквозь огонь»¹⁸.

1957

Рассказы ГСА:

1. Детективы:

– «Зиночка»¹⁹;

– «Сигнал СКРД»²⁰;

– «Тайна тройного удара»²¹.

2. Юмористические рассказы:

– «Замечательная идея»²²;

– «Из пушки на Луну»²³.

Статьи ГСА:

«Опыт эксплуатации скважин сдвоенными трубными насосами»²⁴.

1958

События:

Семинар по методике изобретательства в Министерстве строительства Азербайджана (г. Баку), в котором приняли участие 22 инженера и техника. Впервые сформулировано понятие ИКР.

Статьи ГСА:

– «Что предложил изобретатель…»²⁵;

– «О некоторых вопросах советского изобретательского права»²⁶;

– «Скважина будет жить»²⁷;

– «Окисленная вода»²⁸;

– «Вышки путешествуют»²⁹;

– «Электротермический домкрат»³⁰.

– «Наука изобретать»³¹.

Научно-фантастические рассказы:

– Первый фантастический рассказ «Икар и Дедал»³²;

– «За чертой cпидометра»³³.

Изобретения ГСА:

А. с. 120 909³⁴, а. с. 124 859³⁵.

1959

Статьи ГСА:

– Опубликована вторая статья «Изгнание шестикрылого серафима»³⁶, где изложен АРИЗ-59.

– «Ищите техническое противоречие»³⁷;

– «О „секретах“ изобретательства»³⁸.

– «В заводской лаборатории»³⁹;

– «Ищите технические противоречия»⁴⁰;

– «Там, где рождается „СК“»⁴¹;

– «Первое изобретение»⁴²;

– «В изобретательстве нет провинции»⁴³;

– «Потуги играющей мысли»⁴⁴.

– «Башня без башни»⁴⁵

– «Существует ли секрет изобретателя»⁴⁶

– «Как изобретать»⁴⁷

Разработки ГСА:

Разработан АРИЗ-59.

Научно-фантастические рассказы:

– «Сверхновая Аретина (Легенда ХХV века)»⁴⁸

– «Подводное озеро»⁴⁹.

Статья о фантастике «Из пушки на Луну»⁵⁰.

1960

Ризработки ГСА:

Работа «Как делаются открытия: Мысли о методике научной работы»⁵¹. 22.08.79.

Статья «Зажечь погасшие маяки!»⁵².

Научно-фантастические рассказы:

– «Богатырская симфония»⁵³;

– «Огненный цветок»⁵⁴;

– «Богатырская симфония»⁵⁵;

– «В полночь»⁵⁶;

– «Огненный цветок»⁵⁷;

– «Полигон „Звездная река“»⁵⁸;

– «Сокровища погибшего корабля (Скучный капитан)»⁵⁹;

– «Баллада о звездах»⁶⁰.

Статья о фантастике «Курс – на человека»⁶¹.

Переводы:

Перевод рассказа «Икар и Дедал» на чешский язык⁶².

1961

Книги ГСА:

Выход в свет первой книги «Альтшуллер Г. Как научиться изобретать»⁶³.

Появление АРИЗ-61.

Статьи:

– «Умеете ли Вы изобретать?»⁶⁴;

– «Если вы хотите изобрести…»⁶⁵;

– «Тайны творчества»⁶⁶;

– Изобретательству можно научиться⁶⁷.

Книга Р. Шапиро «Изгнание шестикрылого серафима⁶⁸, в основу которой положены работы Г. С. Альтшуллера по методике изобретательства.

Фантастика:

– Вышел первый сборник фантастических рассказов «Легенды о звездных капитанах» под псевдонимом Генрих Альтов⁶⁹.

Научно-фантастические рассказы:

– «Баллада о звездах»⁷⁰;

– «Генеральный конструктор»⁷¹;

– «Может ли машина мыслить?»⁷²;

– «Полигон „Звездная река“»⁷³.

Переводы:

Перевод книги «Альтшуллер Г. Как научиться изобретать» на болгарский язык⁷⁴.

Перевод повести «Баллада о звездах» на венгерский и чешский.

Альтов Г. Баллада о звездах.

1962

Брошюра «Десять процентов приключений»⁷⁵.

Альтшуллер провел более 30 учебных семинаров в Рязани, Пензе, Ставрополе, Москве и т. д.

Статьи:

– «10% приключений»⁷⁶.

– «Тайны творчества»⁷⁷.

– «Путь через невозможно»⁷⁸

Статьи о фантастике:

– «Полет к Марсу – салют Октябрю»⁷⁹;

– «Фантасты повторяются»⁸⁰.

Научно-фантастический рассказ: «Богатырская симфония»⁸¹.

Переводы:

Перевод книги «Легенды о звездных капитанах» на румынский язык⁸².

Переводы:

Перевод повести «Баллада о звездах» на словацкий.

Содержание:

– Ballad of the Stars (Баллада о звездах);

– The Star River Test (Полигон «Звездная река»);

The Donkey Axiom (Ослик и аксиома;

The Star Captain Legends (Легенды о звездных капитанах).

Перевод на словацкий (Balada o hviezdach)⁸³.

Перевод рассказа «Огненный цветок» на чешский язык⁸⁴.

Перевод рассказа «Полигон „Звездная река“» на болгарский язык⁸⁵.

1963

Выход в свет брошюры С. Корнеева⁸⁶, в которой автор излагает теорию, разработанную Г. Альтшуллером.

– Описывается методика проведения занятий и поурочная программа семинара.

– Дается определение «идеальной машины» и пути стремления к ней.

– Изложены некоторые законы развития техники и возможность прогнозирования будущих машин.

– Представлен пошаговый алгоритм решения изобретательских задач, который содержит 4 стадии (17 шагов).

– Изложен 31 прием разрешения технических противоречий, их определения и примеры.

– Помещена таблица использования этих приемов.

Таблица содержала 16 универсальных показателей.

– Впервые появилось словосочетание «Алгоритм решения изобретательской задачи».

Издана книга Г. Альтшуллера «Как работать над изобретением» (она была сдана в печать в 1962 г.)⁸⁷. В ней расширяются понятия, изложенные в книге «Как научиться изобретать».

Переводы:

Перевод книги «Как научиться изобретать» на болгарский язык⁸⁸.

Начало разработки курса развитие творческого воображения (РТВ)⁸⁹ – исследование фантастики.

Статьи о фантастике:

– «Долгая вахта Жюля Верна: Судьба предвидений

Жюля Верна»⁹⁰;

– «Рубежи науки фантастики»⁹¹.

Научно-фантастические рассказы:

– Второй рейс «Стремительной черепахи»⁹²;

– «Баллада о звездах»⁹³.

Статья «Медицина йогов»⁹⁴.

Радиоспектакли:

– «Конец острова „Сломанная челюсть“»⁹⁵;

– «Полигон „Звездная Река“»⁹⁶.

Переводы:

Перевод книги «Легенды о звездных капитанах» на словацкий⁹⁷.

1964

Издана книга «Основы изобретательства»⁹⁸.

В ней впервые дается название «Теория изобретательства»

(С. 3, 9).

Брошюра «Алгебра и гармония»⁹⁹

В АРИЗ-64¹⁰⁰ введена новая часть – «проверка и уточнение условий задачи». Эта часть нацелена на развитие АРИЗ как инструмента для решения трудных задач. Приемы разбиваются на подгруппы, и приводится таблица, использующая эти подгруппы.

Первая печатная работа по развитию изобретательской фантазии¹⁰¹. Основная идея – использование научно-фантастической литературы (НФЛ), как источника идей по развитию и созданию новой техники.

Альтшуллер составил первый вариант «Регистра современных научно-фантастических идей»¹⁰² – начало создания «патентного фонда» НФЛ.

Статьи:

– «Палеонтология и бионика»¹⁰³;

– «Гибкий свет»¹⁰⁴;

– «Задачу решит динозавр: (О бионике)»¹⁰⁵;

– «Участники семинара говорят: можно научиться изобретать!»¹⁰⁶.

– «Задачу решает динозавр: (о бионике)»¹⁰⁷;

– «Участники семинара говорят: можно научиться изобретать!»¹⁰⁸.

Статьи о фантастике:

– «А будет хуже…»¹⁰⁹;

– «И вспоминается Жюль Верн»¹¹⁰;

– «Приключения мысли»¹¹¹;

– «Путешествие к эпицентру полемики: (Анализ проблемы Тунгусского взрыва)»¹¹²;

– «Путешествие к эпицентру полемики: (Анализ проблемы Тунгусского взрыва)»¹¹³.

Научно-фантастические рассказы:

– «Десять минут»¹¹⁴;

– «Машина открытий»¹¹⁵;

– Путь «через невозможно»¹¹⁶.

1965

Статья «Внимание: алгоритм изобретения!»¹¹⁷. Впервые появилось аббревиатура АРИЗ и название «Алгоритм решения изобретательских задач».

Разработан АРИЗ-65.

Выпущена книга о жизни и творчестве Г. Альтшуллера и Р. Шапиро¹¹⁸.

Статьи:

– «10 процентов приключений»¹¹⁹;

– «В костюме сквозь огонь»¹²⁰;

– «Как устроить хроноклазм» (как делать трансфер технологий)¹²¹.

– «Миллион дерзаний»¹²²

Статьи о фантастике:

– «Обрести крылья»¹²³;

– «Экран открытый в будущее»¹²⁴;

– «Сила притяжения»¹²⁵.

Научно-фантастические рассказы:

– «Антенна»¹²⁶;

– «Богатырская симфония»¹²⁷;

– «Порт Каменных бурь»¹²⁸;

– «Клиника «Сапсан»¹²⁹;

– «Шальная компания»¹³⁰.

1966

Статья «Наука изобретать: Умственный труд и его проблемы»¹³¹.

Исследование фантастики¹³². Расширение и систематизация «Регистра РФ-идей».

Статья о фантастике «Перечитывая Уэллса»¹³³.

Научно-фантастические рассказы:

– «Ослик и аксиома»¹³⁴;

– «Клиника «Сапсан»¹³⁵.

1967

Статья о фантастике «Мечта… Гипотеза… Реальность?»¹³⁶.

Научно-фантастические рассказы:

– «Опаляющий разум»¹³⁷;

– «На земле восемь миллиардов человек»¹³⁸;

– «Ослик и аксиома»¹³⁹;

– «Клиника «Сапсан»¹⁴⁰;

– «Десять минут»¹⁴¹.

1968

Первый Всесоюзный семинар по методике изобретательства в Дзинтари (около Риги – Латвия), организованный Центральным Советом Всесоюзного Общества Изобретателей и Рационализаторов (ЦС ВОИР). Цель семинара – подготовка преподавателей методики изобретательства.

Создана секция Методического совета ЦС ВОИР, которая занимается разработкой и пропагандой методики изобретательства.

«Регистр РФ-идей» включает более 1000 стр. Включены идеи из старой фантастики.

В результате анализа «регистра» Альтшуллером разработан метод 4-этапного развития НФ-идей¹⁴² и некоторые другие методы и приемы фантазирования.

Издана книга «Карта страны фантазий»¹⁴³.

Статьи о фантастике:

– «Любить или не любить»¹⁴⁴;

– «Чтобы стать принцессой»¹⁴⁵;

– «Фантастика»¹⁴⁶;

– «Чтобы стать принцессой»¹⁴⁷.

Сборник научно-фантастических рассказов:

– «Десять минут»,

– «Опаляющий разум»¹⁴⁸.

Научно-фантастические рассказы:

– «Опаляющий разум»¹⁴⁹;

– «На земле восемь миллиардов человек»¹⁵⁰;

– «Ослик и аксиома»¹⁵¹;

– «Клиника «Сапсан»¹⁵².

1969

Выход первого издания книги «Алгоритм изобретения»¹⁵³. В ней изложен АРИЗ-68¹⁵⁴.

Начало разработки указателя физических эффектов (под руководством Г. Альтшуллера работу вел В. Гутник – Баку). Проанализировал свыше 5000 изобретений «с физическим уклоном» и отобрал из них примерно 500 наиболее интересных – эта информация положила начало картотеке по физическим эффектам. Появились первые наброски указателя, но работа прервалась.

Статья «Технологии творчества»¹⁵⁵.

Открытие первых Школ ТРИЗ в городах Дубна (рук. В. Богач), Петрозаводске (рук. А. Селюцкий) и Каунасе (рук. Ю. Чяпяле).

Научно-фантастические рассказы:

– «Полигон „Звездная река“»¹⁵⁶;

– «Третье тысячелетие»¹⁵⁷.

1970

Организована Общественная Лаборатория Методики Изобретательства (ОЛМИ). Открыта Молодежная изобретательская школа при ЦК ЛКСМ Азербайджана и РС ВОИР.

Опубликованы работы по ТРИЗ:

– АРИЗ-68¹⁵⁸;

– «Методика изобретательского творчества»¹⁵⁹;

– «Сборник задач и упражнений по методике изобретательства»¹⁶⁰;

– «Теория и практика решения изобретательских задач: Литература по курсу»¹⁶¹;

– «Теория и практика решения изобретательских задач: Учеб. программа»¹⁶²;

– «Об изобретательских способностях»¹⁶³;

– «Возможные пути организации изучения изобретательских способностей»¹⁶⁴;

– «Проблема изобретательских способностей и методика решения изобретательских задач»¹⁶⁵.

– Переносе технических решений на основе функционального подхода¹⁶⁶.

Общие принципах построения алгоритмов творчества¹⁶⁷ [ii].

Статьи на немецком¹⁶⁸.

Развитие творческого воображения (РТВ)

Г. Альтшуллер разработал материалы по курсу «Развитие творческого воображения (РТВ)»:

– «Краски для фантазии»¹⁶⁹;

– «Гадкие утята фантастики. 50 идей Александра Беляева»¹⁷⁰;

– «Фантастика и читатели»¹⁷¹;

– «Проверьте свою фантазию»¹⁷².

Сборник научно-фантастических рассказов: «Создан для бури»¹⁷³.

1971

ЦС ВОИР финансирует создание первого в СССР общественного института изобретательского творчества – «Азербайджанский Общественный Институт Изобретательского Творчества (АзОИИТ)» и ОЛМИ, руководимых Г. Альтшуллером.

Разработан АРИЗ-71¹⁷⁴, содержащий 6 частей (36 шагов), 40 приемов устранения технических противоречий¹⁷⁵ и таблицу их использования с 39 универсальными параметрами¹⁷⁶. В этом виде приемы используются и сегодня. Позже были добавлены еще 10 (дополнительных) приемов¹⁷⁷.

Выпущены учебные материалы по ТРИЗ:

– «Основные приемы устранения технических противоречий при решении изобретательских задач»¹⁷⁸;

– «Изменение процесса решения изобретательской задачи…»¹⁷⁹;

– «Разбор решений изобретательских задач»¹⁸⁰;

– «Сборник задач и упражнений по методике изобретательства»¹⁸¹.

Статьи о фантастике:

– «Краски для фантазии»¹⁸²;

– «Новые рубежи фантастики»¹⁸³;

– Неакадемическая родословная»¹⁸⁴.

Переводы:

– Перевод повести «Баллада о звездах» на испанский язык¹⁸⁵;

– Перевод рассказа «Порт Каменных Бурь» на венгерский язык¹⁸⁶.

1972

Работы по ТРИЗ:

1. «АРИЗ-71»¹⁸⁷.

2. «Основные приемы устранения технических противоречий при решении изобретательских задач»¹⁸⁸.

3. «Теория и практика решения изобретательских задач: Учеб. программа»¹⁸⁹.

4. Статья «Алгоритмизация изобретательского творчества»¹⁹⁰.

5. Конспекты и справки для слушателей¹⁹¹:

– Мозговой штурм;

– Морфологический анализ;

– Метод контрольных вопросов;

– Метод фокальных объектов;

– Синектика. Дополнительно о синектике;

– Основные положения алгоритмической теории решения изобретательских задач;

– Разборы решения учебных задач: К-5, К-12, К-23, К-50, 1—11,

1—28, 1—36, 2—13, 2—19, 2—36;

– К шагу 2.3;

– Оператор РВС;

– Об улучшении АРИЗ;

– К шагу 3.4;

– К шагу 2.1а;

– Решение сложных задач;

– Фантограммы;

– Пример применения оператора РВС;

– Еще к шагу 3.4.

Статья Г. С. Альтшуллера¹⁹².

Разработан учебник по курсу РТВ (Г. Альтов и П. Амнуэль)¹⁹³. Вышла справка «Фантограммы»¹⁹⁴.

Статья о фантастике: «Судьба предвидений Жюля Верна»¹⁹⁵.

Создание Школы ТРИЗ в Горьком (рук. Ю. Шеломок и Б. Голдовский) и в Днепропетровске (рук. Ф. Маценко). В Ленинграде В. Митрофанов преподает ТРИЗ в НПО «Светлана».

Переводы:

– Перевод книги «Алгоритм изобретения (1969)» на польский язык¹⁹⁶;

– Перевод статьи «Об изобретательских способностях» на польский язык¹⁹⁷.

Обзор работ по развитию техники¹⁹⁸.

1973

Вышло второе издание книги «Алгоритм изобретения»¹⁹⁹.

Разработан первый вариант вепольного анализа²⁰⁰.

Ю. Гориным подготовлен первый указатель физических эффектов (более 100 эффектов)²⁰¹ и методические указания с разбором задач.²⁰²

Разработаны поурочные планы занятий и конспект лекций для преподавателей (27 занятий по 3 часа)²⁰³.

«Планы занятий на первом курсе АзОИИТ»²⁰⁴.

«Научная организация изобретательского творчества: Конспект обзор лекции»²⁰⁵.

«Учебная программа для общественных институтов и школ изобретательского творчества»²⁰⁶.

«Учебные методические указания по проведению занятий на семинаре»²⁰⁷.

Это первый шаг к массовому обучению.

Разработаны парные приемы (прием-антиприем)²⁰⁸ и их модификация²⁰⁹.

Продолжается разработка курса РТВ:

– «Конспекты к занятиям по курсу „Развитие творческого воображения“»²¹⁰;

– «Фантазия – инструмент творчества»²¹¹;

– «Гадкие утята фантастики: Пятьдесят идей Александра Беляева»²¹²;

– «Фантазия – инструмент творчества»²¹³;

– «Магический кристалл фантазии»²¹⁴.

Переводы:

Перевод книги «Алгоритм изобретения (1969)» на немецкий язык²¹⁵.

Работы по ТРИЗ:

– Работа о переносе технических решений на основе функционального подхода²¹⁶;

– Задачи-аналоги.

– Основные идеи и направления цепочки дробления²¹⁷.

– Использование законов диалектики для развития ТС²¹⁸.

– Точка – линия – объем²¹⁹.

– Управление весом²²⁰.

– Учебные материалы²²¹.

Серия статей «Школа изобретателя» в вильнюской газете «Комъяунимо теса» (Комсомольская правда). Автор Ю. Чяпяле. Статьи²²².

Первая конференция преподавателей в Днепропетровске с аттестацией преподавателей ЦС ВОИР.

Открыта Ленинградская Школа ТРИЗ (рук. В. Митрофанов, помогал В. Петров) – самая мощная школа в истории ТРИЗ.

1974

Работы по ТРИЗ:

– Работы по вепольному анализу²²³.

– Основополагающие работы по узловому компоненту, противоречиям и оператору отрицания, введено понятие главной полезной функции системы (ГПФ) Б. Голдовского²²⁴.

– Принцип отзывчивости²²⁵.

– Введение в теорию решения изобретательских задач²²⁶.

– Шахматы и АРИЗ²²⁷.

– Математизация ТРИЗ²²⁸.

– Ресурсы²²⁹.

Учебно-методические указания по проведению 5 занятий на первом курсе²³⁰.

Появление рубрики для детей «Изобретать это сложно, изобретать это просто» в газете «Пионерская Правда»²³¹.

Курс РТВ:

– «Развитие системного мышления (9-экранная система)»²³²;

– «Фантограмы»²³³;

– «Метод ММЧ (моделирование маленькими человечками)»²³⁴;

– «Магический кристалл фантазии»²³⁵.

Справки:

– «Об одном занятии на втором курсе АзОИИТ»²³⁶;

– «О личной картотеке»²³⁷;

– «Информация об итогах 73—74 учебного года»²³⁸.

Переводы:

– Перевод книги «Алгоритм изобретения (1973)» на болгарский язык²³⁹;

– Перевод книги «Алгоритм изобретения (1973)» на польский язык²⁴⁰.

Снят документальный фильм «Алгоритм изобретения»²⁴¹.

Вторая конференция преподавателей в Горьком (вторая и последняя аттестация преподавателей ЦС ВОИР).

В Баку приехала для изучения АРИЗ группа преподавателей института повышения квалификации руководящих кадров при Совете Министров ПНР.

В октябре в Москве на ВДНХ была проведена научно-практическая конференция «Эвристика», организованная ЦС ВОИР²⁴².

Гонение на ТРИЗ – Г. Альтшуллера выгнали из АзОИИТ, прекращение финансирование ЦС ВОИР ОЛМИ, закрытие Ленинградской и некоторых других школ. В Ленинграде работает только школа во ВНИИ «Гидроприбор» (руководитель В. Петров).

Переводы:

– Перевод рассказа «Подводное озеро» на немецкий язык²⁴³.

1975

Создание АРИЗ-75²⁴⁴.

Введено понятие физического противоречия²⁴⁵.

Имеются шаги по использованию вепольного анализа и указателя физэффектов.

Разработаны первые 5 стандартов²⁴⁶, как приложение к АРИЗ-75. Введено понятие стандарта.

Стандарты²⁴⁷:

1 – обнаружение;

2 – сравнение;

3 – ликвидация вредных явлений;

4 – перемещение, напряжение и обработка не ферромагнитных объектов (введение феррочастиц);

5 – интенсификация показателей системы (переход в надсистему).

Предложения и замечания к стандартам²⁴⁸. Учебный материал²⁴⁹.

Работы по ТРИЗ:

– «О прогнозировании развития ТС»²⁵⁰;

– «О формализации процесса составления ФП»²⁵¹;

– «Процесс решения изобретательских задач. Основные этапы и механизмы»²⁵²;

– «Решение учебных изобретательских задач»²⁵³;

– «Современное состояние теории решения изобретательских задач»;

– «О представлении условий изобретательской задачи в вепольной форме»²⁵⁴;

– «О представлении физических законов, эффектов и явлений в вепольной форме»²⁵⁵;

– «Энергетический анализ технических систем»²⁵⁶;

– «Алгоритм решения схемных задач»²⁵⁷;

– Согласование систем²⁵⁸;

– Учебные материалы²⁵⁹.

РТВ²⁶⁰:

– Вектор фантазии;

– Импульс фантастики.

Справки:

– «Выводы из ознакомления с работами днепропетровских слушателей»²⁶¹;

– «Замечания по поводу решения задач по АРИЗ»²⁶²;

– «Замечания по решениям задач 4 и 6»²⁶³;

– «Изменения по решениям задач №4 и 6»²⁶⁴;

– «Информация о занятиях по информатике на 2 курсе АзОИИТ»²⁶⁵;

– «К итогам 1974—75 учебного г.»²⁶⁶;

– «Как проверять работы слушателей»²⁶⁷;

– «Некоторые общие замечания»²⁶⁸.

В Ленинграде открыт университет молодого рационализатора и изобретателя (руководитель В. Митрофанов, помощник В. Петров).

Продолжение публикация в «Пионерской правде»²⁶⁹.

Переводы:

– Перевод книги Алгоритм изобретения (1973) на польский язык²⁷⁰;

– Перевод книги Алгоритм изобретения (1973) на немецкий язык.²⁷¹;

– Статья на литовском язык²⁷².

Перевод рассказа «Икар и Дедал» на венгерский²⁷³.

Научно-фантастический рассказ «Эффект Уорпа Явича»²⁷⁴.

Статья о фантастике: «Вектор фантазии»²⁷⁵.

1976

Вторая группа стандартов²⁷⁶.

Стандарты:

6 – операции с легкодеформируемыми объектами²⁷⁷;

7 – совмещение взаимоисключающих действий или состояний²⁷⁸;

8 – определение изменений в механический системе (резонанс)²⁷⁹;

9 – интенсификация показателей ТС (замена на вещество)²⁸⁰;

10 – обходные пути.

Сравнительный анализ стандартов²⁸¹. Учебный материал²⁸².

Методическое пособие для преподавателей и слушателей²⁸³.

Введение в ТРИЗ²⁸⁴. Теория и практика решения изобретательских задач²⁸⁵.

Статья в словарь по творчеству²⁸⁶.

Сравнительный анализ законов развития техники и биологии²⁸⁷.

Продолжение публикаций в «Пионерской правде»²⁸⁸.

Открытие специализированных курсов ТРИЗ в системе повышения квалификации – Институт повышения квалификации (ИПК) Судостроительной промышленности (рук. В. Петров). На занятиях решаются производственные задачи²⁸⁹. Позже были открыты школы в ИПК других министерств.

Использование системного анализа для развития технических систем²⁹⁰.

Начало разработки методики прогнозирования с использованием ТРИЗ²⁹¹.

Продолжается совершенствование методики преподавания ТРИЗ, в частности, разработана методика применения деловых игр и конкретных ситуаций для преподавания ТРИЗ²⁹².

Усовершенствован курс развития творческого воображения²⁹³.

Школа изобретателя в журнале «Клуб»²⁹⁴.

Первая серия статей по ТРИЗ в СМИ Ленинграда (газета «Смена» – авторы: Б. Злотин, В. Канер, В. Митрофанов, В. Петров)²⁹⁵.

Подготовка преподавателей системы профтехобразования – эксперимент совместно с ВНИИ профтехобр²⁹⁶.

Справки:

– «К решению задачи Т-1»²⁹⁷;

– «О книге Дж. Н. Джонса „Инженерное и художественное конструирование“»²⁹⁸;

– «О СК в 1977—1978 учеб. г.»²⁹⁹;

– «О формализации процесса составления физического противоречия»³⁰⁰;

– «Ошибки в изобретательской деятельности»³⁰¹;

– «Разбор некоторых учебных задач»³⁰²;

– «Разбор решения учебных задач (с текстом АРИЗ-71В)»³⁰³;

– «Разбор решения учебных задач: Из рекомендаций по проведению занятий в 1976—1977 учеб. году»³⁰⁴;

– «Рекомендации по проведению занятий в 1976—1977 учеб. году»³⁰⁵;

– «Типовые классы изобретательских задач»³⁰⁶.

Научно-фантастические рассказы:

– «На земле восемь миллиардов человек»³⁰⁷;

– «Голубая раковина»³⁰⁸;

– «Мост»³⁰⁹;

– «Мой друг Робин»³¹⁰.

Переводы:

Перевод рассказа «Порт Каменных Бурь» на немецкий³¹¹.

1977

Книга «Творчество как точная наука»³¹².

Появление АРИЗ-77³¹³. Революционный шаг в АРИЗ содержащий полную цепочку противоречий и логику, присущую современному АРИЗ.

Первая работа Г. Альтшуллера по системе законов развития технических систем³¹⁴.

Начало разработки второго указателя физических эффектов³¹⁵.

Выход в свет книги «Вдохновение по заказу»³¹⁶.

Курс РТВ³¹⁷.

Появление стандарта №11 – движение с использованием силы тяжести³¹⁸.

Сравнительный анализ стандартов³¹⁹.

Учебные материалы³²⁰.

Продолжение публикация в «Пионерской правде»³²¹.

Статьи³²².

Переводы:

– Перевод альбома 40 основных приемов на болгарский язык³²³;

– Перевод статьи «О теории решения изобретательских задач» на польский язык³²⁴.

Статьи:

– «Знакомьтесь: АРИЗ»³²⁵;

– «Еще о методе проб и ошибок»³²⁶;

– «Еще одна учебная задача»³²⁷;

– «Задачи и упражнения»³²⁸;

– «Информация о семинаре в Челябинске»³²⁹;

– «Новые учебные задачи №1—3»³³⁰;

– «О новом качестве обучения»³³¹;

– «О сводной картотеке»³³²;

– «Одна любопытная задача»³³³;

– «План занятий по курсу ТРИЗ»³³⁴;

– «Ошибки в изобретательской деятельности»³³⁵;

– Опыт использования ТРИЗ в ИПКСП³³⁶.

Организация первого Ленинградского научно-практического семинара, ставшего традиционным в последующие годы для ТРИЗовцев СССР.

Открытие Ленинградской городской школы молодого рационализатора при ЛДНТП для системы профессионально технического образования.

Начало профессионального использования ТРИЗ в системе ФСА.³³⁷ В объединении «Электросила» (Ленинград») открывается группа ФСА, руководимая Б. Злотиным.

Переводы:

Перевод АРИЗ-77 на чешский язык³³⁸.

Научно-фантастические рассказы:

– «Секунды нашей жизни»³³⁹;

– «Чрезвычайный рейс»³⁴⁰.

Серия статей о ТРИЗ в газете «Смена» (Ленинград³⁴¹).

Опыт преподавания Ленинградской школы ТРИЗ³⁴².

Переводы:

Перевод книги «Создан для бури» на немецкий язык³⁴³.

1978

Продолжение публикация в «Пионерской правде»³⁴⁴.

К разработке АРИЗ-80³⁴⁵.

Появление стандартов №№12—18³⁴⁶. Сравнение³⁴⁷. Учебные материалы³⁴⁸.

Статьи о фантастике:

– Этюды о фантазии³⁴⁹.

– О проявлениях фантазии³⁵⁰.

Статьи:

– Обучение методике изобретательства как средство активизации применения специальных знаний и формирования творческого мышления³⁵¹;

– Дополнение к решению задачи о шлаке³⁵²;

– Еще раз о пользе ТРИЗ³⁵³;

– Еще раз о потерях из-за промедления в организации обучения ТРИЗ³⁵⁴;

– О книге И. М. Розета «Психология фантазии»³⁵⁵;

– О повышении качества обучения в 1977—78 учеб. годах³⁵⁶;

– О системе А. А. Любищева³⁵⁷;

– Об организации обучения ТРИЗ³⁵⁸;

– Рекомендации на 1978—79 учеб. г.³⁵⁹;

– Сводная картотека по теории и практике решения изобретательских задач. Вып. 11³⁶⁰;

– Статьи для словаря по творчеству³⁶¹;

– Учебная программа для общественных институтов и школ изобретательского творчества³⁶²;

– Шерлок Хомс и ТРИЗ³⁶³;

– Участникам Ленинградского семинара³⁶⁴.

Выпуск второго указателя физических эффектов (400 эффектов)³⁶⁵.

Работы по ТРИЗ:

– Анализ процессов³⁶⁶;

– Соединимость³⁶⁷;

– Система законов развития ТС³⁶⁸;

– Теория применимости (ресурсы)³⁶⁹;

– Решение схемных задач³⁷⁰.

– АРИЗ – эмбриология истины³⁷¹.

Создание «Комплексного метода»³⁷² под руководством Бориса Голдовского. Перспективная технология того времени. Разработаны специальные операторы.

Опыт преподавания ТРИЗ в ИПКСП³⁷³ и системе профтехобразования³⁷⁴.

Переводы:

– Перевод на немецкий язык серии статей Г. Альтшуллера³⁷⁵.

– Перевод статьи «Краски для фантазии» на английский язык³⁷⁶ [xxxii].

Научно-фантастические рассказы:

– «Правило Юрьева»³⁷⁷;

– «20 лет спустя»³⁷⁸;

– Рассказ «Угол атаки»³⁷⁹.

1979

Выход книги «Творчество как точная наука»³⁸⁰.

Начало публикаций по изобретательству в журнале «Техника и Наука»³⁸¹.

Появление первой системы стандартов (28 стандартов), состоящей из 3 классов³⁸². Сравнительный анализ³⁸³. Учебные материалы³⁸⁴.

Тенденции развития вепольных систем³⁸⁵.

Продолжение публикация в «Пионерской правде»³⁸⁶.

Открытие школы ТРИЗ в г. Норильске (руководитель Михаил Шустерман).

Методические материалы:

– Задачник по теории и практике решения изобретательских задач. Вып.1³⁸⁷;

– Изобретательские задачи³⁸⁸;

– Как вести исследования по ТРИЗ³⁸⁹;

– К статье о закономерностях развития технических объектов³⁹⁰;

– О применении АРИЗ к электронике, радиотехнике и схемным задачам³⁹¹;

– Комментарии к первому выпуску задачника по теории и практике решения изобретательских задач³⁹²;

– Литература по ТРИЗ³⁹³.

Общественная лаборатория теории изобретательства³⁹⁴.

Материалы об эффективности обучения ТРИЗ³⁹⁵.

ФСА и ТРИЗ³⁹⁶.

О публикациях по методологии изобретательства³⁹⁷.

Несколько замечаний о проведении семинаров, совещаний и других встреч преподавателей ТРИЗ³⁹⁸.

Рекомендации по проведению научно-практической конференции «Проблемы обучения теории и практике решения изобретательских задач» (Челябинск, 15—17 янв. 1980 г.)³⁹⁹.

Ко 2-й встрече преподавателей ТРИЗ Москвы и Московской области⁴⁰⁰. Опыт обучения ТРИЗ в Ленинграде⁴⁰¹.

Выпуск сокращенного варианта указателя физических эффектов.⁴⁰²

Комплексный метод⁴⁰³.

Статьи⁴⁰⁴

Материалы для средних профессионально-технических училищ:

– Группой Ленинградских специалистов ТРИЗ разработаны учебно-методические материалы⁴⁰⁵;

– Учебник для системы профтехобразования⁴⁰⁶;

– Введено понятие «математический эффект»⁴⁰⁷;

– Алгоритм открытий⁴⁰⁸;

Начало развития ТРИЗ в Израиле⁴⁰⁹;

Статьи о фантастике:

– Статья о фантастике: «За круглым столом – фантасты»⁴¹⁰;

– Встреча с Г. С. Альтшуллером;

– В космосе – на плоту⁴¹¹;

Информация ГСА⁴¹².

1980

Книга «Крылья для Икара»⁴¹³.

Брошюра «Теория и практика решения изобретательских задач»

⁴¹⁴.

Учебные пособия для ИПК судостроительной промышленности⁴¹⁵ и книга⁴¹⁶.

Первый семинар разработчиков ТРИЗ в Петрозаводске (в дальнейшем традиционный)⁴¹⁷.

Веполи, преобразующие тепловое поле в механическое: Материалы к разработке четвертого варианта Указателя физэффектов⁴¹⁸.

Методические материалы:

– Некоторые особенности ТРИЗ⁴¹⁹;

– О подготовке операции «729»⁴²⁰;

– Разбор задачи о расцепителе⁴²¹;

– Снова о методе проб и ошибок⁴²²;

– ТРИЗ: исследование, обучение, внедрение: Тез. к петрозавод. встрече преподавателей и разработчиков ТРИЗ⁴²³.

Публикации в журнале «Техника и Наука»⁴²⁴.

Продолжение публикаций в «Пионерской правде»⁴²⁵.

Статья «Душа обязана …учиться»⁴²⁶.

Минвуз УССР ввело в учебный план для всех технических ВУЗов республики дисциплину «Основы технического творчества», основу которого составляет ТРИЗ. Выпущено учебное пособие⁴²⁷.

Использование системного анализа для развития первой части АРИЗ⁴²⁸ и выбора перспективных направлений⁴²⁹, разработаны основы закона согласования⁴³⁰. Требования к ТС⁴³¹.

Основы методики и организации поиска технических решений⁴³².

Статьи⁴³³.

Переводы:

– Перевод АРИЗ на чешский язык⁴³⁴;

– Перевод книги Г. Альтова «Порт каменных бурь» на немецкий язык⁴³⁵;

– Перевод рассказа «Богатырская симфония» на болгарский язык⁴³⁶.

Научно-фантастический рассказ «Клиника «Сапсан»⁴³⁷.

Статьи о фантастике:

– «Эти удивительные фантазии»⁴³⁸;

– «Патентный фонд фантазии»⁴³⁹;

– «Солнечный зайчик воображения»⁴⁴⁰;

– «Этюды о фантазии»⁴⁴¹.

1981

Начало разработки указателя физических и химических эффектов нового поколения (публикации статей в журнале «Техника и наука»)⁴⁴².

Основные виды конфликтов в моделях задач⁴⁴³.

Система 50 стандартов⁴⁴⁴. Сравнение систем стандартов⁴⁴⁵. Учебные материалы⁴⁴⁶.

Законы развития технических систем⁴⁴⁷. Разработана система законов развития техники. Введены и определены законы избыточности и толерантности⁴⁴⁸. Усовершенствованы законы перехода к капиллярно-пористым материалам⁴⁴⁹ и увеличения степени вепольности⁴⁵⁰.

Публикации в журнале «Техника и Наука»⁴⁵¹.

Альбом плакатов по курсу ТРИЗ (70)⁴⁵².

Продолжение публикаций в «Пионерской правде»⁴⁵³.

Информации⁴⁵⁴.

Статьи⁴⁵⁵.

Методические материалы⁴⁵⁶.

Учебное пособие⁴⁵⁷.

Переводы:

– Статья на чешском языке⁴⁵⁸.

– Перевод рассказа «Десять минут» на английский язык⁴⁵⁹.

– Перевод рассказа «Икар и Дедал» на немецкий язык⁴⁶⁰.

1982

Версия АРИЗ-82⁴⁶¹. Выбор задачи⁴⁶².

Система 54 стандартов⁴⁶³. Сравнение систем стандартов⁴⁶⁴. Учебные материалы⁴⁶⁵.

Методические рекомендации на составление программы обучения в школах технического творчества⁴⁶⁶.

Задачи и упражнения по теории решения изобретательских задач и развитию творческого воображения⁴⁶⁷.

Функционально-стоимостный анализ⁴⁶⁸

Книга «Беседы об изобретательстве»⁴⁶⁹.

Публикации в журнале «Техника и Наука»⁴⁷⁰.

Биоэффекты⁴⁷¹.

Продолжение публикаций в «Пионерской правде»⁴⁷².

Материалы по РТВ:

Разработаны материалы по РТВ:

– Шкала «Фантазии»⁴⁷³;

– Шкала «Фантазии-2»⁴⁷⁴;

– История курса РТВ⁴⁷⁵.

– Противоречие как основа построения рассказа⁴⁷⁶.

Справки и информация⁴⁷⁷.

Проведение первого практического прогноза на основе ЗРТС и анализа более 80000 патентов⁴⁷⁸, разработаны механизмы закона увеличения степени идеальности⁴⁷⁹. Полностью сформированная система законов развития техники и методика прогнозирования⁴⁸⁰.

Методические рекомендации⁴⁸¹.

Учебное пособие⁴⁸².

Методические материалы по ТРИЗ⁴⁸³.

Создание Кишиневской школы ТРИЗ (рук. Б. Злотин).

Начало обучения ТРИЗ в Ленинградском политехническом институте (рук. проф. Р. Ф. Жуков, лекции читает В. Петров). Создание второго общественного университета ТРИЗ в Ленинграде при Доме ученых в Лесном «Университет технологии творчества» (рук. В. Петров, читают лекции: Э. Злотина, В. Петров, Р. М. Грановская, И. Викентьев и др.)

Гонение на ТРИЗ. Закрытие некоторых школ ТРИЗ и семинаров.

Беседа с Г. С. Альтшуллером⁴⁸⁴

Переводы:

– Книга на польском языке⁴⁸⁵;

– АРИЗ на чешском языке⁴⁸⁶.

– Перевод повести «Баллада о звездах» на английский⁴⁸⁷.

– Перевод рассказа «Икар и Дедал» на немецкий язык⁴⁸⁸.

– Перевод рассказов «Легенды о звездных капитанах», «Ослик и аксиома» и на английский язык⁴⁸⁹.

Перевод рассказа «Полигон „Звездная река“» на английский язык⁴⁹⁰.

1983

АРИЗ-82Г⁴⁹¹.

Система 59 стандартов⁴⁹². Сравнение систем стандартов⁴⁹³. Учебные материалы⁴⁹⁴.

Система 60 стандартов. Сравнение систем стандартов⁴⁹⁵. Учебные материалы⁴⁹⁶.

Теория и практика решения изобретательских задач⁴⁹⁷. Сборник задач и упражнений по курсу «Методы поиска новых технических решений». Вып. 1⁴⁹⁸.

Система построения фонда физэффектов⁴⁹⁹. Указатель физических эффектов⁵⁰⁰. Разработка химических эффектов⁵⁰¹. Построение банка медицинских и биологических эффектов⁵⁰².

Совершенствование методики системного анализа и прогнозирования⁵⁰³, Разработка законов развития технических систем⁵⁰⁴. Разработка «гипервеполей»⁵⁰⁵.

Методика использования задач-аналогов⁵⁰⁶. Задачи-аналоги⁵⁰⁷. Аппарат разрешения противоречий⁵⁰⁸. Ресурсы⁵⁰⁹.

Учебное пособие⁵¹⁰. Опыт преподавания ТРИЗ студентам ЛПИ⁵¹¹.

Публикаци в журнале «Техника и Наука»⁵¹².

Продолжение публикаций в «Пионерской правде»⁵¹³.

Методические указания⁵¹⁴.

Статьи⁵¹⁵

Переводы:

– «Творчество как точная наука» на польский язык;⁵¹⁶

– «Алгоритм изобретения» (1973) на вьетнамский язык⁵¹⁷;

– «Крылья для Икара» на немецкий язык⁵¹⁸;

– Статья на немецком⁵¹⁹;

– Обзорные материалы на вьетнамском⁵²⁰;

– Перевод рассказа «Ослик и аксиома» на венгерский⁵²¹.

Беседы о научной фантастике⁵²²

Фантастика:

– Статья о фантастике «Инженер читае фентастику»⁵²³;

– Научно-фантастический рассказ «Тайна Южного рифа»⁵²⁴.

1984

Система 69 стандартов⁵²⁵. Сравнение систем стандартов⁵²⁶. Учебные метериалы⁵²⁷.

АРИЗ-85-А, Б⁵²⁸. АРИЗ-84⁵²⁹.

Научный семинар в Новосибирске внес серьезный вклад в развитие ТРИЗ⁵³⁰.

Законы развития систем⁵³¹. Идеализация технических систем (Саламатов Ю. П., Кондраков И. М.)⁵³².

Книга «И тут появился изобретатель»⁵³³. Учебное пособие⁵³⁴.

Начало разработки методики применения «диверсионного анализа» для решения научных проблем (Б. Злотин, А. Зусман).

Механизмы свертывания технических систем (Верткин И.)⁵³⁵.

Ресурсы⁵³⁶.

Статьи ГСА:

– Материалы к теме «Типовые приемы устранения технических противоречий». Вып.1⁵³⁷;

– О неправильном отношении к материалам по ТРИЗ⁵³⁸;

– Принцип дробления: (Паспорт приема⁵³⁹);

– Теория и практика решения изобретательских задач: План и программа учебного курса (130 часов)⁵⁴⁰;

– Типовые приемы разрешения технических противоречий⁵⁴¹;

– Что читать по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Будет… революция в сфере творчества⁵⁴²;

– Принципы составления учебных программ⁵⁴³.

Продолжение публикаций в «Пионерской правде»⁵⁴⁴.

Статьи⁵⁴⁵

Переводы:

– Перевод книги «Творчество как точная наука» на английский язык⁵⁴⁶;

– Перевод книги «Творчество как точная наука» на немецкий язык⁵⁴⁷;

– Сборник материалов по ТРИЗ напечатан в Болгарии (АРИЗ-82,

40 основных приемов, таблицы физэффектов, вепольный анализ, система 54 стандартов, статьи по физэффектам из журнала «Наука и техника», Шкала «Фантазии-2», разбор задач по АРИЗ)⁵⁴⁸;

– АРИЗ-77 на чешском языке⁵⁴⁹.

– Серия статей на немецком языке⁵⁵⁰.

Информация ГСА⁵⁵¹. Интервью с Г. Альтшуллером⁵⁵².

Статья о фантастике

Итак, фантасты предсказывают»⁵⁵³.

1985

АРИЗ-85 А, Б, В⁵⁵⁴.

Система 76 стандартов⁵⁵⁵. Сравнение систем стандартов⁵⁵⁶. Учебные метериалы⁵⁵⁷.

Первая презентация Жизненной Стратегии Развития Творческой Личности⁵⁵⁸.

Книга «Профессия – поиск нового»⁵⁵⁹.

Первая книга по ТРИЗ в Финляндии⁵⁶⁰.

Альбом приемов⁵⁶¹.

Продолжение публикаций в «Пионерской правде»⁵⁶².

Переводы:

Перевод АРИЗ-85 А, Б, В на Болгарский⁵⁶³ [x].

Справки⁵⁶⁴.

Общая теория развития⁵⁶⁵.

Ресурсы⁵⁶⁶.

Механизмы повышения идеальности⁵⁶⁷.

Прогнозирование развития измерительных систем⁵⁶⁸.

История винтовки⁵⁶⁹.

Свертывание конструкций технических систем⁵⁷⁰.

О неизбежности вытеснения природы техникой⁵⁷¹, техника и природа⁵⁷².

Методика решения исследовательских задач⁵⁷³.

Теории развития коллективов⁵⁷⁴.

Методика выбора перспективного направления НИОКР⁵⁷⁵.

Начало разработки проекта «Изобретающая Машина» (рук. В. Цуриков) – первая компьютерная программа по ТРИЗ.

Развитие художественных систем⁵⁷⁶.

Комплекс учебных программ «Икар и Дедал»⁵⁷⁷. Универсальная система построения учебных программ⁵⁷⁸.

Статьи⁵⁷⁹

Методические указания⁵⁸⁰. Учебное пособие⁵⁸¹. Книга⁵⁸².

Информация ГСА.⁵⁸³

Статья на английском⁵⁸⁴ и на финском языках⁵⁸⁵.

Научно-фантастический рассказ «Клиника «Сапсан»⁵⁸⁶.

1986

Книга «Найти идею»⁵⁸⁷. Книга «Путь к изобретению»⁵⁸⁸.

АРИЗ-85В⁵⁸⁹. Стандарты⁵⁹⁰. ЖСТЛ-2⁵⁹¹.

Прогнозирование⁵⁹². Тенденции развития веполей⁵⁹³. РТВ⁵⁹⁴.

Книга⁵⁹⁵. Методические материалы⁵⁹⁶.

Опыт обучения и применения ТРИЗ⁵⁹⁷.

Продолжение публикаций в «Пионерской правде»⁵⁹⁸.

Переводы:

– Перевод книги «Творчество как точная наука» на немецкий язык⁵⁹⁹.

– Перевод на болгарский язык 76 стандартов⁶⁰⁰, указателя физэффектов⁶⁰¹ и обзор материалов по ТРИЗ⁶⁰²;

– АРИЗ-80 на чешском языке⁶⁰³.

– Обзор материалов на болгарском языке⁶⁰⁴.

– Перевод рассказа «Огненный цветок» на чешский язык⁶⁰⁵.

Справки ГСА⁶⁰⁶.

Информация ГСА⁶⁰⁷.

Начало создания частных компаний для применения ТРИЗ. Основан Кишиневский центр «Прогресс» (рук. Б. Злотин) и несколько позже ленинградский кооператив «Творчество» (рук. В. Петров и

Э. Злотина).

Построение модели идеального вещества⁶⁰⁸. Интенсификация творческого труда инженера⁶⁰⁹. Развитие ФСА⁶¹⁰. ТРИЗ в радиотехнике⁶¹¹. Г. С. Альтшуллер⁶¹².

1987

Книги ГСА:

– Стандарты;⁶¹³

– ЖСТЛ⁶¹⁴;

– Планы занятий и фактическое содержание занятий на факультете «Методы технического творчества»⁶¹⁵;

– И тут появился изобретатель. – 2-е изд⁶¹⁶;

– Учеб. пособие для старшеклассников⁶¹⁷.

Статьи ГСА.⁶¹⁸

Справки ГСА⁶¹⁹.

Информация ГСА⁶²⁰

Книги:

– «И начинайте изобретать»⁶²¹;

– Трамплин в будущее⁶²²;

– Техническое творчество.⁶²³

Начало работы Фонда материалов по ТРИЗ в ЧОУНБ.

Начало выпуска петрозаводской серии книг «Техника – молодежь – творчество» – «Дерзкие формулы творчества»⁶²⁴.

Продолжение публикаций в «Пионерской правде».

Статьи⁶²⁵

Статьи⁶²⁶.

Переводы:

– Перевод книги «И тут появился изобретатель» на венгерский язык⁶²⁷.

– Перевод книги «И тут появился изобретатель» на молдавский язык⁶²⁸.

1988

Новые разработки:

– АРИЗ-85-В⁶²⁹;

– Стандарты⁶³⁰;

– ЖСТЛ-2⁶³¹;

– Справка ТРИЗ-88⁶³²;

– ТРИЗ для социологов: Учебные задания⁶³³;

– Безприродный мир⁶³⁴.

Книги

– «Нить в лабиринте»⁶³⁵.

Продолжение публикаций в «Пионерской правде»⁶³⁶.

Научный семинар в Миассе (Челябинск) внес серьезный вклад в развитие ТРИЗ⁶³⁷.

Первая презентация Теории развития коллективов (рук. Б. Злотин).

Законы развития систем⁶³⁸.

Теория прогнозирования⁶³⁹.

Химические эффекты⁶⁴⁰.

Геометрические эффекты⁶⁴¹.

ЖСТЛ⁶⁴².

Проект «Изобретающая машина»⁶⁴³.

Технические процессы (хронокинематика технических систем)⁶⁴⁴.

ТРИЗ в радиотехнике⁶⁴⁵. Сборник⁶⁴⁶. Методические рекомендации⁶⁴⁷.

Преподавание ТРИЗ⁶⁴⁸.

Справки ГСА⁶⁴⁹.

Информации ГСА⁶⁵⁰.

Книги для детей⁶⁵¹

Переводы:

– Перевод книги «И тут появился изобретатель» на латвийский язык⁶⁵².

– Перевод рассказа «Может ли машина мыслить?» на чешский язык⁶⁵³.

Статья на английском⁶⁵⁴.

Научно-фантастические рассказы:

– «Третье тысячелетие»⁶⁵⁵;

– «Богатырская симфония»⁶⁵⁶;

– Загадки для знатоков⁶⁵⁷;

– Звездные корабли воображения⁶⁵⁸.

1989

Создание Ассоциации ТРИЗ.

Книги:

– «Поиск новых идей»⁶⁵⁹;

– «Правила игры без правил»⁶⁶⁰;

– «И тут появился изобретатель»⁶⁶¹;

– «Изобретатель пришел на урок»⁶⁶²;

– Теория и практика решения изобретательских задач: Сборник учеб.-метод. материалов по ТРИЗ»⁶⁶³;

– Теория решения изобретательских задач⁶⁶⁴;

– Рекомендации по ТРИЗ⁶⁶⁵;

– Брошюра⁶⁶⁶;

– Учебное пособие⁶⁶⁷

Продолжение публикаций в «Пионерской правде»⁶⁶⁸.

Статьи ГСА⁶⁶⁹.

Информация⁶⁷⁰.

Книги⁶⁷¹

Статьи⁶⁷²

Регистрация минского кооператива «Научно-исследовательская лаборатория изобретающих машин (НИЛИМ)» (рук. В. Цуриков).

РТВ⁶⁷³.

Переводы:

«Творчество как точная наука» в Швейцарии⁶⁷⁴.

1990

Рабочая книга по теории развития творческой личности⁶⁷⁵.

Начало выпуска «Журнала ТРИЗ»⁶⁷⁶.

Продолжение публикаций в «Пионерской правде».

Разработка теории автоматического формулирования проблем (компьютерной системы «Проблем Формулятор»)⁶⁷⁷.

Книги:

– «Как стать изобретателем»⁶⁷⁸.

– Методы поиска изобретательских идей⁶⁷⁹.

– ТРИЗ-ФСА в электротехнике⁶⁸⁰.

– Рациональное творчество⁶⁸¹.

– Комплексный метод поиска решений технических проблем⁶⁸².

– Теория решения изобретательских задач⁶⁸³.

– Законы развития технических систем⁶⁸⁴.

Статьи⁶⁸⁵.

Книги по ТРИЗ для детей⁶⁸⁶

Переводы:

– Перевод на английский язык⁶⁸⁷;

– Перевод на армянский язык книги «И тут появился изобретатель»⁶⁸⁸.

– Книга по ТРИЗ во Вьетнаме⁶⁸⁹.

Информация ГСА⁶⁹⁰.

Альтшуллер Генрих Саулович⁶⁹¹.

1991

Книги:

– «Найти идею»⁶⁹²;

– «Как стать еретиком»⁶⁹³;

– «Шанс на приключение»⁶⁹⁴;

– Решение исследовательских задач⁶⁹⁵;

– Методика прогнозирования чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений⁶⁹⁶;

– Книга⁶⁹⁷.

Статьи⁶⁹⁸.

Начало разработки программного продукта «Инструментарий Изобретателя», теперь имеющего название Innovation WorkBench (IWB)⁶⁹⁹.

Программа «Изобретающая машина» получает золотую медаль на выставке в Чикаго – первое серьезное проникновение ТРИЗ в США.

Статьи⁷⁰⁰.

Информация⁷⁰¹.

Книги для детей⁷⁰²

Научно-фантастические рассказы:

– «Опаляющий разум»⁷⁰³;

– «Может ли машина мыслить»⁷⁰⁴.

Курс РТВ:

– «Краски для фантазии»⁷⁰⁵.

1992

Перевод книги «И тут появился изобретатель» на английский язык⁷⁰⁶.

Выход книг по ТРИЗ для детей⁷⁰⁷.

Учебное пособие⁷⁰⁸.

Книги⁷⁰⁹.

Учебники⁷¹⁰.

Статьи⁷¹¹.

Сборник «Бизнес и творчество»⁷¹²

Создание компаний ТРИЗ в США: Ideation International Inc (научн. рук. Б. Злотин) и Invention Machine Corporation – IMC (рук. В. Цуриков) и России система «ТРИЗ-ШАНС» (рук. И. Викентьев).

Информации ГСА⁷¹³.

1993

Биологические эффекты⁷¹⁴.

Приемы рекламы⁷¹⁵.

ТРИЗ в бизнесе⁷¹⁶

Книги по ТРИЗ для детей⁷¹⁷.

Алгоритмы педагогического творчества⁷¹⁸.

Книга «Формулы теории невероятности»⁷¹⁹.

Начало продаж IWB DOS в США.

Рассказ «Угол атаки»⁷²⁰.

Статьи⁷²¹

Книга на немецком языке⁷²².

Создание компании «Алгоритм».

Информация ГСА⁷²³.

1994

Книга по ЖСТЛ «Как стать гением»⁷²⁴.

Книга для детей и ТРИЗ-педагогика⁷²⁵.

Переводы:

– Перевод книги «И тут появился изобретатель» на английский язык⁷²⁶.

– Перевод повести «Баллада о звездах» на румынский язык⁷²⁷.

Справки⁷²⁸.

Информации⁷²⁹.

Биография Альтова Г. С.⁷³⁰.

И начиналось все так …⁷³¹.

Статьи⁷³²

1995

Начало разработок методики Directed Evolution.

Книга⁷³³.

Книга по ТРИЗ для детей⁷³⁴.

Справки и информация⁷³⁵.

Книга И. Викентьева «Приемы рекламы»⁷³⁶.

Научно-фантастический рассказ «Порт каменных бурь»⁷³⁷.

Рассказ «Угол атаки»⁷³⁸.

Статьи⁷³⁹

Книги на английском языке⁷⁴⁰.

1996

Современное состояние ТРИЗ⁷⁴¹.

Книги⁷⁴².

Статьи⁷⁴³.

Система законов развития техники⁷⁴⁴.

Разработка первых программ для «Windows» «Appetizer», «Improver», «Ideator» компанией Ideation International Inc.

Книга на английском языке⁷⁴⁵.

Открытие сайта «The TRIZ Journal» (основатель и редактор журнала Ellen Domb)⁷⁴⁶.

Учебник по ТРИЗ для детей⁷⁴⁷.

Об Г. Альтшуллере⁷⁴⁸. Жизнь человека 1-Ч-502⁷⁴⁹. Альтшуллеру – 70⁷⁵⁰.

Справки и информация ГСА⁷⁵¹.

Переводы:

Перевод книги «И тут появился изобретатель» на английский язык⁷⁵².

Статья о фантазии «Судьба предвидений Жюля Верна»⁷⁵³.

1997

10% приключений⁷⁵⁴.

Компьютерная программа «Диверсионный подход», имеющая название Anticipatory Failure Determination (AFD).

Книга «Основы инженерного творчества»⁷⁵⁵.

Учебник по вепольному анализу⁷⁵⁶.

Статьи⁷⁵⁷.

Создана Международная Ассоциация ТРИЗ⁷⁵⁸.

Создан Институт Альтшуллера в США Altshuller Institute (основатель Лев Шуляк)⁷⁵⁹.

Книги для детей⁷⁶⁰

Переводы:

– Перевод 40 приемов на английский язык⁷⁶¹;

– Перевод книги «И тут появился изобретатель» на испанский язык

⁷⁶²;

– Перевод книги «Алгоритм изобретения 1973 г.» на английский язык⁷⁶³;

– Перевод книги «И тут появился изобретатель» на японский язык⁷⁶⁴

– 40 приемов на японский язык⁷⁶⁵.

Книги на английском⁷⁶⁶ и немецком языках⁷⁶⁷.

Справки и информация ГСА⁷⁶⁸.

Статья о фантазии «Перечитывая Уэлса»⁷⁶⁹.

Биография Г. С. Альтшуллера:

– Генрих Альтов⁷⁷⁰;

– Альтов Генрих Саулович⁷⁷¹.

1998

Альтшуллер Генрих Саулович⁷⁷².

Книги:

– От технологического брака до научного открытия⁷⁷³.

– Решение творческих экологических задач⁷⁷⁴.

– Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы⁷⁷⁵.

– ТРИЗ в ВУЗах⁷⁷⁶.

Материалы для детей и ТРИЗ-педагогика:

– Материалы для воспитателей детских садов⁷⁷⁷.

– Материалы для преподавателей школ⁷⁷⁸.

Открытие сайтов:

– «ТРИЗ-Минск» (основатель и редактор Николай Хоменко)⁷⁷⁹;

– «TRIZ Home Pagein Japan»⁷⁸⁰.

Вышел пробный номер журнала «Технологии творчества».

Первые семинары по ТРИЗ в Южной Корее.

Статьи⁷⁸¹.

Выпуск первого номера журнала «Технология творчества». История АзОИИТ и ОЛМИ⁷⁸².

Переводы:

– Перевод книги «Творчество как точная наука» на немецкий язык⁷⁸³;

– Перевод книги «И тут появился изобретатель» на испанский язык⁷⁸⁴;

– Перевод книги «И тут появился изобретатель» на корейский язык⁷⁸⁵.

Книги на английском⁷⁸⁶ и немецком языках⁷⁸⁷.

Справки и информация ГСА⁷⁸⁸.

Статья «Интенсификация теплообмена: учеб. пример»⁷⁸⁹.

Статьи на английском языке⁷⁹⁰.

Научно-фантастический рассказ «Создан для бури»⁷⁹¹.

Статьи о фантазии:

– «Гадкие утята фантастики»⁷⁹²;

– «Пятьдесят идей Александра Беляева»⁷⁹³.

1999

Выступления Г. Альтшуллера на петрозаводских семинарах⁷⁹⁴.

Памяти Г. Альтшуллера⁷⁹⁵.

Учебные пособия:

– Учебное пособие к курсу «Модели и методы инженерного творчества»⁷⁹⁶;

– Учебное пособие по ТРИЗ⁷⁹⁷

– Учебное пособие по законам развития систем⁷⁹⁸;

– Учебное пособие по АРИЗ⁷⁹⁹;

– Учебное пособие по вепольному анализу⁸⁰⁰;

– Учебное пособие по усовершенствованной системе стандартов⁸⁰¹;

– Учебное пособие по приемам педагогической деятельности⁸⁰².

Статьи⁸⁰³

Книги на английском⁸⁰⁴.

Материалы для детей и ТРИЗ-педагогика.⁸⁰⁵

Статья о фантазии. Шкала «Фантазия»⁸⁰⁶.

Открытие первой Международной конференции Института Альтшуллера (США) – TRIZCON.

Из компании IMC выделилась новая фирма PragmaticVisionIncorporated (PVI), занимающаяся техническими консультациями (науч. рук. С. Литвин).

Переводы:

– Перевод книги «Алгоритм изобретения» на английский язык⁸⁰⁷;

– Перевод книги «Как стать изобретателем» на английский язык⁸⁰⁸;

– Перевод статьи «Краски для фантазии» на английский язык⁸⁰⁹.

Книги на английском⁸¹⁰, немецком⁸¹¹, корейском языках⁸¹².

2000

И тут появился изобретатель – 4-е изд⁸¹³.

Первый международный конкурс МА ТРИЗ для школьников и студентов.

Открыт сайт TrizLand.ru⁸¹⁴.

Книги⁸¹⁵.

Статьи⁸¹⁶

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁸¹⁷

Конференция TRIZCON2000⁸¹⁸.

Книга на английском языке⁸¹⁹.

Книги на немецком языке⁸²⁰.

2001

Об Г. Альтшуллере⁸²¹.

1-я ИКАРиада – международная очная конференция по ТРИЗ школьников и студентов.

Создание Европейской Ассоциации ТРИЗ The European TRIZ Association (ETRIA)⁸²².

Открытие первой Международной конференции по ТРИЗ в Европе «TRIZFuture»⁸²³.

ТРИЗфест-2001

Конференция TRIZCON2001⁸²⁴.

Статьи⁸²⁵.

Книга по прогнозированию на английском языке⁸²⁶.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁸²⁷.

Книга на немецком языке⁸²⁸.

Статьи на литовском языке⁸²⁹.

2002

Серия статей по законам развития систем⁸³⁰.

Книга «Теория составления сюжета»⁸³¹.

Книги по ТРИЗ⁸³².

История разработки законов⁸³³.

Статьи⁸³⁴.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁸³⁵

Статьи для детей и ТРИЗ-педагогике⁸³⁶

Переводы:

Перевод книг на французский язык:

– «И тут появился изобретатель»⁸³⁷ и

– «40 приемов устранения ТП»⁸³⁸.

Перевод книги «Алгоритм изобретения» на корейский язык⁸³⁹.

Книги на английском⁸⁴⁰, немецком⁸⁴¹, французском⁸⁴², китайском языках⁸⁴³.

Статья о законах диалектики на английском языке⁸⁴⁴. Статьи на литовском языке⁸⁴⁵.

Конференции:

– ТРИЗфест-2002

– ETRIA «TRIZ Future 2002»⁸⁴⁶;

– TRIZCON2002⁸⁴⁷.

Научно-фантастические рассказы «Летящие по Вселенной»⁸⁴⁸.

2003

Книга «Найти идею» 3-е изд⁸⁴⁹.

Статьи⁸⁵⁰.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁸⁵¹

Статьи для детей и ТРИЗ-педагогика⁸⁵²

Открытие сайтов:

– 15 октября 2003 года открыт сайт Официального фонда Г. С. Альтшуллера⁸⁵³;

– Открыт сайт «Metodolog.Ru»⁸⁵⁴.

Создание системы многоступенчатой сертификации в МА ТРИЗ.

Книги:

– Книга по законам развития технических систем⁸⁵⁵.

– Книга по вепольному анализу⁸⁵⁶.

– Книга по АРИЗ⁸⁵⁷.

– Книги ТРИЗ⁸⁵⁸.

История развития системы стандартов⁸⁵⁹.

Статья⁸⁶⁰.

Компания PVI слилась с компанией США GEN3 Partners

(науч. рук. С. Литвин).

Книга на английском⁸⁶¹ и немецком языках⁸⁶².

Конференции:

– ТРИЗфест-2003

– Конференции TRIZ Future 2003⁸⁶³;

– TRIZCON2003⁸⁶⁴.

Статьи на английском языке⁸⁶⁵.

2004

Книги⁸⁶⁶

Статьи.⁸⁶⁷

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁸⁶⁸

Начало ведения списка ТРИЗ-компаний во всем мире⁸⁶⁹.

Книги на английском⁸⁷⁰, испанском⁸⁷¹, японском⁸⁷², корейском⁸⁷³, китайском языках⁸⁷⁴.

Конференции:

– ТРИЗфест-2004

– Конференции TRIZ Future 2004⁸⁷⁵;

– TRIZCON2004⁸⁷⁶.

2005

Конференции:

– 1-й Саммит Разработчиков ТРИЗ (назывался ТРИЗ-чтения)⁸⁷⁷;

– 1-я ИКАРиада – международная очная конференция по ТРИЗ школьников и студентов;

– 1-й ТРИЗ Симпозиум в Японии (First TRIZ Symposium in Japan 2005) – Рук. Проф. Toru Nakagaw⁸⁷⁸;

– ТРИЗфест-2005⁸⁷⁹;

– TRIZ Future 2005⁸⁸⁰;

– TRIZCON2005⁸⁸¹.

Статьи⁸⁸²

Статьи на английском языке⁸⁸³.

Книга⁸⁸⁴.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁸⁸⁵

Статьи для детей и ТРИЗ-педагогика⁸⁸⁶

Создана компания «ТРИЗ-профи» (Москва, Россия).

Книги на английском⁸⁸⁷, немецком языках⁸⁸⁸.

Статьи на английском языке⁸⁸⁹.

2006

Книги⁸⁹⁰

Законы развития систем⁸⁹¹

Бизнес и ТРИЗ⁸⁹²

История развития ТРИЗ:

– История развития приемов⁸⁹³;

– История развития АРИЗ⁸⁹⁴;

– История развития стандартов⁸⁹⁵.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁸⁹⁶

Статьи для детей и ТРИЗ-педагогике⁸⁹⁷

Открыт сайт «Саммит разработчиков ТРИЗ»⁸⁹⁸.

Первая защита диссертаций на соискание квалификации

«ТРИЗ-Мастер» в МА ТРИЗ.

Статьи⁸⁹⁹.

Конференции:

– Открытие 1-й Международной конференции в Южной Америке (Мексика) AMETRIZ⁹⁰⁰;

– ТРИЗфест-2006;

– ТРИЗ-Саммит-2006⁹⁰¹;

– TRIZ Future 2006⁹⁰²;

– TRIZCON2006⁹⁰³;

– TRIZ Symposium-2006.

Книги на английском⁹⁰⁴, немецком⁹⁰⁵, испанском языках⁹⁰⁶.

2007

Книга «Найти идею» 4-е изд⁹⁰⁷.

Книга «Биография искусств»⁹⁰⁸.

Основы знаний по ТРИЗ⁹⁰⁹.

Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ (выпуск 1). Новая технология проектирования «Технология инноваций»⁹¹⁰.

Книги:

– «Теория решения изобретательских задач»⁹¹¹.

– Путишествие в страну ТРИЗ⁹¹².

Статьи⁹¹³.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁹¹⁴

Статьи для детей и ТРИЗ-педагогика⁹¹⁵

Книги на английском⁹¹⁶, немецком языках⁹¹⁷.

Конференции:

– ТРИЗфест-2007;

– ТРИЗ-Саммит-2007⁹¹⁸;

– TRIZ Future 2007;

– TRIZCON2007;

– TRIZ Symposium-2007;

– 2nd IberoAmerican Technological Innovation Congress⁹¹⁹.

2008

История развития АРИЗ⁹²⁰.

Практическай АРИЗ⁹²¹.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁹²²

Статьи для детей и ТРИЗ-педагогика⁹²³

Книги на английском⁹²⁴, китайском языке⁹²⁵.

Статьи⁹²⁶.

Конференции:

– ТРИЗ-Саммит-2008⁹²⁷;

– TRIZ Future 2008;

– TRIZCON2008;

– TRIZ Symposium-2008.

2009

Учебное пособие по ТРИЗ 1-го уровня⁹²⁸.

Статьи⁹²⁹.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁹³⁰.

Статьи для детей и ТРИЗ-педагогика⁹³¹.

Книга на английском языке⁹³².

Конференции:

– ТРИЗфест-2009;

– ТРИЗ-Саммит-2009⁹³³;

– TRIZ Future 2009;

– TRIZCON2009;

– TRIZ Symposium-2009.

2010

Книги⁹³⁴.

Статьи⁹³⁵.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁹³⁶

Статьи для детей и ТРИЗ-педагогика⁹³⁷

Переводы⁹³⁸

Книги на английском языке⁹³⁹.

Конференции:

– Первая конференция ТРИЗ в Корее (1st Global TRIZCON 2010);

– ТРИЗ-Саммит-2010⁹⁴⁰;

– TRIZ Future 2010;

– TRIZCON2010;

– TRIZ Symposium-2010.

2011

Книги⁹⁴¹.

Статьи⁹⁴².

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁹⁴³.

Статьи для детей и ТРИЗ-педагогика⁹⁴⁴.

Переводы⁹⁴⁵

Книга на английском языке⁹⁴⁶.

Конференции:

– ТРИЗфест-2011;

– ТРИЗ-Саммит-2011⁹⁴⁷;

– TRIZ Future 2011;

– TRIZCON2011;

– TRIZ Symposium-2011;

– Global TRIZCON 2011.

2012

Книги⁹⁴⁸

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁹⁴⁹

Статьи:

– АРИЗ нового поколения⁹⁵⁰;

– Выявление вторичных задач⁹⁵¹;

– ТРИЗ в информационных системах⁹⁵²;

– Закон увеличения степени вепольности⁹⁵³.

– Можно ли измерить идеальность?⁹⁵⁴

– Как ухватиться за волну⁹⁵⁵.

– Почему до сих пор не осуществился прогноз Р. Л. Бартини⁹⁵⁶

– Ideation⁹⁵⁷

– ТРИЗ для детей⁹⁵⁸

Книги на английском⁹⁵⁹, корейском языках⁹⁶⁰.

Конференции:

– ТРИЗфест-2012;

– ТРИЗ-Саммит-2012⁹⁶¹;

– TRIZ Future 2012;

– TRIZCON2012;

– TRIZ Symposium-2012;

– Global TRIZCON 2012.

2013

Книги по законам развития систем⁹⁶².

Книги⁹⁶³.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁹⁶⁴

Статьи для детей и ТРИЗ-педагогика⁹⁶⁵

Статьи ГСА:

— Ещё раз о месте ТРИЗ⁹⁶⁶.

– Зачем подводной лодке крылья⁹⁶⁷

Статьи

– О законе «Согласование технических систем»⁹⁶⁸

– ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ВЕПОЛЬНОГО АНАЛИЗА⁹⁶⁹

– РАЗВИТИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО МЫШЛЕНИЯ⁹⁷⁰

– Разное⁹⁷¹

Переводы⁹⁷²

Конференции:

– ТРИЗфест-2013;

– ТРИЗ-Саммит-2013⁹⁷³;

– TRIZ Future 2013;

– TRIZCON2013;

– TRIZ Symposium-2013;

– Global TRIZCON 2013.

2014

Книга «Найти идею» 6-е изд⁹⁷⁴.

Учебное пособие для студентов⁹⁷⁵.

Книги⁹⁷⁶.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁹⁷⁷

Книги на английском языке⁹⁷⁸.

Статьи⁹⁷⁹.

Конференции:

– ТРИЗфест-2014;

– ТРИЗ-Саммит-2014⁹⁸⁰;

– TRIZ Future 2014;

– TRIZCON2014;

– TRIZ Symposium-2014;

– Global TRIZCON 2014.

2015

Книги⁹⁸¹.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁹⁸²

Книги на английском языке⁹⁸³,

Книги на испанском языке⁹⁸⁴

Статьи⁹⁸⁵

Переводы⁹⁸⁶

Конференции:

– ТРИЗфест-2015;

– ТРИЗ-Саммит-2015⁹⁸⁷;

– TRIZ Future 2015;

– TRIZCON2015;

– TRIZ Symposium-2015;

– Global TRIZCON 2015.

2016

Книги⁹⁸⁸.

Статьи⁹⁸⁹.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁹⁹⁰.

Статьи для детей и ТРИЗ-педагогика⁹⁹¹.

Книги на английском⁹⁹², испанском языках⁹⁹³

Конференции:

– ТРИЗфест-2016;

– ТРИЗ-Саммит-2016⁹⁹⁴;

– TRIZ Future 2016;

– TRIZCON2016;

– TRIZ Symposium-2016.

2017

Книга «Найти идею» 10-е изд⁹⁹⁵.

Книги⁹⁹⁶.

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика⁹⁹⁷

Статьи⁹⁹⁸.

Книги на английском языке⁹⁹⁹

Конференции:

– ТРИЗфест-2017;

– ТРИЗ-Саммит-2017¹⁰⁰⁰;

– TRIZ Future 2017;

– TRIZCON2017;

– TRIZ Symposium-2017.

2018

Книги¹⁰⁰¹

Статьи¹⁰⁰²

Книги для детей и ТРИЗ-педагогика¹⁰⁰³

Книги на английском языке¹⁰⁰⁴

Конференции:

– ТРИЗфест-2018;

– ТРИЗ-Саммит-2018¹⁰⁰⁵;

– TRIZ Future 2018;

– TRIZCON2018;

– TRIZ Symposium-2018.

Многие работы утеряны, и автор не имеет возможности использовать другие источники. Поэтому наверняка какие-то события и данные не отражены. Автор заранее приносит свои извинения и просит коллег исправить и дополнить данный материал.

1.4. Курсы, семинары, школы ТРИЗ, проведенные Г. С. Альтшуллером

Курсы, семинары, школы ТРИЗ, проведенные Г. С. Альтшуллером в 1958—1987 гг. (Занятия по ТРИЗ велись с 1948 г.).

1. Баку. Министерство строительства Азербайджанской ССР. – 1958.

2. Донецк. Сталингипрошахт. – 1960.

3. Сталино. Комбинат «Сталиншахстрой». – 1961.

4. Рязань. Электроламповый завод. – 1961.

5. Тамбов. Семинар, организованный книжным изд. – 1961.

6. Москва. Госкомитет. П/я 1024. – 1962.

7. Ставрополь. Семинар крайсовета ВОИР – 1962.

8. Москва. Семинар изд-ва и типографии «Известий» – 1962.

9. Москва. Гипромез. – 1962.

10. Баку. Семинар респ. совета ВОИР. – 1962

11. Новосибирск. Ин-т математики СО АН. – 1966.

12. Свердловск. Семинар облсовета ВОИР. – 1968

13. Москва. Семинар-совещание ЦС ВОИР. – 1968.

14. Ростов-на-Дону. Семинар облсовета ВОИР. – 1968.

15. Каунас. Политехнический ин-т. – 1968.

16. Дзинтари. 1-й семинар ЦС ВОИР по подготовке преподавателей – 1968.

17. Москва. 2-й семинар ЦС ВОИР по подготовке преподавателей – 1969.

18. Дубна. Объединенный ин-т ядерных исследований – 1969.

19. Москва. Политехнический музей. – 1969.

20. Баку. Молодежная школа изобретательства при ЦК ЛКСМ Азербайджана. – 1970.

21. Гомель. Семинар облсовета ВОИР. – 1971.

22. Баку. 3-й семинар ЦС ВОИР по подготовке преподавателей – 1971.

23. Баку. Азербайджанский обществ. ин-т изобретательского творчества РС ВОИР и ЦК ЛКСМ. Первый набор. – 1971—1973.

24. Дубна. Объединенный ин-т ядерных исследований. – 1972.

25. Москва. НПО «Геофизика». – 1972.

26. Днепропетровск. Семинар горкома ЛКСМУ. – 1972.

27. Баку. Подготовка группы преподавателей для Днепропетровска – 1972.

28. Баку. Азербайджанский обществ. ин-т изобретательского творчества РС ВОИР и ЦК ЛКСМ. Второй набор. – 1973—1975.

29. Днепропетровск. 4-й семинар ЦС ВОИР по подготовке преподавателей. – 1973.

30. Баку. Подготовка группы польских специалистов. – 1974.

31. Горький. Семинар обкома ВЛКСМ. – 1974.

32. Баку. Обществ. ин-т техн. творчества при Доме техники профтехобразования. Цикл лекций. – 1974.

33. Баку. Обществ. ин-т техн. творчества при Доме техники профтехобразования. Подготовка преподавателей. – 1975.

34. Красногорск Моск. обл. Курсы в учеб. центре Миноборонпрома – 1976.

35. Дубна. Объединенный ин-т ядерных исследований. – 1976.

36. Рыбинск. Горсовет ВОИР. – 1976.

37. Ярославль. Облсовет ВОИР. – 1976.

38. Химки. ЦНИИ механизации и электрификации лесного хозяйства (ЦНИИМЭ). – 1976.

39. Обнинск. Горсовет ВОИР. – 1976.

40. Челябинск. Дом научно-технической пропаганды. – 1977.

31. Курган. Облсовет ВОИР. – 1977.

42. Миасс-3 Челяб. обл. Машиностроительный завод. – 1977.

43. Москва. Гипроуглемеханизация. – 1977.

44. Протвино Моск. обл. Ин-т физики высоких энергий. – 1977.

45. Химки. ЦНИИМЭ. – 1977.

46. Петрозаводск. Облсовет ВОИР. Первый семинар. – 1980.

47. Москва. ЦИПК Минэлектротехпрома. – 1981.

48. Кишинев. СКТБН Молдавгидромаш. – 1981.

49. Свердловск. ВИПК Минцветмет. – 1982.

50. Петрозаводск. Облсовет ВОИР. Второй семинар. – 1982.

51. Ангарск. Гипростройпроект. – 1982.

52. Баку. Азербайджанский филиал факультета новых методов и средств обучения при НИИ проблем высшей школы Министерства высшего и среднего специального образования СССР. – 1982—1983 уч. годов.

53. Пенза. Дом научно-технической пропаганды. – 1983.

54. Новосибирск. Гос. публ. науч.-техн. библиотека. – 1983.

55. Ярославль. Дом техники НТО. – 1983.

56. Москва. Курсы ЦИПК Минхиммаша. – 1983.

57. Химки. ЦНИИМЭ и Горсовет ВОИР. – 1983.

58. Пенза. Дом научно-технической пропаганды. Второй семинар – 1984.

59. Уфа. Уфимский авиационный ин-т. – 1984.

60. Новосибирск. Обком ВЛКСМ. – 1984.

61. Новосибирск. Конференция, организованная философским обществом и СО АН. – 1984.

62. Днепропетровск. Центр. курсы Минчермет УССР. – 1984.

63. Пенза. Дом научно-технической пропаганды. Третий семинар – 1985.

64. Петрозаводск. Облсовет ВОИР. Третий семинар. – 1985.

65. Днепропетровск. Центр. курсы Минчермет УССР. – 1985.

66. Новосибирск. Обком ВЛКСМ. – 1985.

67. Новосибирск. Обком ВЛКСМ. – 1985.

68. Челябинск. УДНТП. – 1986.

69. Петрозаводск. Облсовет ВОИР. Четвертый семинар. – 1987.

2. История развития инструментов ТРИЗ

2.1. История развития законов

История развития законов развития систем была изложена в работе¹⁰⁰⁶, а позже дополнена в монографии¹⁰⁰⁷.

2.2. История развития АРИЗов

См. в работах¹⁰⁰⁸.

2.3. История развития приемов

См. в работах¹⁰⁰⁹.

2.4. История развития вепольного анализа

Материалы будут представлены позже.

2.5. История развития стандартов

См. в работах¹⁰¹⁰.

2.6. История развития эффектов

Краткая история развития физических эффектов изложена в статье Г. С. Альтшуллера «Физэффекты – инструменты технического творчества»¹⁰¹¹.

2.7. История развития курса РТВ

Этот раздел написан Павлом Амнуэлем.

1958

Альтшуллер: первые идеи относительно необходимости использование научно-фантастической литературы для развития воображения.

1963

Альтшуллер: таблица идей Жюля Верна в сб. «Формула невозможного»

1963

Амнуэль и Леонидов: первая морфологическая таблица сюжетов (не опубликовано)

1964

Журавлева: Изобретения, заказанные мечтой (впервые говорится о необходимости создания темника НФ)

1964

Альтшуллер: первый вариант Регистра

1966

Альтшуллер: таблица идей Уэллса (сборник «Эти удивительные звезды»)

1966

Амнуэль и Леонидов: рассказы «Несколько поправок к Платону» и «Престиж небесной империи» (придуманные с помощью таблиц) опубликованы в сборнике «Эти удивительные звезды», заметка в «Комсомолке» о «машине для генерации сюжетов»)

1967

Альтшуллер: опрос любителей НФ, использование результатов опроса для отбора наиболее популярных в фантастике приемов

Амнуэль и Леонидов: первые приемы НФ, с помощью приемов возникают идеи НФ рассказов «Иду по трассе» и «Шесть крестов» (динамичная структура человека и хронокинез)

1968

Альтшуллер: этажная схема (из Регистра)

1970

Альтшуррер: таблица идей Беляева (сборник «Полюс риска»)

Альтшуллер: первое преподавание РТВ на курсах ТРИЗ – 16 часов

Альтшуллер: прямое использование приемов ТРИЗ для РТВ

Амнуэль: полное описание приемов создания НФ идей, использование приемов для РТВ

1972

Амнуэль: Первый вариант учебного пособия по РТВ (338 страниц, ротапринт)

1975

Амнуэль: второй вариант учебного пособия по РТВ (3 отдельных брошюры)

1980

Михайлов и Амнуэль: препринт Челябинского университета

1981

Амнуэль и Гаков: публикация патентного фонда фантастики с описанием приемов («Изобретатель и рационализатор», №1—4)

1984

Амнуэль: «Загадки для знатоков» (популярное изложение основ РТВ), изд. «Знание».

1985

Альтшуллер и Амнуэль: шкала «Фантазия».

1986

Альтшуллер и Амнуэль: шкала «Фантазия-2».

1988

Амнуэль: «Звездные корабли воображения», изд. «Знание» (астрофизика, НФ и РТВ).

1993

Литвин: конспект лекций по РТВ (о противоречиях и психологической инерции).

1993—1996

Амнуэль: Популярный курс РТВ («Вести», более ста выпусков).

2007

Амнуэль: «Далекие маяки Вселенной» (дополненное издание книги «Загадки для знатоков»).

Заключение

Данная работа позволит ориентироваться в основных датах и событиях в развитии ТРИЗ.

Мы призываем коллег по возможности дополнить и при необходимости откорректировать приведенные данные.

Предложения просьба отсылать по адресу: vladpetr@013net.net.

Примечания

1

ГЕНРИХ САУЛОВИЧ АЛЬТШУЛЛЕР. Биография. http://www.altshuller.ru/biography/ Краткая творческая биография первого разработчика ТРИЗ-ТРТС-РТВ-ЖСТЛ Генриха Сауловича Альтшуллера, подготовленная его Официальным фондом (редакция 2009 г.) http://www.altshuller.ru/chronology/ Альтшуллер Г. С. Жизнь человека 1-Ч-502, рассказанная Игорю Верткину. Часть 1—10. http://www.altshuller.ru/interview/interview5.asp. Комарчева Л. Д. Альтшуллер Г. С. в Баку. Справка. 2005. http://www.altshuller.ru/stories/story5.asp

Вернуться

2

Отдельные библиографические материалы, указанные в данной работе, отличаются от указанных на сайте Официального фонда Г. С. Альтшуллера, так как автор ориентировался на материалы, имеющиеся в его фонде.

Вернуться

3

https://l-kojevnikova.ru/wp-content/uploads/2018/03/Фонд-30.pdf

Вернуться

4

А. с. 6 756 СССР. Кл. 61а 29/01. Дыхательный аппарат с химическим патроном /Г. С. Альтшуллер, Р. Б. Шапиро, И. В. Тальянский (СССР). – №5305/324480; Заяв. 09.11.43. Опубл. 21.08.47.

Вернуться

5

А. с. 71289 СССР. МКИ С 01в 13/08, кл. 12i 11. Способ и устройство для получения кислорода из воздуха /Г. С. Альтшуллер, Р. Б. Шапиро (СССР). – N 10170/356157; Заяв. 03.06.47; Опубл. 30.06.48, Бюл.

№6. – С. 7.

Вернуться

6

А.с. 84460 СССР. Кл. 21а, 1/01. Устройство для получения акустической отдачи телефона /Г. С. Альтшуллер, Р. Б. Шапиро (СССР). – №374611; Заяв. 10.03.48.

Вернуться

7

А. с. 83099 СССР. МКИ А 61в 7/00, кл. 30а 5/01. Прибор для аускультации /Г. С. Альтшуллер, Р. Б. Шапиро (СССР). – №399557; Заяв. 24.06.49; Опубл. 31.12.50, Бюл. №12. – С. 50.

Вернуться

8

А. с. 85954 СССР. МКИ В 23к 5/2, кл. 49h, 34/01, 26а, 3/02, 26а, 10. Аппарат для газовой сварки /Г. С. Альтшуллер, Р. Б. Шапиро (СССР). – №392091; Заяв. 16.02.49. Опубл. 31.01.56, Бюл. №11. – С. 44.

Вернуться

9

Альтшуллер Г. Портативный сварочный генератор /Г. Альтшуллер, Р. Шапиро //Кислород. – 1950, №6. – С. 36—40.

Вернуться

10

А. с. 111 144 СССР. Кл. 61а, 29/12. Аппарат для индивидуальной газотепловой защиты /Г. С. Альтшуллер, Р. Б. Шапиро (СССР). – №555265; Заяв. 24.07.56. Опубл. 2.07.58, Бюл. №4. – С. 111.

Вернуться

11

Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. Психология изобретательского творчества. – Вопросы психологии, 1956, №6. – С. 37—49.http://www.altshuller.ru/triz/triz0.asp.

Вернуться

12

Больше нефти Родине! («Лениннефть») /Г. С. Альтшуллер. – Баку: Азнефтеиздат, 1956. – 68 с., черт. – (Б-ка новатора-нефтяника).

И на азербайджанском: Г. Альтшуллер. Больше нефти Родине! (Ветене даха чох нефт вер. – на азербайджанском языке. – Баку: Азнефтеиздат. – 1956. – 68 с.

Вернуться

13

Альтшуллер Г. Новое в технологии термического крекинга: Из опыта работы новаторов Бакин. крекинг. завода им. Стуруа /А. Пациорин, Г. Альтшуллер. – Баку, Азнефтеиздат, 1956. – 66 с., черт.

Вернуться

14

Альтшуллер Г. В кругу отживших технических идей: (О работе ин-та «Гипроморнефть») /В. Фелицын, Г. Альтшуллер //Бакин. рабочий. – 1956, 11 февр.

Вернуться

15

Альтшуллер Г. Покончить с неритмичностью и штурмовщиной: (О работе предприятий М-ва нефтяной пром-сти Азерб. ССР) /

Э. Воробьев, Г. Альтшуллер //Бакин. рабочий. – 1956, 23 мая.

Вернуться

16

Альтшуллер Г. Это сделали изобретатели /Г. Альтшуллер, Р. Шапиро //Изобретатель и рационализатор. – 1956, №5. – С. 14 – 17.

Вернуться

17

Альтшуллер Г. Опыт скоростного ремонта крекинг-установок (Бак. крекинг-завод Вано Стуруа) /А. Пациорин, Г. Альтшуллер //Нефтяник. – 1956, №10. – С. 6 – 8.

Вернуться

18

Альтшуллер Г. В костюме сквозь огонь /Г. Альтшуллер, Р. Шапиро //Изобретатель и рационализатор. – 1956, №12. – С. 20 – 22.

Вернуться

19

Альтшуллер Г. Зиночка: Рассказ /Г. Альтшуллер, В. Фелицын //Лит. Азербайджан. – 1957, №1. – С. 68—84.

Вернуться

20

Альтшуллер Г. Сигнал СКРД: Повесть /Г. Альтшуллер, В. Фелицын //На страже. – 1957. – 23—30 мая, 1—20 июля.

Вернуться

21

Альтшуллер Г. Тайна тройного удара /Г. Альтшуллер, В. Фелицын. – М., 1957. – 48 с. – (Б-чка журн. «Сов. Воин»; №2 (309)). http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction-stories25.asp

Вернуться

22

Альтов Г. Замечательная идея /Г. Альтов //Костер. – 1957, №12. – С. 38—40.

Вернуться

23

Альтов Г. Из пушки на Луну: (Лит. пародии) /Г. Альтов, А. Скворцов //Знание – сила. – 1959, №12. – С. 52—53.

Вернуться

24

Альтшуллер Г. Опыт эксплуатации скважин сдвоенными трубными насосами /Л. А. Лившиц, Г. Альтшуллер //Нефтяник. – 1957, №3. – С. 12—13.

Вернуться

25

Альтшуллер Г. Что предложил изобретатель…/Г. Альтшуллер, Р. Шапиро//Знание – сила. – 1958, №1. – С. 1—4.

Вернуться

26

Альтшуллер Г. О некоторых вопросах советского изобретательского права: (Обсуждение проекта «Положения об изобретениях, открытиях и рацпредложениях» на страницах журнала «Сов. государство и право») /Р. Б. Шапиро, Г. С. Альтшуллер //Сов. государство и право. – 1958, №2. – С. 35—44.

Вернуться

27

Альтов Г. Скважина будет жить /Г. Альтов, Р. Бахтиаров //Изобретатель и рационализатор. – 1958, №10. – С. 15—17.

Вернуться

28

Альтшуллер Г. Окисленная вода / Г. Альтшуллер, Р. Шапиро //Техника – молодежи. – 1958, №10. – C. 25—27. http://www.altshuller.ru/triz/investigations8.asp

Вернуться

29

Альтов Г. Вышки путешествуют: (О передвижном нефтяном агрегате АК-50) /Г. Альтов //Знание – сила. – 1958, №12. – С. 12.

Вернуться

30

Альтшуллер Г. «ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ домкрат»: (Новый способ электротермического натяжения холоднотянутой высокопрочной проволоки) /Г. С. Альтшуллер //Строит. газ. – 1958, 8 дек. – С. 4.

Вернуться

31

Альтшуллер Г. С. Наука изобретать: Об усовершенствовании глубинного насоса для нефтескважин новатором Е. В. Костыченко /Г. С. Альтшуллер, Р. Шапиро //Изобретатель и рационализатор. – 1958, №9. – С. 18 – 20.

Вернуться

32

Альтов Г. Журнал «Знание-сила», №9, 1958, С. 14—15. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction16.asp.

Вернуться

33

Альтшуллер Г. За чертой спидометра: Науч.-фантаст. рассказ/ Г. Альтшуллер, Р. Шапиро//Техника – молодежи. – 1958, №6. – С. 32 – 34.

Вернуться

34

А. с. 120 909 СССР. МКИ Е 04g, 21/12, кл. 37в, 4/01. Способ электротермического натяжения высокопрочной арматуры /Г. С. Альтшуллер, Л. Н. Фильковский (СССР). – №612105/29; Заяв. 20.11.58. Опубл. 6.07.59, Бюл. №13. С. 20.

Вернуться

35

А. с. 124 859 СССР. МКИ Е 04g 21/12, кл. 80а, 51 Устройство для натяжения арматуры /Г. С. Альтшуллер, Л. Н. Фильковский (СССР). —№607864/29; Заяв. 18.09.58. Опубл. 12.12.59, Бюл. №23. С. 95.

Вернуться

36

Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. Изгнание шестикрылого Серафима. – Изобретатель и рационализатор, №10, 1959. http://www.altshuller.ru/triz/triz12.asp.

Вернуться

37

Ищите технические противоречия! /Г. Альтшуллер //Изобретатель и рационализатор. – 1959, №2. – С. 33.

Вернуться

38

О «секретах» изобретательства /Г. Альтшуллер //Бюллетень технической информации. – 1959, №2 – С. 47 – 51. – Баку.

Вернуться

39

Альтшуллер Г. В заводской лаборатории [Бакинского завода «Нефтегаз»] /Г. Альтшуллер, Р. Шапиро //Нефтяник. – 1959, №1. —

С. 16 – 18.

Вернуться

40

Ищите технические противоречия [Беседа Г. Альтшуллера с

Ф. Ахундовым] //Изобретатель и рационализатор. – 1959, №2. – С. 33 – 34.

Вернуться

41

Альтов Г. Там, где рождается «СК» /Г. Альтов //Изобретатель и рационализатор. – 1959, №5. – C. 2 – 3.

Вернуться

42

Альтов Г. Первое изобретение /Г. Альтов //Изобретатель и рационализатор. – 1959, №6. – C. 18.

Вернуться

43

Альтов Г. В изобретательстве нет провинции: (Об изобретателях и рационализаторах Бардинского завода железобетонных изделий Азербайджанской ССР) /Г. Альтов //Изобретатель и рационализатор. – 1959, №7. – С. 36.

Вернуться

44

Альтов Г. Потуги играющей мысли: (О недостатках в работе экспертизы Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР): Фельетон /Г. Альтов //Изобретатель и рационализатор. – 1959. – №8. – С. 37.

Вернуться

45

ЗВЕРЕВ С. Башня без башни /С. Зверев //Знание – сила. – 1959. – N 5. – C. 20.

Вернуться

46

ВЛАДИМИРОВ С. Существует ли секрет изобретателя/ С. Владимиров// Комсомол. правда. – 1959. – 14 июля. – 3.

Вернуться

47

СЕВЕРОВ С. Как изобретать/С. Северов//Знание – сила. – 1959. – N 1. – С. 33.

Вернуться

48

Альтов Г. Сверхновая Аретина (Легенда ХХV века): Науч.-фантаст. Рассказ / Г. Альтов // Моск. комсомолец. – 1959, 3 янв. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction14.asp.

Вернуться

49

Альтов Г. Подводное озеро: Науч.-фантаст. Рассказ /Г. Альтов. //Техника – молодежи. – 1959, №3. – С. 28 – 31.

Вернуться

50

Альтов Г. Из пушки на Луну /Г. Альтов, А. Скворцов. Литературная пародия. Дружеские шаржи И. Игнина //Знание – сила. – 1959, №12. – С. 52—53.

Вернуться

51

Альтшуллер Г. С..Как делаются открытия: Мысли о методике научной работы – Баку, 1960. – 12 с. http://www.altshuller.ru/triz/investigations1.asp.

Вернуться

52

Зажечь погасшие маяки!: (Об издании сборников тем для изобретателей и рационализаторов) /Г. С. Альтшуллер //Изобретатель и рационализатор. – 1960. – №10. – С. 38 – 41.

Вернуться

53

Альтов Г. Богатырская симфония /Г. Альтов //Альфа Эридана: Сборник науч.-фантаст. рассказов. – М.: Молодая гвардия, 1960. – С. 180 – 198. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction-stories28.asp

Вернуться

54

Альтов Г. Огненный цветок /Г. Альтов //Альфа Эридана: Сборник науч.-фантаст. рассказов. – М.: Молодая гвардия, 1960. – С. 199 – 207. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction15.asp.

Вернуться

55

Альтов Г. Богатырская симфония: рассказ /Г. Альтов //Нева. – 1960, №3. – С. 101 – 111.

Вернуться

56

Альтов Г. В полночь: Науч.-фантаст. Рассказ /Г. Альтов // Изобретатель и рационализатор. – 1960, №9. – С. 49 – 53. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction1.asp.

Вернуться

57

Альтов Г. Огненный цветок /Г. Альтов //Звезда. – 1960. – №1. – С. 78 – 82. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction15.asp.

Вернуться

58

Альтов Г. Полигон «Звездная река»»: Науч.-фантаст. рассказ /

Г. Альтов //Комсомол. правда. – 1960, 11 дек.

Вернуться

59

Альтов Г. Сокровища погибшего корабля (Скучный капитан) /

Г. Альтов //Изобретатель и рационализатор. – 1960, №1. —

С. 43—50. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction18.asp.

Вернуться

60

Альтов Г. Баллада о звездах: Научно-фантастическая повесть /Г. Альтов, В. Журавлева // Знание – сила. – 1960, №№8—10. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction28.asp

Вернуться

61

Альтов Г. Курс – на человека. Продолжаем обсуждение вопросов научной фантастики /Г. Альтов //Лит. и жизнь. – 1960. – 31 авг.

Вернуться

62

Рассказ Икар и Дедал /Г. Альтов//«АВС». – 1960. – №2.

Вернуться

63

Альтшуллер Г. С. Как научиться изобретать. – Тамбов: Кн. изд., 1961, 128 с. http://www.altshuller.ru/triz/ariz61.asp. Содержание книги

«Метод для правильного направления ума» 3

Маленькие привиденьица 13

После слова «отличающийся» 22

Четыре задачи 29

Изобретатель и конструктор 36

Шаг за шагом 43

Поиски? Да, систематические поиски! 53

По «патентам» природы 71

За деревьями видеть лес 82

Чтобы укрепить знамя 102

Первый шаг 113

Факультет изобретательства 124

Вернуться

64

Умеете ли Вы изобретать? /Г. Альтшуллер //Экономическая газета. – 1961, 8 июля. – С. 3.

Вернуться

65

Если вы хотите изобрести…: Отрывок из книги «Как научиться изобретать» /Г. С. Альтшуллер //Знание – сила. – 1961, №8. – С. 33 – 35. http://www.altshuller.ru/triz/triz30.asp.

Вернуться

66

Корнеев С. Г. Изобретательству можно научиться /С. Г. Корнеев //Тамбовская Правда. – 1961. – 12 декабря. – С. 2.

Рассказ третий. Цена победы. – С. 40 – 45.

Вернуться

67

КОРНЕЕВ С. Г. Изобретательству можно научиться/С. Г. Корнеев//Тамбовская Правда. – 1961. – 12 декабря. – с. 2

Вернуться

68

Бахтамов Р. Б. Изгнание шестикрылого серафима /Р. Б. Бахтамов; ил. Г. Бедарев. М.: Детгиз, 1961. 128 с.

Вернуться

69

Альтов Г. Легенды о звездных капитанах: Рассказы /Г. Альтов. – М.: Детгиз, 1961. – 118 с. – (Школьная б-ка). Содержание: – Богатырская симфония; – Полигон «Звездная река»; – Генеральный конструктор; – Может ли машина мыслить? (Триггерная цепочка, К взлету готов!, Первый контакт, Странный вопрос, «Машина смеялась…"); – Скучный капитан; – Легенды о звездных капитанах; – Икар и Дедалhttp://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction14.asp; – Сверхновая Аретинаhttp://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction14.asp; – Огненный цветок)http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction15.asp..То же. – 2-е изд. – М.: Детгиз, 1961. – 118 с. – (Школьная б-ка).

Вернуться

70

Альтов Г. Баллада о звездах: Научно-фантастическая повесть /

Г. Альтов, В. Журавлева //Золотой лотос. – М.: Молодая гвардия. – 1961.

Вернуться

71

Альтов Г. Генеральный конструктор /Г. Альтов //Знание – сила. – 1961, №10. – С. 51—53.

Вернуться

72

Альтов Г. Может ли машина мыслить?: Науч.-фант. рассказы (Триггерная цепочка. – К взлету – готов. – Первый контакт. – Странный вопрос) /Г. Альтов //Знание – сила. – 1961, №7. —

С. 39—42.

Вернуться

73

Альтов Г. Полигон «Звездная река»: Науч.-фантаст. Рассказ /Г. Альтов //Янтарная комната: Сборник науч.-фантаст. повестей и рассказов. – Л.: Детгиз, 1961. – С. 20 – 37.

Вернуться

74

Альтшуллер Г. Как научиться изобретать //Наука и техника для молодежи. – 1961, №1. – С. 21 и С. 27. Содержание: – Ballad of the Stars (Баллада о звездах); – The Star River Test (Полигон «Звездная река»);The Donkey Axiom (Ослик и аксиома), The Star Captain Legends (Легенды о звездных капитанах).

– на венгерский. – Будапешт, 1961.

– на чешский. (Ballada a csillagokrol) // Univerzum. – 1961. – №9.

Вернуться

75

Альтов Г. Десять процентов приключений. – Тамбов: Кн. изд-во, 1962. – 40 с. – (Б-ка новатора). То же. – Тамбов: Кн. изд-во, 1963. – 40 с. http://www.altshuller.ru/stories/story2.asp.

Вернуться

76

Альтов Г. 10% приключений: Юморист. Рассказы /Г. Альтов //Изобретатель и рационализатор. – 1962, №1. – С. 33—35.

Вернуться

77

Корнеев С. Г. Тайны творчества /С. Г. Корнеев. – Тамбов: Кн. изд-во, 1962. – С. 8 – 10. – (Б-чка новатора).

Вернуться

78

БИЛЕНКИН Д. «Путь через невозможно» /Д. Биленкин/ /Тамбов: Кн. изд-во, 1962. – 34 с.

Вернуться

79

Альтов Г. Полет к Марсу – салют Октябрю: А. Итернфельд. Дорога, соединяющая миры. – Первое поколение марсиан //Комсомол. правда. – 1962, 3 нояб.

Вернуться

80

Альтов Г. Фантасты повторяются /Г. Альтов //Комсомол. правда. – 1962. – 24 нояб.

Вернуться

81

Альтов Г. «Богатырская симфония»: Науч.-фантаст. рассказ /Г. Альтов //Культура и жизнь. – 1962, №1. – С. 40 – 43; №2. – С. 28—31. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction-stories28.asp.

Вернуться

82

Легенды о звездных капитанах /Г. Альтов. – М.: Детская литература, 1961.

(Legendlele cгpitanilor stelari). Povestiri. In romоneєte de Igor Block. Bucureєti, Ed. Tineneretului, 1962. Содержание. – Богатырская симфония; – Полигон «Звездная река»; – Генеральный конструктор; – Может ли машина мыслить? (Триггерная цепочка, К взлету готов!, Первый контакт, Странный вопрос, «Машина смеялась…"); – Скучный капитан; – Легенды о звездных капитанах (Икар и Дедал; Сверхновая Аретина, Огненный цветок). Перевод на словацкий Legendy o hviezdach kapitбnoch. – Bratislava: Smena, – 1964.Содержание: – Богатырская симфония; – Полигон «Звездная река»; – Генеральный конструктор; – Может ли машина мыслить? (Триггерная цепочка, К взлету готов!, Первый контакт, Странный вопрос, «Машина смеялась…"); – Скучный капитан; – Легенды о звездных капитанах (Икар и Дедал; Сверхновая Аретина, Огненный цветок).

Вернуться

83

Vedeckofantasticka povredka. Franstisek Belus. //Bratislawa, Osveta. – 1962.

Вернуться

84

Огненный цветок (Ohnovy kvet) /Г. Альтов. – Orbis. Praha (Прага). – 1962.

Вернуться

85

Полигон «Звездная река» /Г. Альтов //Наука и техника. – София. – 1962 №1. – С. 24 – 26.

Вернуться

86

Корнеев С. Алгебра и гармония. Библиотека новатора вып. 2. – Тамбов: Тамбовское книжное издательство, 1964 http://www.metodolog.ru/00630/00630.html

Вернуться

87

Азбука рационализатора /Сост. Б. Зубков, Ю. Медведев, С. Муслин. – Тамбов: Кн. изд-во, 1963. – 352 с. – Гл. ХI. Как работать над изобретением/Г. С. Альтшуллер. – С. 274 – 304.

Вернуться

88

Альтшуллер Г. Как научиться изобретать. – София: Народна младеж, 1963.

Вернуться

89

Альтов Г. Долгая вахта Ж. Верна. – Мир приключений, 1963.

Вернуться

90

Альтов Г. Долгая вахта Жюля Верна: Судьба предвидений Жюля Верна /Г. Альтов //Мир приключений: Альманах. – М.: Дет. лит., 1963. – Вып. 9. – С. 521 – 543.

Вернуться

91

Альтов Г. Рубежи науки фантастики /Г. Альтов //Знание – сила. – 1963, №11. – С. 55 – 56.

Вернуться

92

Альтов Г. Второй рейс «Стремительной черепахи» /Г. Альтов //Юный моделист-конструктор: Альманах. – М., 1963. – С. 58 – 63.

Вернуться

93

Альтов Г. Баллада о звездах. Научно-фантастическая повесть /

Г. Альтов, В. Журавлева //В мире фантастики и приключений. – Л.: Лениздат, 1963.

Вернуться

94

Альтов Г. Медицина йогов http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction20.asp. /Г. Альтов //Мол. ленинец (Томск). – 1963 – 30 июня. – С. 3.

Вернуться

95

Альтов Г. Конец острова «Сломанная челюсть». – Москва, радио, 10.03.1963.

Вернуться

96

Альтов Г. Полигон «Звездная Река». Телепостановка. – Москва. – ЦТВ. – 6.07.1964.

Вернуться

97

Легенды о звездных капитанах /Г. Альтов. – М.: Детская литература, 1961.

(Legendlele cгpitanilor stelari). Povestiri. In romоneєte de Igor Block. Bucureєti, Ed. Tineneretului, 1962. Содержание. – Богатырская симфония; – Полигон «Звездная река»; – Генеральный конструктор; – Может ли машина мыслить? (Триггерная цепочка, К взлету готов!, Первый контакт, Странный вопрос, «Машина смеялась…"), Скучный капитан; – Легенды о звездных капитанах (Икар и Дедал, Сверхновая Аретина, Огненный цветок).Перевод на словацкийLegendy o hviezdach kapitбnoch. – Bratislava: Smena, – 1964.Содержание. – Богатырская симфония; – Полигон «Звездная река»; – Генеральный конструктор; – Может ли машина мыслить? (Триггерная цепочка, К взлету готов!, Первый контакт, Странный вопрос, «Машина смеялась…"), Скучный капитан; – Легенды о звездных капитанах (Икар и Дедал, Сверхновая Аретина, Огненный цветок).

Вернуться

98

Альтшуллер Г. С. Основы изобретательства. – Воронеж: Центрально-Черноземное кн. изд., 1964. – 240 с.

Содержание

– Эта книга рассказывает 3

– Изобретения, которые по праву считают 11

– Изобретательские задачи «простаивают» 22

– Существует наивное, но распространенное 29

– Задача становится изобретательской только после 48

– Американский математик Пойа 60

– При решении сложных 74

– В этой главе приведены восемь задач 86

– Правильно проведенный анализ упрощает 101

– В предыдущей главе мы познакомились 115

– А. Недопустимое увеличение веса объекта 116

– Б. Недопустимое увеличение длины объекта 122

– В. Недопустимое увеличение площади объекта 124

– Г. Недопустимое увеличение объема 125

– Д. Недопустимое изменение формы 127

– Е. Недопустимый расход мощности, энергии, материалов 130

– Ж. Недопустимое снижение надежности 134

– З. Недопустимое снижение производительности 135

– И. Противоречивое сочетание требований к условиям работы объекта 136

– К. Возникновение вредных факторов, например, вредных сил 139

– Таблица типовых способов устранения 143

– Таблица типовых 153

– Теперь мы можем вернуться к задачам 169

– Изобретение не самоцель 189

– В предыдущих главах мы познакомились 202

– Как уже упоминалось в первой главе 226

Вернуться

99

КОРНЕЕВ С. Алгебра и гармония/С. Корнеев. – Тамбов: Кн. изд-во, 1964. – 64 с. – (Б-чка новатора; Вып. 2).

Вернуться

100

Альтшуллер Г. С. АРИЗ-64. http://www.altshuller.ru/triz/ariz64.asp.

Вернуться

101

Журавлева В. Изобретения, заказанные мечтой. – Тамбов: Кн. изд., 1964. – 43 с. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction9.asp.

Вернуться

102

Альтов Г. Зачем нужен регистр НФ-идей, 1964—1997 http://www.altshuller.ru/rtv/sf-register1.asp http://www.altshuller.ru/rtv/sf-register.asp#1 Альтшуллер Г. С. История развития по курсу РТВ. http://www.altshuller.ru/rtv/rtv6.asp.

Вернуться

103

Альтов Г. С. Палеонтология и бионика /Г. С. Альтов //Природа. – 1964, №11. – С. 111 – 112. http://www.altshuller.ru/triz/investigations7.asp

Вернуться

104

Альтов Г. Гибкий свет /Г. Альтов //Экономическая газета. – 1964, 16 дек. http://www.altshuller.ru/triz/triz25.asp

Вернуться

105

Альтов Г. Задачу решит динозавр: (О бионике) /Г. Альтов //Экон. газ. – 1964. – 26 сент. – С. 34.

Вернуться

106

Участники семинара говорят: можно научиться изобретать! Подборка материалов о семинаре в Министерстве строительства Азерб. ССР/Я. А. Измайлов – министр строительства Азерб. ССР., В. Канивец – инженер, В. Антонов – гл. инженер Бюро тех. помощи мин. строительства, А. Атакишиев – инженер-строитель, Л. Фильковский – инженер //Бюллетень технической информации /Сост. Альтшуллер Г. С. – 1958. – Баку, Министерство строительства Азерб. ССР.

Вернуться

107

Альтов Г. Задачу решит динозавр: (О бионике) /Г. Альтов //Экон. газ. – 1964. – 26 сент. – С. 34.

Вернуться

108

Участники семинара говорят: можно научиться изобретать! Подборка материалов о семинаре в Министерстве строительства Азерб. ССР /Я. А. Измайлов – министр строительства Азерб. ССР., В. Канивец – инженер, В. Антонов – гл. инженер Бюро тех. помощи мин. строительства, А. Атакишиев – инженер-строитель, Л. Фильковский – инженер //Бюллетень технической информации /Сост. Альтшуллер Г. С. – 1958. – Баку, Министерство строительства Азерб. ССР.

Вернуться

109

Альтов Г. А будет хуже… (О науч.-фантаст. лит. Отклик на письмо А. Громовой «Золушка» в «Лит. газ.» – 1964. – 1 февр.) /Г. Альтов //Лит. газ. – 1964, 27 февр.

Вернуться

110

Альтов Г. И вспоминается Жюль Верн //Советское кино. – 1964, 27 февр.

Вернуться

111

Альтов Г. Приключения мысли /Г. Альтов, В. Журавлева //Советская культура. – 1964, 17 дек.

Вернуться

112

Альтов Г. Путешествие к эпицентру полемики: (Анализ проблемы Тунгусского взрыва) /Г. Альтов, В. Журавлева //Звезда. – 1964, №2. http://www.altshuller.ru/rtv/rtv11.asp.

Вернуться

113

Альтов Г. Путешествие к эпицентру полемики: (Анализ проблемы Тунгусского взрыва) /Г. Альтов, В. Журавлева //Фантастика, 1964. – М.: Молодая гвардия, 1964. http://www.altshuller.ru/rtv/rtv11.asp.

Вернуться

114

Альтов Г. Девять минут: Рассказ/Г. Альтов//Баку. – 1964. – 28 нояб. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction4.asp.

Вернуться

115

Альтов Г. Машина открытий /Г. Альтов/ /Формула невозможного: Фантаст. рассказы, повесть и пьеса. – Баку: Гос. изд-во, 1964. – С. 131—145.

Альтов Г. Машина открытий: Рассказ /Г. Альтов //Баку. – 1964. – 4 июля.

Вернуться

116

Биленкин, Д. А. Путь «через невозможно» / Д. А. Биленкин. – Тамбов: Кн. изд-во, 1964. – 32 с. – (Б-чка новатора; вып. 2)

Вернуться

117

АльтшуллерГ. С. Внимание! Алгоритм изобретения! Приложение к «Экономической газете» от 1.09.65 – Вып. 27 (41). http://www.altshuller.ru/triz/triz022.asp

Вернуться

118

Бахтамов Р. Властелин окси-мира – М.: Дет. Лит. 1965. – 224 с.

Вернуться

119

Альтов Г. 10 процентов приключений /Г. Альтов //Природа. – 1965, №5. – С. 39 – 42.

Вернуться

120

Альтшуллер Г. В костюме сквозь огонь: (Об индивидуальных средствах теплозащиты) /Г. Альтшуллер, Р. Шапиро //Знание – сила. – 1965, №12. – С. 20—22.

Вернуться

121

Как устроить хроноклазм. Искателям, новаторам /Г. С. Альтшуллер //В мире книг. – 1965, №5. – С. 24 – 25. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering20.asp

Вернуться

122

БИЛЕНКИН Д. Миллион дерзаний /Д. Биленкин //Юность. – 1965. – №8. – С. 91—95.

Вернуться

123

Альтов Г. Обрести крылья /Г. Альтов //О литературе для детей: Ежегодник. – Л.: Дет. лит., 1965. – Вып. 10. – С. 156 – 166.

Вернуться

124

Альтов Г. Экран, открытый в будущее /Г. Альтов, В. Журавлева//Искусство кино. – 1965, №2.

Вернуться

125

Альтов Г. Сила притяжения /В. Журавлева, Г. Альтов //Сов. культура. – 1965. – 29 мая.

Вернуться

126

Альтов Г. Антенна. Рассказ /Г. Альтов //Молодежь Азербайджана. – Баку, 1965, 27 янв.

Вернуться

127

Альтов Г. Богатырская симфония. Полигон «Звездная река». Икар и Дедал http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction16.asp. Сверхновая Аретина. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction14.asp. Огненный цветок. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction15.asp. /Г. Альтов //Библиотека фантастики и путешествий. В 5-ти т. Прил. к журн. «Сельская молодежь». Т.1. – М.: Мол. гвардия, 1965. – С. 315—375.

Вернуться

128

Альтов Г. Порт Каменных бурь /Г. Альтов//Фантастика, 1965. – М.: Мол. гвардия, 1965. – Вып. 2. – С. 235 – 257.

Вернуться

129

Альтов Г. Клиника «Сапсан». Рассказ. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction6.asp. /Г. Альтов//Мир приключений: Альманах. – М.: Дет. лит., 1965.

Вернуться

130

Альтов Г. Шальная компания: Рассказ. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction7.asp. /Г. Альтов//Мир приключений: Альманах. – М.: Дет. лит., 1965. – Вып. 11. – С. 70 – 96.

Вернуться

131

Наука изобретать: Умственный труд и его проблемы /Г. С. Альтшуллер //Литературная газета. – 1966, 29 окт. – С. 2.

Вернуться

132

Альтов Г. Перечитывая Уэллса. – Баку: Азербайджанское гос. изд-во, 1966

Альтов Г. Судьба предвидений Жюля Верна. – Мир приключений, вып. 9, 1968 и Владивосток: Дальневосточное кн. изд-во, 1972.

Альтов Г. Гадкие утята фантастики. Пятьдесят идей Александра Беляева. Полюс риска – Баку: Азербайджанское гос. изд-во, 1970 и в кн.: Талисман. – Л.: Детская литература, 1973. http://www.altshuller.ru/rtv/rtv18.asp

Вернуться

133

Альтов Г. Перечитывая Уэллса /Г. Альтов //Эти удивительные звезды: Сб. науч.-фантаст. рассказов. – Баку: Гос. изд-во, 1966. —

С. 267 – 295.

Вернуться

134

Альтов Г. Ослик и аксиома. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction3.asp: Рассказ /Г. Альтов //Искатель. – 1966, №5.

Вернуться

135

Альтов Г. Клиника «Сапсан». Рассказ. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction6.asp. /Г. Альтов // Молодой дальневосточник. – Хабаровск, 1966 – май-июнь.

Альтов Г. Клиника «Сапсан». Рассказ. /Г. Альтов //Ленинское знамя. Закавказский Военный Округ. – Тбилиси, 1966 – 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21 дек.

Вернуться

136

Альтов Г. Мечта… Гипотеза… Реальность? /Г. Альтов //Урал. следопыт. – 1967, №11. – С. 65 – 72.

Вернуться

137

АЛЬТОВ Г. Опаляющий разум /Г. Альтов //Эллинский секрет: Сборник. – Л.: Лениздат, 1966. – С. 463 – 485. АЛЬТОВ Г. Опаляющий разум /Г. Альтов //Эти удивительные звезды: Сборник науч.-фантаст. рассказов. – Баку: Гос. изд-во, 1966. – С. 81 – 104.

Вернуться

138

На земле восемь миллиардов человек: (По рассказу Г. Альтова) //Мальчик с коньками: Сборник рассказов сов. писателей. – М.: Прогресс, 1967.

Вернуться

139

Альтов Г. Ослик и аксиома. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction3.asp: Рассказ /Г. Альтов //Искатель. – 1966, №5. – С. 66 – 90.

Вернуться

140

Альтов Г. Клиника «Сапсан». Рассказ. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction6.asp. /Г. Альтов // Ленин. знамя (Тбилиси). – 1966, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21 дек.

Альтов Г. Клиника «Сапсан». Рассказ. /Г. Альтов //Ленинское знамя. Закавказский Военный Округ. – Тбилиси, 1966 – 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21 дек.

Вернуться

141

Альтов Г. Девять минут. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction4.asp. /Г. Альтов//Урал. следопыт. – 1967, №9.

Вернуться

142

Альтов Г. Фантастика: (О науч.-фантаст. лит.) – Москов. комсомолец. – 1968. – 28 янв.

Вернуться

143

Гуревич Г. И. Карта страны фантазий. – М.: Искусство, 1967. – 176 с.

Вернуться

144

Альтов Г. Любить или не любить /Г. Альтов //Моск. комсомолец. – 1968, 28 янв. – С. 4 – 5.

Вернуться

145

Альтов Г. Чтобы стать принцессой /Г. Альтов //О литературе для детей: Ежегодник. – Л.: Дет. лит., 1968. – Вып. 13. – С. 45 – 65.

Вернуться

146

Альтов Г. Фантастика: (О науч.-фантаст. лит.) /Г. Альтов //Москов. комсомолец. – 1968, 28 янв.

Вернуться

147

Альтов Г. Чтобы стать принцессой / Г. Альтов //Дет. лит. – 1968, №8. – С. 9 – 12.

Вернуться

148

Альтов, Г. С. Опаляющий разум: науч.-фантаст. рассказы: [для ст. шк. возраста] / Г. С. Альтов; [ил. В. Наумов]. – М.: Дет. лит., 1968. – 208 с.: ил.

Содержание:

– Опаляющий разум; – Машина открытий. – Клиника «Сапсан»;

– Порт Каменных бурь;

– Создан для бури;

– Шальная компания;

– Девять минут http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction4.asp.;

– Ослик и аксиомаhttp://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction3.asp.

Вернуться

149

Альтов Г. Опаляющий разум /Г. Альтов //Эллинский секрет: Сборник. – Л.: Лениздат, 1966. – С. 463 – 485.

Альтов Г. Опаляющий разум /Г. Альтов //Эти удивительные звезды: Сборник науч.-фантаст. рассказов. – Баку: Гос. изд-во, 1966. – С. 81 – 104.

Вернуться

150

На земле восемь миллиардов человек: (По рассказу Г. Альтова) //Мальчик с коньками: Сборник рассказов сов. писателей. – М.: Прогресс, 1967.

Вернуться

151

Альтов Г. Ослик и аксиома. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction3.asp: Рассказ /Г. Альтов //Искатель. – 1966, №5. – С. 66 – 90.

Вернуться

152

Альтов Г. Клиника «Сапсан». Рассказ. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction6.asp. /Г. Альтов // Ленин. знамя (Тбилиси). – 1966, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21 дек.

Альтов Г. Клиника «Сапсан». Рассказ. /Г. Альтов //Ленинское знамя. Закавказский Военный Округ. – Тбилиси, 1966 – 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21 дек.

Вернуться

153

Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения. – М: Московский рабочий, 1969. – 272 с.

Вернуться

154

Альтшуллер Г. С. АРИЗ-68 http://www.altshuller.ru/triz/ariz68.asp.

Вернуться

155

Технологии творчества /Г. С. Альтшуллер //За коммунизм (Дубна). – 1969, 14 нояб.

Вернуться

156

Альтов Г. Полигон «Звездная река» /Г. Альтов //Воскресное приложение к газ. «Комсомольская правда». – 1969,11 декабря.

Вернуться

157

Альтов Г. Третье тысячелетие (повесть) http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction22.asp. / Г. Альтов //Сборник науч. фантастики. – М.: Знание, 1974. – Вып. 14. – С. 3 – 52.

Вернуться

158

Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-68 / Сост. Г. С. Альтшуллер. – Баку: Гянджлик, 1970. – 19 с. http://www.altshuller.ru/triz/ariz68.asp.

Вернуться

159

Методика изобретательского творчества: (Реком. список лит.) / Cост. Г. Альтшуллер, А. Гудримович, К. Пренц; Гос. б-ка БССР им. В. И. Ленина, Минск. обл. совет ВОИР. – Минск, 1970. – 24 с.

Вернуться

160

Сборник задач и упражнений по методике изобретательства / Сост. Г. С. Альтшуллер; ЛКСМ Азербайджана. Азербайджан. респ совет ВОИР. – Баку: Гянджлик, 1970. – 30 с.

Вернуться

161

Теория и практика решения изобретательских задач: лит. по курсу. / Сост. Г. С. Альтшуллер. – Баку: Гняджлик, 1970. – 20 с.

Вернуться

162

Теория и практика решения изобретательских задач: Учеб. программа /Сост. Г. С. Альтшуллер. – Баку: Гянджлик, 1970. – 19 с.

Вернуться

163

Альтшуллер Г. Об изобретательских способностях. – Баку, 1970, 72 с. Альтшуллер Г. С. Об изобретательских способностях // Материалы к семинару по методике изобретательства. – Минск: Ин-т тепломассообмена, 1970.

Вернуться

164

Альтшуллер Г. С., Линькова Н. П. Возможные пути организации изучения изобретательских способностей // Материалы конференции по изобретательским способностям. – М., 1970. —

С. 43—45.

Вернуться

165

Альтшуллер Г. С., Линькова Н. П. Проблема изобретательских способностей и методика решения изобретательских задач // Материалы конференции по проблеме способностей. – М., 1970. – С. 46—48.

Вернуться

166

Кенгерли Т. А. Перенос технических решений в изобретательском творчестве. Баку: ОЛМИ, 1973, 38 с.

Вернуться

167

Магерамов Г. Об общих принципах построения алгоритмов творчества. – Баку: АзОИИТ, 1973.

Вернуться

168

Виллимчик К. (Willimzik K). – Algorithmus der Erfindung. (О книге «Алгоритм изобретения» и Г. Альтшуллере. Раздел Библиография – на немецком яз.) //Das Hodschulwesen. – 1970. – №11. —

С. 779 – 780.

Dr. Wil. Die schopferischen Fohigkeiten aller Erfinder nutzenl. – на немецком яз.//Техника (Techniscne gemeinschaft), Берлин. – 1970. – №11. – ноябрь.

Вернуться

169

Альтов Г. Краски для фантазии /Г. Альтов //Лит. Азербайджан. – 1970, №11. – C. 118 – 124.

Вернуться

170

Альтов Г. Гадкие утята фантастики. 50 идей Александра Беляева /

Г. Альтов //Полюс риска: Сборник науч.-фантаст. рассказов. – Баку: Гянджлик, 1970. – С. 201 – 226.

Вернуться

171

Альтов Г. Фантастика и читатели /Г. Альтов //Проблемы социологии печати. – Новосибирск: Наука, 1970. – Вып. 2. – С. 74 – 91.

Вернуться

172

Альтов Г. Проверьте свою фантазию /Г. Альтов //Вокруг света. – 1970, №11. – С. 69 – 71.

Вернуться

173

Альтов, Г. С. Создан для бури: науч.-фантаст. романы: [для ст. возраста] / Г. С. Альтов. – М.: Дет. лит., 1970. – 287 с.: ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики).

Содержание:

– Создан для бури.

– Шальная компания.

– Опаляющий разум.

– Клиника «Сапсан».

– Полигон «Звездная река».

– Богатырская симфония.

– Генеральный конструктор.

– Девять минут.

– Порт Каменных бурь.

– Икар и Дедал http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction16.asp.

– Сверхновая Аретина http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction14.asp..

– Огненный цветокhttp://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction15.asp.

– Может ли машина мыслить.

– Машина открытий.

Вернуться

174

Альтшуллер Г. С. Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-71. – Баку: ОИИТ при ЦК ЛКСМ Азербайджана и Азербайджанском РС ВОИР, 1971. – С. 18. – Приложения. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ.

Вернуться

175

Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения. 2-е изд. – М: Московский рабочий, 1973. С. 23—47. http://www.altshuller.ru/triz/technique1.asp

Вернуться

176

Альтшуллер Г. С. Таблица применения приемов разрешения технических противоречий. http://www.altshuller.ru/triz/technique2.asp

Вернуться

177

Альтшуллер Г. С. Дополнительный список приемов устранения технических противоречий. – Баку, 1971 (рукопись). http://www.altshuller.ru/triz/technique1a.asp

Вернуться

178

Основные приемы устранения технических противоречий при решении изобретательских задач / АзОИИТ; Сост. Г. С. Альтшуллер. – Баку: Гянджлик, 1971. – 52 с. http://www.altshuller.ru/triz/technique1.asp

Вернуться

179

Альтшуллер Г. С., Линькова Н. П. Изменение процесса решения изобретательской задачи и требований, предъявляемых к способностям изобретателя, под влиянием применения специальных методик //Материалы 4-го Всесоюз. съезда общества психологов. – Тбилиси, 1971. – С. 31—32.

Вернуться

180

Разбор решений изобретательских задач: Материалы к семинару по методике изобретательства / Минск. ин-т тепломассообмена АН БССР. – Минск, 1971. – Вып. 2. – С. 51—133.

Вернуться

181

Альтшуллер Г. С. Сборник задач и упражнений по методике изобретательства // Материалы к семинару по методике изобретательства / Минск. ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1971. – Вып.2. – С.3—27.

Вернуться

182

Альтов Г. Краски для фантазии /Г. Альтов //Фантастика-71. – М.: Мол. гвардия, 1971. – С. 259 – 269.

Вернуться

183

Альтов Г. Новые рубежи фантастики /Г. Альтов //Урал. следопыт. – 1971, №4. – С. 44 – 48.

Вернуться

184

Альтов Г. Неакадемическая родословная /Г. Альтов //Урал. следопыт. – 1971, №5.

Вернуться

185

Альтов Г. Баллада о звездах. 1971.

Содержание: – Ballad of the Stars (Баллада о звездах); – The Star River Test (Полигон «Звездная река»); – The Donkey Axiom (Ослик и аксиома); – The Star Captain Legends (Легенды о звездных капитанах).

Вернуться

186

Порт Каменных Бурь /Г. Альтов //Венгрия. – Изд. Мора Ференц. – 1971.

Вернуться

187

Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-71 /Сост. Г. С. Альтшуллер. – Дубна: ОИЯИ, 1972. – 18 с. http://www.altshuller.ru/triz/ariz71.asp.

Вернуться

188

Основные приемы устранения технических противоречий при решении изобретательских задач/Сост. Г. С. Альтшуллер. – Дубна: ОИЯИ, 1972. – 52 с.

Вернуться

189

Теория и практика решения изобретательских задач: Учеб. программа /Сост. Г. С. Альтшуллер. – Дубна: ОИЯИ, 1972. – 19 с.

Вернуться

190

Алгоритмизация изобретательского творчества /Г. С. Альтшуллер //Сибир. симпозиум по техническому творчеству, 1-й. Новосибирск, 20—21 сент. 1972 г. Тезисы докл. – Новосибирск, 1972. —

С. 38 – 40.

Вернуться

191

Конспекты и справки для слушателей: Мозговой штурм. Морфологический анализ. Метод контрольных вопросов. Метод фокальных объектов. Синектика. Дополнительно о синектике. Основные положения алгоритмической теории решения изобретательских задач. Разборы решения учебных задач: К-5, К-12, К-23, К-50, 1—11, 1—28, 1—36, 2—13, 2—19, 2—36. К шагу 2.3. Оператор ОРВ. Об улучшении АРИЗ. К шагу 3.4. К шагу 2.1а. Решение сложных задач. Фантограммы. Пример применения оператора РВС. Еще к шагу 3.4 /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1972. – 100 с.

Вернуться

192

Альтшуллер Г. С. Алгоритмизация изобретательского творчества // Сибир. Симпозиум по техническому творчеству, 1-й, Новосибирск, 20—21 сент. 1972 г.: Тез. докл. – Новосибирск, 1972. – С. 38—40.

Вернуться

193

Амнуэль П. Развитие творческого воображения изобретателей и инженеров. – Баку, 1972. – 183 с. (рукопись).

Вернуться

194

Фантограммы: Упражнения по развитию воображения /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1972. – 5 с. http://www.altshuller.ru/rtv/rtv5.asp.

Вернуться

195

Четырнадцать тысячелетий назад. История древнего мира /А. А. Горбовский. – Альтов Г. Судьба предвидений Жюля Верна /Г. Альтов. – Владивосток: Дальневосточ. изд-во, 1972. – 102 с.

Вернуться

196

Altszuller Henryk. Algorytm wynalazku. Tium.: Tadeusz Nowosad. Warszawa: Omega. Wiedza Powszechna, 1972. (Г. Альтшуллер, Алгоритм изобретения. – М.: Московский рабочий, 1969 г.).

Вернуться

197

Henryk Altszuller. 1972, O UZDOLNIENIACH WYNALAZEZYCH // Prakseologia. – 1972. – ` 41. – С. 121 – 144.

Вернуться

198

Петров В. М. Обзор работ по развитию техники. – Л. 1972 (рукопись).

Вернуться

199

Алгоритм изобретения /Г. С. Альтшуллер. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Моск. рабочий, 1973. – 296 с. Содержание: Технология творчества – Иголка в стоге сена 5— Уровни творчества 23— Изобрести способ изобретать 47— Умением, а не числом 61— Идеальная машина 71— Технические противоречия 86 – Диалектика изобретения – Шаг за шагом 101— Сплав логики, интуиции и опыта 120— Инструменты изобретателя 139— Как работает алгоритм 179— Несколько учебных задач 189— «Запатентовано» в палеозое… 210— Ломая старую форму 221 – Человек и алгоритм – Психологические барьеры 237— Сила фантазии 251— Через барьеры 259— Научная организация творчества 272— Приложения 291

Вернуться

200

Альтшуллер Г., Гаджиев Ч., Фликштейн И. Введение в вепольный анализ. – Баку, ОЛМИ, 1973, 26 с.

Альтшуллер Г. Вепольный анализ. Методические указания. – Баку: ОЛМИ, 1973, 23 с. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering22.asp.

Альтшуллер Г. К решению задач вепольным анализом /Г. Альтшуллер, И. Фликштейн. – Баку, 1973. – 3 с. – ОЛМИ при ЦС ВОИР.

Вернуться

201

Горин Ю. Указатель физических эффектов и явлений. – Баку, 1973. – 300 с. и сокращенный вариант – 108 с. http://www.triz-summit.ru/redirect.php?id=203772.

Вернуться

202

Горин Ю. Применение физических эффектов и явлений при решении изобретательских задач. – Баку: ОЛМИ, 1973. – 42 с.

Вернуться

203

Альтшуллер Г. Конспект лекций по методике технического творчества. – Баку, 1973 г (рукопись), 1977, Горький, (ротапринт). I и II части, 350 с.

Вернуться

204

Планы занятий на первом курсе АзОИИТ. Занятия 1—25. 1973—74 учеб. год /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1973. – 98 с. – ОЛМИ. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering6.asp.

Вернуться

205

Научная организация изобретательского творчества: Конспект обзор. Лекции /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1973. – 20 с.

Вернуться

206

Учебная программа для общественных институтов и школ изобретательского творчества: Проект /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1973. – 50 с. – ОЛМИ при ЦС ВОИР. – Прил.: Физические эффекты и их применение при решении изобретательских задач – 4 с. – (Материалы к семинару преподавателей методики изобретательства).

Вернуться

207

Учебные методические указания по проведению занятий на семинаре /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1973. – 50 с.

Вернуться

208

Фликштейн И. М. Исследование основных приемов устранения технических противоречий при решении изобретательских задач. – Баку, 1973 (рукопись). Сами приемы кратко изложены в: Петров В. История развития приемов. Информационные материалы. – Тель-Авив, 2006.73 с. http://www.triz-summit.ru/redirect.php?id=204087.

Вернуться

209

Петров В. М. Парные приемы. – Ленинград, 1974. – 24 с. (рукопись). http://www.trizminsk.org/e/212002.htm.

Вернуться

210

Конспекты к занятиям по курсу «Развитие творческого воображения» / Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1973. – 22 с.

Вернуться

211

Альтшуллер Г. Фантазия – инструмент творчества. – Молодой коммунист. №5, 1973. – С. 75—84.

Вернуться

212

Альтов Г. Гадкие утята фантастики: Пятьдесят идей Александра Беляева /Г. Альтов //Талисман. – Л.: Дет. лит., 1973. – С. 604 – 639.

Вернуться

213

Фантазия – инструмент творчества /Г. С. Альтшуллер //Мол. коммунист. – 1973, №5. – С. 75 – 84.

Вернуться

214

Альтшуллер Г. Магический кристалл фантазии. – Знание – сила, №2, 1974. – С. 51 -54.

Вернуться

215

Altschiller G. S. Erfinden – (k) ein Problem?: Anleitung fur Neuerer und Erfinder, in German. – Berlim: Veriag Tribune, 1973.

Вернуться

216

Кенгерли Т. А. Перенос технических решений в изобретательском творчестве. Баку: ОЛМИ, 1973, 38 с. http://www.metodolog.ru/00635/00635.html.

Вернуться

217

Основные направления и идеи цепочки дробления были изложены В. Петровым в письмах к Г. С. Альтшуллеру в 1973 году и работах: Петров В. М. Цепочка дробления в технических системах. – Л., 1973, 2 с. (рукопись), Петров В. М. Тенденция дробления объектов. – Л., 1973, 8 с. (рукопись). Излагались в учебных курсах и докладывались на Ленинградской конференции ТРИЗ в 1976 г., на семинаре преподавателей и разработчиков ТРИЗ (Петрозаводск-82), на горьковской конференции в 1983 г. С материалами можно познакомиться в работе: Петров В. Увеличение степени дробления. – Тель-Авив, 2002. http://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/zrts-13-droblenie.pdf

Вернуться

218

Петров В. М. Обзор работ по развитию техники. – Л. 1972 (рукопись)

Вернуться

219

Петров В. М. Точка – линия – объем. – Л., 1973. (рукопись).

Вернуться

220

Петров В. М. Управление весом.– Л., 1973. (рукопись).

Вернуться

221

Петров В. М. О приемах разрешения технических противоречий. – Л., 1973. (рукопись).

Петров В. М. О вепольном анализе. – Л., 1973. (рукопись).

Петров В. М. Об АРИЗ-71. – Л., 1973. (рукопись).

Вернуться

222

Семенов Р. Изобретать может каждый. Об обучении в АзОИИТ /Р. Семенов //газ. «Молодежь Азербайджана». – 1973. – 18 января. – С. 2.

Вернуться

223

О вепольном анализе /Г. Альтшуллер. – Баку, 1974.

Основные идеи вепольного анализа: Конспект лекций /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1974. – 12 с. – Список лит. (14 назв.) – (Материалы для преподавателей методики изобретательства). – ОЛМИ.

Вернуться

224

Голдовский Б. И. О противоречиях в технических системах. Материалы к семинару преподавателей методики изобретательства. – Горький, ОЛМИ при ЦС ВОИР, 1974, 28 с. (ротапринт). http://www.metodolog.ru/00001/00001.html

Вернуться

225

Хотимлянский Ю. Принцип отзывчивости и его применение при решении изобретательских задач. Для слушателей курса АзОИИТ. Баку: ОЛМИ, 1974. – 5 с.

Вернуться

226

Альтшуллер Г. Введение в теорию решения изобретательских задач. – Баку: 0ЛМИ, 1974. – 31 с.

Вернуться

227

Альтшуллер Г. Шахматы и АРИЗ. – Баку. – 1974. – 3 с. http://www.altshuller.ru/triz/investigations4.asp.

Вернуться

228

К общей теории творчества. Анализ противоречия и математизация методики. Сборник статей. ОЛМИ, 1974. – 41 с.

– Альтшуллер Г. С. Вступление.

– Карисик Е. Б. Возможности создания общей теории творчества. – С. 3—6.

– Фильковский Г. Л. Противоречие: анализ и примеры. – С. 7—25.

– Карисик Е. Б. Математические основы теории эвристических приемов. – С. 27—38.

– Илюшкин В. Г. АРИЗ как новый подход в решении математических задач. – С. 39—41.

Вернуться

229

Петров В. М. Применение имеющихся объектов и решений по новому назначению. Л. 1974 (рукопись).

Вернуться

230

Учебно-методические указания по проведению 5 занятий на первом курсе общественного института изобретательского творчества /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1974. – 150 с.

Вернуться

231

Альтов Г. Хочешь стать изобретателем? /Г. Альтов //Пионерская правда. – 1974, 19 апр.

Альтов Г. Хочешь стать изобретателем? «Маленькие человечки» /Г. Альтов, Н. Линькова //Пионерская правда. – 1974,16 авг.

Вернуться

232

Альтшуллер Г. Развитие системного мышления – конечная цель обучения АРИЗу, 1974. – 7 с. http://www.altshuller.ru/triz/triz70.asp.

Вернуться

233

Альтшуллер Г. Фантограммы. Упражнения по развитию воображения, 1974. – 5 с. http://www.altshuller.ru/rtv/rtv5.asp.

Вернуться

234

Альтшуллер Г., Скроцкий О. О применении метода ММЧ (моделирование маленькими человечками) при решении изобретательских задач, 1974. – 16 с. Метод ММЧ изложен в работах: Альтшуллер Г. С. Метод ММЧ, или некоторые хитрости, подсказывающие, как изменить технический объект. «Техника и наука», 1981, №5. – С. 18.

Вернуться

235

Альтшуллер Г. Магический кристалл фантазии http://www.altshuller.ru/rtv/rtv9.asp. /Г. С. Альтшуллер //Знание – сила. – 1974, №2. – С. 51 – 54.

Вернуться

236

Альтшуллер Г. Об одном занятии на втором курсе АзОИИТ, 1974. – 3 с.

Вернуться

237

О личной картотеке /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1974. – 3 с. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering1.asp.

Вернуться

238

Информация об итогах 73—74 учебного года /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1974. – 2 с. – ОЛМИ при ЦС ВОИР.

Вернуться

239

Г. Альтшуллер. Алгоритм изобретения. – София: «Народна младеж». (Г. Альтшуллер. Алгоритм изобретения. – М.: Московский рабочий,

2-е издание, исправленное и дополненное, 1973 г.).

Вернуться

240

Г. Альтшуллер. Алгоритм изобретения. – Варшава: Вьеджи Повжешна. 2е изд. Henryk Altszuller. Algorytm wynalazku. Tіum.: Tadeusz Nowosad. Wazsawa, «Wiedza Powszechna». (Г. Альтшуллер, Алгоритм изобретения. – М.: Московский рабочий, 2-е изд., дополненное и переработанное, 1973 г.).

Вернуться

241

Фильм «Алгоритм изобретения», Центрнаучфильм, 1974 год http://www.altshuller.ru/vide.

Вернуться

242

О конференции «Эвристика» /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1974. – 5 с.

АРИЗ: Основные принципы, обучение, применение: Тез. докл. на конф. «Эвристика» /Г. С. Альтшуллер. – Б.м., 1974. – 21 с.

Вернуться

243

Der Unterwassersee /G. Altow // Der verschwundene Flus. – Der kinderbuchverlag. Berlin. – 1974. – S. 80 – 96.

Вернуться

244

Изменения в аналитической части АРИЗ-71Б /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 3 с.

Информация о ходе подготовки новой модификации АРИЗ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 3 с.

Альтшуллер Г. С. АРИЗ-75 (АРИЗ-71Б и В). С материалами можно познакомиться в работе: Петров В. История развития алгоритма решения изобретательских задач – АРИЗ. Информационные материалы. Тель-Авив, 2006. – 186 с. http://www.triz-summit.ru/redirect.php?id=204087

Петров Владимир. История развития АРИЗ: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]:Издательские решения, 2018. – 144 с. – ISBN 978-5-4493-0036-2

Вернуться

245

Понятие «физическое противоречие» ввел Юрий Васильевич Горин.

Вернуться

246

Альтшуллер Г. Стандарты на решение изобретательских задач. – Баку, 1975. – 55 с. http://www.altshuller.ru/triz/standards1.asp.

Вернуться

247

Альтшуллер Г. С. Стандарты на решение изобретательских задач. – Баку, 1975 (рукопись).

Вернуться

248

Петров В. М. Предложения к стандартам 1—5. Материалы для преподавателей и разработчиков методики изобретательства. – Л., 1975. – 2 с. (рукопись).

Вернуться

249

Петров В. М. О стандартах на решение изобретательских задач. Справка для слушателей. – Л.: 1975. – 1 с. (рукопись).

Петров Владимир. История развития стандартов: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]:Издательские решения, 2018. – 208 с. – ISBN 978-5-4493-0863-4

Вернуться

250

О прогнозировании развития ТС /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 12 с. http://www.altshuller.ru/triz/zrts3.asp.

Вернуться

251

О формализации процесса составления ФП /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 6 с. http://www.altshuller.ru/triz/triz3.asp.

Вернуться

252

Процесс решения изобретательской задачи. Основные этапы и механизмы /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 7 с. http://www.altshuller.ru/triz/triz1.asp.

Вернуться

253

Решение учебных изобретательских задач /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 28 с.

Вернуться

254

О представлении условий изобретательской задачи в вепольной форме /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 3 с.

Вернуться

255

О представлении физических законов, эффектов и явлений в вепольной форме /Г. С. Альтшуллер, Ю. Горин, И. Фликштейн, Ю. Хотимлянский. – Баку, 1975. – 9 с.

Вернуться

256

Хотимлянский Ю. Энергетический анализ технических систем. – Баку, 1975. 18 с. (рукопись).

Вернуться

257

Ковалев Ю. А., Леонов П. В., Малафриев О. К. Алгоритм решения схемных изобретательских задач. Дипломная работа. – Баку: АзОИИТ, 1975. – 17 с.

Вернуться

258

Петров В. М. Согласование систем. – Л., 1975, 2 с. (рукопись).

Вернуться

259

Петров В. М. О стандартах на решение изобретательских задач. Справка для слушателей. – Л.: 1975. – 1 с. (рукопись).

Вернуться

260

Альтов Г. Вектор фантазии. – Фантастика 73—74. Сборник научно-фантастических рассказов. М.: Молодая гвардия, 1975. —

С. 265—278.

Беленкин Д. Импульс фантастики. – Фантастика 73—74. Сборник научно-фантастических рассказов. М.: Молодая гвардия, 1975. —

С. 279—288.

Вернуться

261

Выводы из ознакомления с работами днепропетровских слушателей /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 3 с.

Вернуться

262

Замечания по поводу решения задач по АРИЗ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 2 с.

Вернуться

263

Замечания по решениям задач 4 и 6 /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 5 с.

Вернуться

264

Изменения по решениям задач №4 и 6 /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 6 с. – (Прил. тексты задач.)

Вернуться

265

Информация о занятиях по информатике на 2 курсе АзОИИТ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 2 с. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering10.asp.

Вернуться

266

К итогам 1974—75 учеб. г. / Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 8 с.

Вернуться

267

Как проверять работы слушателей /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 5 с. – (Для преподавателей методики изобретательства).

Вернуться

268

Некоторые общие замечания /Г. С. Альтшуллер. – Баку. – 1975. – 3 с.

Вернуться

269

Альтов Г. И тут появился изобретатель. А что тут придумывать? /

Г. Альтов //Пионер. правда. – 1975, 1 июля.

Альтов Г. И тут появился изобретатель. «Если поблизости есть магазин игрушек…» /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1975, 8 июля.

Альтов Г. И тут появился изобретатель. «Будет работать вечно!» /

Г. Альтов //Пионерская правда. – 1975, 18 июля.

Альтов Г. И тут появился изобретатель. «Cамый-самый» кран. – «Ох, уж эти сыщики…» /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1975, 29 июля.

Альтов Г. И тут появился изобретатель. «Я поставил опыт…» Секрет в том, чтобы… /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1975, 8 авг.

Альтов Г. И тут появился изобретатель. Шарики против шариков. «Задачка детская…» /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1975, 22 авг.

Альтов Г. И тут появился изобретатель. Если бы сыщик знал… «Давайте выбросим винт и…» /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1975, 9 сент.

Альтов Г. И тут появился изобретатель. Льдинка в шоколаде. «Обойдемся без Карлсона» /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1975, 3 окт.

Альтов Г. И тут появился изобретатель. Лед вместо крана. Вездеход на Марсе /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1975, 21 окт.

Альтов Г. И тут появился изобретатель. Накапливайте приемы! Термометр для долгоносика /Г. Альтов//Пионер. правда. – 1975, 14 нояб.

Альтов Г. И тут появился изобретатель. Семь раз отмерь… Это очень просто /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1975, 16 дек.

Вернуться

270

Altszuller Henryk. Algorytm wynalazku. Tium.: Tadeusz Nowosad. Warszawa: Omega. Wiedza Powszechna, 1975.

Вернуться

271

G. Altschuller. Erfinden Wege zur Lösung technischer Probleme, in German, VEB – Berlin, 1975

Вернуться

272

Чяпяле Ю. Изобретательству можно научиться /Ю. Чяпяле//Наука и техника (на литовском яз.) – 1975. – №1 (187). – С. 42 – 43.

Вернуться

273

Рассказ «Икар и Дедал» /Г. Альтов//Венгрия – Изд. Мора Ференц. – 1975.

Вернуться

274

Альтов Г. Эффект Уорпа Явича /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1975. – 17 и 21 янв.

Вернуться

275

Альтов Г. Вектор фантазии /Г. Альтов //Фантастика 73—74. – М.: Мол. гвардия, 1975. – С. 265 – 279.

Вернуться

276

Альтшулер Г. Вторая группа стандартов на решение изобретательских задач. – Баку, 1976. – 32 с.

Стандарты на решение изобретательских задач: Стандарты 6 – 9 /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1975. – 25 с.

Стандарты на решение изобретательских задач /Г. С. Альтшуллер. – 1976. – С. 81. Волгоградский научно-Исследовательский ин-т технологии машиностроения.

Вернуться

277

Стандарты на решение изобретательских задач. Стандарт №6 «Решение изобретательских задач на операции с легкодеформируемыми объектами»: Прил. к АРИЗ-75: Проект /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 8 с.

Вернуться

278

Стандарты на решение изобретательских задач. Стандарт №7 «Решение изобретательских задач на совмещение взаимоисключающих действий или состояний»: Прил. к АРИЗ-75: Проект /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 8 с.

Вернуться

279

Стандарты на решение изобретательских задач. Стандарт №8 «Решение изобретательских задач на определение изменений в механических системах»: Прил. к АРИЗ-75: Проект /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 5 с.

Вернуться

280

Стандарты на решение изобретательских задач. Стандарт №9 «Решение изобретательских задач на интенсификацию показателей технической системы»: Прил. к АРИЗ-75: Проект /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 11 с.

Вернуться

281

Петров В. М. Сравнительный анализ стандартов группы 1—5 и 6—9. Материалы для преподавателей и разработчиков. – Л., 1976 (рукопись). – С. 2.

Петров В. М. Сравнительный анализ стандартов группы 1—5 и 6—9 и 10. Материалы для преподавателей и разработчиков. – Л., 1976 (рукопись). – С. 2.

Вернуться

282

Петров В. М. Девять стандартов на решение изобретательских задач. Справка для слушателей. – Л., 1976. – 2 с. (рукопись).

Вернуться

283

Альтшуллер Г. С. Теория и практика решения изобретательских задач. – Баку, 1976 (рукопись), 1977, Горький, (ротапринт), 198 с. (рукопись была выпущена в 1976 г.).

Вернуться

284

Введение в ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер //Теория и практика решения изобретательских задач. – М.: ЦНИИПИ, 1976. – С. 7 – 46.

Вернуться

285

Теория и практика решения изобретательских задач /Под ред. Г. Альтшуллера. – Горький, 1976. – 198 с.

Вернуться

286

Альтшуллер Г. Статья в словарь по творчеству /Г. Альтшуллер,

Г. Фильковский. – 1976. – 45 с.

Вернуться

287

Петров В. М. Биология и законы развития техники. – Л., 18.08.1976, 12 с. (рукопись). Работа доложена на Ленинградском семинаре преподавателей и разработчиков ТРИЗ – 1977.

Вернуться

288

Альтов Г. И тут появился изобретатель. Как пройти сквозь стенку. Поезд уйдет через пять минут /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1975, 27 янв.

Альтов Г. ИЗОБРЕТАТЬ? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1976, 6 апр., 4 мая, 18 июня, 30 июля, 7 сент., 8 окт., 7 дек.

Вернуться

289

Жуков Р. Ф., Петров В. М. Опыт преподавания эвристических методов решения технических задач в ИПК СП. – Первая всесоюзная конференция «Автоматизация поискового конструирования». Тезисы докладов. – Йошкар-Ола, 1978. С. 205—207.

Вернуться

290

Петров В. М. Системный анализ технических систем. Прогнозирование научно-технического прогресса. – Л.: ЛДНТП, 1976. С. 50—53.

Петров В. М. Системный анализ технических систем. Материал доложен на Ленинградском семинаре в 1976 году, а опубликован в 1978 г.: Петров В. М. Системный анализ выбора технических задач. – Методы решения конструкторско-изобретательских задач. Тезисы докладов. – Рига, 1978. С. 73—75. Это первая попытка анализа технических систем. Выявления их структуры, связей между элементами, определения потребностей, функций, выявление нежелательных явлений.

Вернуться

291

Первые результаты по методике прогнозирования были опубликованы в работе: Петров В. М. Прогнозирование развития технических систем. – Л.: НТО Машпром, 1976, 48 с., тезисы доклада в: Петров В. М. Прогнозирование тематики НИОКР. Всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы развития и повышения эффективности научного и технического творчества трудящихся». (2—4 октября 1979 г., г. Новосибирск). Ч. II, М.: 1979. С. 304 -308. Петров В. М. Принципы составления сценария на качественном уровне. – Методологические проблемы технического творчества. Тезисы докладов. – Рига, 1979. С. 136—138.

Вернуться

292

Петров В. М. Использование деловых игр. – Л., ИПК СП, 1976. Материалы опубликованы в: Петров В. М. Обучение методике решения технических задач. – Формирование у молодежи творческого отношения к труду и технике в условиях средних школ, профтехучилищ и предприятий. – Л.: ЛДНТП, 1978. – С. 49—50. Жуков Р. Ф., Петров В. М. Обучение методам научно-технического творчества. Всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы развития и повышения эффективности научного и технического творчества трудящихся». (2—4 октября 1979 г., г. Новосибирск). Ч. I, М.: 1979. М. 78—80.

Жуков Р. Ф., Петров В. М. Использование деловых игр в методах научно-технического творчества. Применение деловых игр и ИПК. – Л.: ИПК СП, 1980. С 23—26.

Вернуться

293

Злотин Б. Развитие творческого воображения. – Л. 1976. – 70 с. (рукопись)

Злотин Б., Литвин С. Развитие творческого воображения. Учебное пособие для II курса УИР. – Л.: ЛОП НТО «Машпром», 1977. – 72 с. (рукопись).

Злотин Б., Литвин С. Курс развития творческого воображения. – Л. 1978. – 70 с. (рукопись).

Литвин С. Развитие творческого воображения. Учебно-методическое пособие для инженеров и изобретателей. – Л. 1978. – 98 с. (рукопись).

Вернуться

294

Линькова Н. П. Школа изобретателя. №№12, 14, 18, 1976.

Вернуться

295

Злотин Б., Канер В., Митрофанов В., Петров В. АРИЗ – Алгоритм решения изобретательских задач. Как решают задачу? Беседа первая. – Школа «Смены». – Л.: Смена, 25.12.76, №302 [15543].

C. 2.

Вернуться

296

Гарина-Домченко А. Н. Воспитание у будущих рабочих творческого стиля. – Техническое творчество и молодежь. Материалы научно-рактического семинара 10—11 октября. – Л.: ЛДНТП, 1977, С. 51—54.

Вернуться

297

К решению задачи Т-1 /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 2 с.

Вернуться

298

О книге Дж. Н. Джонса «Инженерное и художественное конструирование» /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 3 с. – (Для преподавателей теории решения изобретательских задач).

Вернуться

299

О СК в 1977—78 учеб. г. /Г. С. Альтшуллер – Баку, 1976.

Вернуться

300

О формализации процесса составления физического противоречия /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 5 с. http://www.altshuller.ru/triz/triz3.asp.

Вернуться

301

Ошибки в изобретательской деятельности /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 6 с. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering13.asp.

Вернуться

302

Разбор некоторых учебных задач /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 9 с.

Вернуться

303

Разбор решения учебных задач (с текстом АРИЗ-71В) /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 30 с.

Вернуться

304

Разбор решения учебных задач: Из рекомендаций по проведению занятий в 1976—1977 учеб. году /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 18 с.

Вернуться

305

Рекомендации по проведению занятий в 1976—77 учеб. году /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 15 с. – (Для преподавателей ТРИЗ).

Вернуться

306

Типовые классы изобретательских задач /Г. Альтшуллер. – Баку, 1976. – 9 с.

Вернуться

307

На земле восемь миллиардов человек: (По рассказу Г. Альтова) //Мальчик с коньками: Сборник рассказов сов. писателей. – М.: Рус. язык, 1976. – С. 58 – 63.

Вернуться

308

Альтов Г. Голубая раковина: Фантаст. рассказ /Г. Альтов // Пионер. правда. – 1976, 18 июня.

Вернуться

309

Альтов Г. Мост: Фантаст. рассказ /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1976. – 30 июля.

Вернуться

310

Альтов Г. Мой друг Робин: Фант. рассказ /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1976. – 7 дек.

Вернуться

311

Порт Каменных Бурь /Г. Альтов // сб. «Jules Verne magasinet» – 1976. – №359. – апрель.

Вернуться

312

Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач. – М.: Сов. радио, 1979. – 184 с. – Кибернетика.

Вернуться

313

АРИЗ-77 / Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1977. – 20 с. http://www.altshuller.ru/triz/ariz77.asp.

Вернуться

314

Альтшуллер Г. О законах развития технических систем. – Баку, 1977, 15 с. (рукопись).

Вернуться

315

Указатель физических эффектов и явлений для изобретателя и рационализатора. Денисов С., Ефимов В., Зубарев В., Кустов В. – Обнинск, 1977. – 214 с. Работу вел коллектив из г. Обнинска: С. А. Денисов, В. А. Ефимов, В. В. Зубарев, В. П. Кустов под руководством В. А. Ефимова.

Вернуться

316

Селюцкий А. Б., Слугин Г. И. Вдохновение по заказу. Уроки изобретательства. Петрозаводск: Карелия, 1977, 190 с. http://www.trizminsk.org/e/21500.htm.

Вернуться

317

Альтшуллер Г. С. Вектор фантазии. Курс «ЭРТЭВЭ» (из записок преподавателя). – Селюцкий А. Б., Слугин Г. И. Вдохновение по заказу. Уроки изобретательства. Петрозаводск: Карелия, 1977. – С. 138—166.

Злотин Б. Развитие творческого воображения. – Л. 1976. – 70 с. (рукопись).

Злотин Б., Литвин С. Развитие творческого воображения. Учебное пособие для II курса УИР. – Л.: ЛОП НТО «Машпром»», 1977. – 72 с. (рукопись).

Злотин Б., Литвин С. Курс развития творческого воображения. – Л. 1978. – 70 с. (рукопись).

Литвин С. Развитие творческого воображения. Учебно-методическое пособие для инженеров и изобретателей. – Л. 1978. – 98 с. (рукопись).

Вернуться

318

Фильковский Г. Стандарт №11. – Баку, 1976. – 5 с.

Вернуться

319

Петров В. М. Сравнительный анализ стандартов групп 1—5 и 6—9, 10 и 11. Материалы для преподавателей и разработчиков. – Л., 1977. – 3 с. (рукопись).

Вернуться

320

Петров В. М. 11 стандартов на решение изобретательских задач. Справка для слушателей. – Л., 1977. – 1 с. (рукопись).

Петров В. Согласование технических систем. Справка для слушателей. – Л. 1977.

Петров В. М. Логика АРИЗ-77. Справка для слушателей. – Л., 1977. (рукопись).

Вернуться

321

Альтов Г. Изобретать? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1977. – 25 янв., 18 марта, 6 мая, 10 июня, 9 авг., 30 сент., 15 окт., 23 дек.

Вернуться

322

Голдовский Б. И. О возможности оценки уровня технических решений с позиций диалектического материализма (дипломная работа ЦИПК патентоведения) – Горький: 1977

Вернуться

323

Младен Г. Цонев. Типови методи за отстраняване на технические противоречия при изобретателското творчество. Сборник с примери и решения от изобрететелскатф практика. – София: ЦС по организация на техническото творчество. – 146 с.

Вернуться

324

Альтшуллер Г. (Henryk Altszuller). О теории решения изобретательских задач. (O teorii rozwiazywania zadaz wynalazezych. Изложены основные принципы теории, охарактеризовано ее современное состояние и главные тенденции развития. //Праксеология (Prakseologia). – 1977. – №№1—2 (81—82). – с. 185 – 194.

Вернуться

325

Знакомьтесь: АРИЗ /Г. С. Альтшуллер //ЭКО. – 1977, №3. – С. 160 – 178.

Знакомьтесь: АРИЗ /Г. С. Альтшуллер //Экономика и организация промышленного производства (Отдельный оттиск). – Новосибирск: Наука. – 1977, №3. – С. 167 – 197. – Академия наук СССР Сибир. отд.

Знакомьтесь: АРИЗ /Г. С. Альтшуллер //Авангард (Курган). – 1977, 6, 13, 20 сент.

Вернуться

326

Еще о методе проб и ошибок /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1977. – 2 с.

О методе проб и ошибок. Одна любопытная задача. Еще о методе проб и ошибок. Еще одна любопытная задача: Справки /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1977. – 15 c.

Вернуться

327

Еще одна учебная задача /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1977. – 2 с.

Вернуться

328

Задачи и упражнения /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1977. – 20 с.

Вернуться

329

Информация о семинаре в Челябинске /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1977. – 2 с.

Вернуться

330

Новые учебные задачи №1—3 /Г. С. Альтшуллер – Баку, 1977. – 12 с. – (Материалы ОЛТИ. Для преподавателей теории решения изобретательских задач).

Новые учебные задачи №1—3 к 1977—78 учеб. г. /Г. С. Альтшуллер – Баку, 1977. – 6 с. – (Материалы ОЛТИ. Для преподавателей теории решения изобретательских задач).

Вернуться

331

О новом качестве обучения /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1977. – 11 c. – (Для преподавателей теории решения изобретательских задач).

Вернуться

332

О сводной картотеке. Вторая информация о сводной картотеке. О Сводной картотеке в 1977—78 учеб. году / Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1976 -1977. – 4 c.

Вернуться

333

Одна любопытная задача /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1977. – 4 c.

Вернуться

334

План занятий по курсу «Теория и практика решения изобретательских задач» /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1977. – 21 c.

Вернуться

335

Ошибки в изобретательской деятельности /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1977. – 6 c.

Типовые ошибки в изобретательской деятельности / Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1977. – 4 c. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering13.asp.

Вернуться

336

Жуков Р. Ф., Петров В. М. Интересный эксперимент. – Экономика судостроительной промышленности, 1977. №.4. С. 174—175.

Вернуться

337

Альтшуллер Г. О путях перехода от общественных форм работы к штатным формам. 22.09.1977

Вернуться

338

Альтшуллер Г. Алгоритм решения изобретательских задач. (Перевод – V. Dostal) //Ekonomika i organizacija promyslennogo proizvodstva (Экономика и организация промышленного производства. – 1977 – №11. – с. 75 – 80.

Вернуться

339

Альтов Г. Секунды нашей жизни. Фант. рассказ /Г. Альтов //Пионерская правда. – 1977. – 30 сентября.

Вернуться

340

Альтов Г. Чрезвычайный рейс. Фант. рассказ/Г. Альтов//Пионерская правда. – 1977. – 10 июня.

Вернуться

341

Злотин Б., Канер В., Митрофанов В., Петров В. АРИЗ. А задачи вокруг. Изобретатели и фантасты. 12 приемов для. Беседа вторая. – Школа «Смены». – Л.: Смена, 18.01.77, №14 [15561]. С. 2.

Злотин Б., Канер В., Митрофанов В., Петров В. АРИЗ. Пять ступенек к открытию. Беседа третья. – Школа «Смены». – Л.: Смена, 27.01.77, №22 [15569]. С. 2.

Злотин Б., Канер В., Митрофанов В., Петров В. АРИЗ. Цель – в фокусе. Беседа четвертая. – Школа «Смены». – Л.: Смена, 05.02.77, №30 [15577]. С. 2.

Злотин Б., Канер В., Митрофанов В., Петров В. АРИЗ. Шаги к идеалу. Беседа пятая. – Школа «Смены». – Л.: Смена, 18.02.77, №41 [15588]. С. 2.

Злотин Б., Канер В., Митрофанов В., Петров В. АРИЗ. Беседа шестая. – Школа «Смены». – Л.: Смена, 22.04.77, № [155]. С. 2.

Злотин Б., Канер В., Митрофанов В., Петров В. АРИЗ. Сделаем шаг, другой. Беседа седьмая. – Школа «Смены». – Л.: Смена, 04.05.77, №103 [15650]. С. 2.

Злотин Б., Канер В., Митрофанов В., Петров В. АРИЗ. К нулю и бесконечности. Беседа восьмая. – Школа «Смены». – Л.: Смена, 25.11.77, №273 [15820]. С. 2.

Злотин Б., Канер В., Митрофанов В., Петров В. АРИЗ. Кому косить траву? Беседа девятая. – Школа «Смены». – Л.: Смена, 17.12.77, №292 [15839]. С. 2.

Вернуться

342

Митрофанов В. В., Злотин Б. Л., Канер В. Ф. Петров В. М. Пути повышения эффективности решения творческих задач. – Техническое творчество и молодежь. Материалы научно-практического семинара 10—11 октября. – Л.: ЛДНТП, 1977, С. 47—50.

Вернуться

343

Создан для бури /Г. Альтов – М.: Детская литература, 1970:

(Der Hafen der steinernen Stϋrme): Wissenschaftlich-phantastiche Erzählungen /Genrich Altow; Aus dem Russ. von Dieter Pommerenke; III von Regine Grube-Heineche//Berlin: Das Neue Berlin, 1977, 1980, 1986. Содержание. – Создан для бури; – Шальная компания; – Ослик и Аксиома; – Девять минут; – Может ли машина мыслить (Триггерная цепочка, К взлету готов!, Первый контакт, Странный вопрос, «Машина смеялась…"), – Порт Каменных Бурь.

Вернуться

344

Альтов Г. Изобретать? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1978. – 24 янв. http://www.altshuller.ru/school/school22.asp, 3 марта http://www.altshuller.ru/school/school23.asp, 14 апр. http://www.altshuller.ru/school/school24.asp, 8 июля http://www.altshuller.ru/school/school25.asp, 18 авг. http://www.altshuller.ru/school/school26.asp, 29 сент., 28 нояб.

Вернуться

345

К разработке АРИЗ-80 /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 4 c.

К разработке АРИЗ-80: Справка №2 / Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – c. 3. – (Для преподавателей ТРИЗ).

К разработке АРИЗ-80: Справка №3 / Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 2 с. – (Для преподавателей ТРИЗ).

К разработке АРИЗ-80: Справка №4 / Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 3 с. – (Для преподавателей ТРИЗ). АЛЬТШУЛЛЕР Г. Морфологический анализ фепольных ТС /Г. Альтшуллер, В. Зубарев

Вернуться

346

Альтшуллер Г. Стандарты 1—18. – Баку. – 6 с.

Альтшуллер Г. Стандарты на решение технических задач. – Баку, – 9 с. (рукопись).

Альтшуллер Г. Стандарты 1—18. – Баку, – 6 с. (Для преподавателей ТРИЗ). (рукопись).

Методические рекомендации для решения изобретательских задач. – М.: Министерство угольной промышленности СССР, Всесоюзное промышленное объединение «Союзуглеавтоматика», Государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт по автоматизации угольной промышленности «ГУПРОУГЛЕАВТОМАТИЗАЦИЯ», 1978. – Ротапринт. Материал содержит АРИЗ 77, с комментариями 18 стандартов и комментарии к ним.

Вернуться

347

Петров В. М. Сравнительный анализ стандартов групп 11 и 18. Справка для преподавателей и разработчиков. – Л., 1978. – 2 с. (рукопись).

Вернуться

348

Петров В. М. 18 стандартов на решение изобретательских задач. Справка для слушателей. – Л., 1978. – 2 с. (рукопись).

Вернуться

349

Альтшуллер Г. Этюды о фантазии. – Баку, 24.06.78 http://www.altshuller.ru/rtv/rtv4.asp.

Вернуться

350

Амнуэль П. Р. О проявлениях фантазии. – Баку. – 6 с.

Вернуться

351

Альтшуллер Г. С. Обучение методике изобретательства как средство активизации применения специальных знаний и формирования творческого мышления /Г. С. Альтшуллер, В. А. Михайлов //Вопросы воспитания и обучения студенчества вуза. – 1978. – Вып. 3. – С. 38 – 43.

Вернуться

352

Дополнение к решению задачи о шлаке. Две записи задачи о шлаке /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 18 c.

Задача о шлаке /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 8 c. http://www.altshuller.ru/triz/ariz85v-p1.asp.

Вернуться

353

Еще раз о пользе ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978

Вернуться

354

Еще раз о потерях из-за промедления в организации обучения ТРИЗ: Учеб.-метод. материал /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 4 c. – (Для преподавателей ТРИЗ).

Вернуться

355

О книге И. М. Розета «Психология фантазии» /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 3 с.

Вернуться

356

О повышении качества обучения в 1977—78 учеб. годах /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 10 с.

Вернуться

357

О Системе А. А. Любищева: Справка /Г. С. Альтшуллер – Баку, 1978. – 3 с. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering3.asp.

Вернуться

358

Об организации обучения ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 4 c.

Вернуться

359

Рекомендации на 1978—79 учеб. г. /Г. С. Альтшуллер. – 1978. – 4 c.

Вернуться

360

Сводная картотека по теории и практике решения изобретательских задач. Вып. 11 /Сост. Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 45 с.

Вернуться

361

Альтшуллер Г. С. Статьи для словаря по творчеству /Г. С. Альтшуллер, Г. Л. Фильковский. – 1978. – 45 с.

Вернуться

362

Учебная программа для общественных институтов и школ изобретательского творчества /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 66 с. – (ОЛМИ при ЦС ВОИР. Материалы к семинару преподавателей методики изобретательства).

Вернуться

363

Шерлок Холмс и ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 5 с. – (Для преподавателей ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/investigations5.asp.

Вернуться

364

Участникам Ленинградского семинара /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1978. – 2 с.

Вернуться

365

Указатель физических эффектов и явлений для изобретателей и рационализаторов. / С. А. Денисов, В. А. Ефимов, В. В. Зубарев, В. П. Кустовю. – Обнинск, 1978. – 214 с. http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=1693.

Вернуться

366

Злотин Б. Анализ процессов в технических системах. – Л, 1978. 47 с

Вернуться

367

Головченко Г. Г. Соединимость. Свердловск: НИИхиммаш, 1978, 28 с. (рукопись).

Вернуться

368

Петров В. М. Система законов развития технических систем. Доклад на Ленинградском семинаре 1978 г. (рукопись).

Петров В. М. Структура закона согласования. Справка для слушателей. – Л., 1978, 3 с. (рукопись).

Вернуться

369

Петров В. М. Предпосылки к теории применимости. – Доклад на Ленинградском семинаре 1978 г. (рукопись). Петров В. М. Предпосылки к теории применимости. «Практика патентно-лицензионной работы». – Л.: ЛДНТП, 1978. Работа представляла собой методику использования ресурсов. Она была основана на исследовании фонда патентов на «применение», собираемого автором с 1973 года.

Вернуться

370

Тренин В. В. Применение АРИЗ для решения схемных изобретательских задач. – Л.: ОУИР, 1978. – 22 с.

Вернуться

371

Лопатина Н. АРИЗ – эмбриология истины/Лопатина Н.//гпз. Молодой ленинец. – Волгоград. – 1978. – 27 июля. – с. 3.

Вернуться

372

Комплексный метод поиска новых технических решений. Ч. 1. Основная последовательность действий (18 с). Ч.2. Операторы (36 с.). Ч.3 Массивы информации (78 с.). – Горький: Знание, 1979. (рукопись выпущена в 1978 г.) http://www.metodolog.ru/01055/01055.html.

Вернуться

373

Жуков Р. Ф. Петров В. М. Опыт преподавания эвристических методов решения технических задач в институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов судостроительной промышленности. – Первая Всесоюзная конференция «Автоматизация поискового конструирования» (методы поиска новых технических решений и их практическое применение в области машиностроения, приборостроения и строительства).

21—24 февраля 1978 года. Тезисы докладов. – Йошкар-Ола, 1978. С. 205—207.

Вернуться

374

Гарина-Домченко А. Н., Петров В. М. Воспитание творческого отношения к труду на базе изучения основ технического творчества. – Формирование у молодежи творческого отношения к труду и технике в условиях средних школ, профтехучилищ и предприятий. – Материалы научно-практического семинара 30 октября – 1 ноября. – Л.: ЛДНТП, 1978. С. 47—50.

Петров В. М. Обучение методике решения технических задач. – Формирование у молодежи творческого отношения к труду и технике в условиях средних школ, профтехучилищ и предприятий. – Материалы научно-практического семинара 30 октября – 1 ноября. – Л.: ЛДНТП, 1978, С. 49—50.

Вернуться

375

Альтшуллер Г. Urheber der Methode «Algorithmus des Erfindens». В рубрике: Ideenwecker. /G. S. Altschuller. – Перевод: К. Вилимчика (K. Willimczck).

// Der neuerer. – 1978А – №12. – С. 392 – 396.

//Der Neuerer. – 1979. – №№5+6. – С. 192 – 196.

// Der Neuerer. – 1979. – №10. – С. 330 – 331.

// Der Neuerer. – 1980. – №03. – С. 100 – 101.

// Der Neuerer. – 1980А – №№5+6. – С. 164 – 169.

// Der Neuerer. – 1980. – №11. – С. 360 – 363

// Der Neuerer. – 1981. – №01. – С. 28 – 30.

Вернуться

376

Levers of Narrative ideas. Colors on the SF Palette. /Genrich Altov. //Science-Fiction Studies. Volume 5. Port 2 – July 1978. Краски для фантазии. /Г. Альтов //«Фантастика-71» – М.: Молодая гвардия, 1971.

Вернуться

377

Альтов Г. Правило Юрьева: Фантаст. рассказ /Г. Альтов // Пионер. правда. – 1978. – 29 сент.

Вернуться

378

Альтов Г. 20 лет спустя http://www.altshuller.ru/school/story10.asp: Фантаст. рассказ/ Г. Альтов //Пионер. правда. – 1978. – 28 нояб.

Вернуться

379

Альтов Г. Угол атаки http://www.altshuller.ru/stories/story1.asp /Г. Альтов //Пионер. правда. —1978. – №№6, 9, 13, 16, 20 июня.

Вернуться

380

Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. Теория решения изобретательских задач. – М.: Сов. Радио, 1979, 184 с. – (Кибернетика). Содержание: От автора 3. На пути к теории творчества. Метод проб и ошибок 6. Из истории изучения изобретательского творчества 7. Методы активизации поиска 10. Уровни задач 14. Противоречия административные, технические, физические 19. Ключ к проблеме: законы развития технических систем 21. АРИЗ 24. От АРИЗ – к теории решения изобретательских задач 26. Задачи 29. Принципы вепольного анализа. Веполь – минимальная техническая система 30. Построение и преобразование веполей 35. Задачи 42. Тактика изобретательства: управление процессом решения задач. Ситуация – задача – модель задачи 43. Основные механизмы устранения противоречий 48. Программа + информация + управление психологическими факторами 52. Задачи 58. Талантливое мышление: что это такое? Моделирование с помощью «маленьких человечков» 59. Структура талантливого мышления 66. Диалектика анализа 70. Эксперимент Дункера 72. Два интересных примера 75. Задачи 8140 основных приемов. Если бы детективы знали 82. Инструменты творчества 84. Как использовать приемы 94. Задачи 96. От простых приемов к сложным. Слабость и сила приемов 97. Приемы образуют систему 100. Уровни приемов: «макро» и «микро» 103. Физика – ключ к сильным изобретениям 105. Задачи 111. Стратегия изобретательства: управление постановкой задач«Линия жизни» технических систем 113. Путь в обход 119. Законы развития систем 122. Стандарты на решение изобретательских задач 127. За деревом – лес 133. Задачи 136. Наука изобретать «Блуждать рассеянным взглядом…» 137. Несколько замечаний о литературе по изобретательскому творчеству 143. Шедевры… по формулам 144. Там, за горизонтом 148. Задачи 151. Приложение 1. Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-77 154. Приложение 2. Типовые модели изобретательских задач и их вепольные преобразования 160. Приложение 3. Применение некоторых физических эффектов и явлений при решении изобретательских задач 166. Список литературы 170. Алфавитный указатель 172.

Вернуться

381

См. http://www.altshuller.ru/triz/tin.asp. Формулы талантливого мышления: Прелюдия теории /

Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1979, №3. – С. 29 – 31. http://www.altshuller.ru/triz/triz7.asp. Вепольный анализ. Навигация в океане задач /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1979, №4 – С. 24 – 27. http://www.altshuller.ru/triz/triz8.asp

Как решать задачи /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1979, №5. —

С. 26 – 28. http://www.altshuller.ru/triz/triz9.asp

Сила знания. Как объять необъятную информацию /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1979, №6. – С. 26 – 28. http://www.altshuller.ru/triz/triz10.asp.

Анализ формулы и немного фантазии /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1979, №10. http://www.altshuller.ru/triz/triz11.asp.

Вернуться

382

Система стандартов на решение изобретательских задач. – Баку, 1979. – 30 с.

Вернуться

383

Петров В. М. Сравнительный анализ системы стандартов 28 и группы 18. Материалы для преподавателей и разработчиков. – Л., 1979. – 2 с. (рукопись). Петров В. М. Тенденции развития стандартов на решение изобретательских задач. – Л., 1979. (рукопись).

Вернуться

384

Петров В. М. Система 28 стандартов на решение изобретательских задач. Справка для слушателей. – Л., 1979. – 5 с. (рукопись).

Вернуться

385

Петров В. М. Тенденция развития вепольных систем. Материалы для преподавателей и разработчиков. Л., 1979. – 2 с. (рукопись).

Вернуться

386

Альтов Г. Изобретать? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1979. – 26 янв., 20 марта, 15 мая, 27 июля http://www.altshuller.ru/school/school31.asp, 30 окт. http://www.altshuller.ru/school/school33.asp, 25 дек. http://www.altshuller.ru/school/school34.asp.

Вернуться

387

Задачник по теории и практике решения изобретательских задач. Вып.1 /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 10 с

Вернуться

388

Изобретательские задачи /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 5 с. Изобретательские задачи: Конспект лекции /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 12 с.

Вернуться

389

Как вести исследования по теории решения изобретательских задач /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 9 с. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering11.asp.

Вернуться

390

Альтшуллер Г. С. К статье о закономерностях развития технических объектов. /Г. Альтшуллер, В. Канер – Б.м., 1979. – 7 с.

Вернуться

391

О применении АРИЗ к электронике, радиотехнике и схемным задачам: Справка для редакции ТиН /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 5 с. http://www.altshuller.ru/triz/investigations6.asp.

Вернуться

392

Комментарии к первому выпуску задачника по теории и практике решения изобретательских задач /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 7 с.

Вернуться

393

Литература по теории решения изобретательских задач /

Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 3 с.

Вернуться

394

Общественная лаборатория теории изобретательства /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 8 с.

Вернуться

395

Материалы об эффективности обучения ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 8 с. – (Для преподавателей ТРИЗ).

Вернуться

396

Функционально-стоимостный анализ и ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979.

Вернуться

397

О публикациях по методологии изобретательства /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979.

Вернуться

398

Несколько замечаний о проведении семинаров, совещаний и других встреч преподавателей ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 5 с.

Вернуться

399

Рекомендации по проведению научно-практической конференции «Проблемы обучения теории и практике решения изобретательских задач». (Челябинск, 15—17 янв. 1980 г.) /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 2 с.

Вернуться

400

Ко 2-й встрече преподавателей ТРИЗ Москвы и Московской области /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 3 с. К встрече преподавателей ТРИЗ Москвы и Московской области /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1979. – 4 с.

Вернуться

401

Митрофанов В. В., Петров В. М., Злотин Б. Л. Опыт обучения ТРИЗ в Ленинграде. Всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы развития и повышения эффективности научного и технического творчества трудящихся». (2—4 октября 1979 г., г. Новосибирск). Ч. I, М.: 1979. С. 118—121.

Вернуться

402

Бородастов Г. Б., Денисов С. Д., Ефимов В. А., Кустов В. П., Гончаров А. Н. Указатель физических явлений и эффектов для решения изобретательских задач. Учебно-методическое пособие. М.: ЦНИИ Информации по атомной науке и технике, 1979. – 94 с.

Вернуться

403

Комплексный метод поиска новых технических решений.

В 3-х частях. – Горький: 1979, 1980 (Голдовский Б. И. и др., в соавторстве)

Вернуться

404

Злотин Б. Л., Литвин С. С., Митрофанов В. В., Петров В. М. Требования к теории поиска новых технических решений. – Всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы развития и повышения эффективности научного и технического творчества трудящихся» (2—4 октября 1979 г., г. Новосибирск) I Ч. Москва, 1979. С. 107—108.

Петров В. М. Сравнительный анализ законов развития биологии и техники. Методы решения научно-технических задач. – Л: ЛДНТП, 1979. С. 63—66.

Рубин М. С. К законам развития технических систем. Тезисы доклада на Всесоюзной научно-практической конференции «Проблемы развития и повышения эффективности научного и технического творчества трудящихся» (2—4 октября 1979 г», г. Новосибирск), Москва 1979.

Рубин М. С., Копысицкий Т. К. Ортогонализация непланируемых экспериментов. Сборник алгоритмические модули АСУ в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, Киев, ПКБ АСУ, 1979. Петров В. М. Систематизация законов развития технических систем. Справка для слушателей. Л., 1979. – 23 с. (рукопись).

Вернуться

405

Гарина-Домченко А. Н., Галышева А. С., Злотин Б. Л., Литвин С. С., Канер В. Ф., Петров В. М. Учебно-методические материалы по основам технического творчества для средних профессионально-технических училищ. – Л.: ВНИИ Профтехобразования. 1979. – 212 с.

Вернуться

406

Гарина-Домченко А. Н., Петров В. М. Творчество – твоя профессия. Методы технического творчества. – Л.: ВНИИ Профтехобразования. 1979. – 314 с.

Вернуться

407

Цуриков В. М. Принципы создания математического обеспечения ТРИЗ. Всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы развития и повышения эффективности научного и технического творчества трудящихся». (2—4 октября 1979 г., г. Новосибирск). Ч. I, М.: 1979. С. 130—131.

Вернуться

408

Кондраков И. М. Алгоритм открытий. – «Техника и наука», №11 – 1979.

Вернуться

409

В Израиль переехал на постоянное жительство Геннадий Фильковский.

Вернуться

410

За круглым столом – фантасты: (На анкету журн. «Уральский следопыт» отвечают С. Абрамов, Г. Альтов, Г. Гуревич, Б. Стругацкий) //Урал. следопыт. – 1979, №4. – С. 64 – 66.

Вернуться

411

Альтшуллер Генрих Саулович. В космосе – на плоту: (Об изобретат. и писат. творчестве автора. Беседа с Г. С. Альтшуллером /Записал С. Кашницкий //Моск. комсомолец. – 1979. – 11 марта.

Вернуться

412

Альтшуллер Г. С. О рубрике «Технология творчества» в журнале ИР: Информ. /Г. С. Альтшуллер – Баку, 1979. – 3 с.

Вернуться

413

Альтщуллер Г. С., Селюцкий А. Б. Крылья для Икара: Как решать изобретательские задачи / Г. С. Альтшуллер, А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1980. – 224 с.

Содержание

К читателям 3

Знакомьтесь: изобретательские задачи

Десять секунд на изобретение 5

Эта высокая, высокая, высокая труба 9

«Очень немногие выдерживают до конца» 12

«А рукой чешет лоб…» 14

Еще одна задача 17

Инструменты есть но…

Кубики для изобретателей 20

За деревом – лес 23

Склад снарядов – и ни одной пушки 27

Почему трудны трудные задачи?

Изобретательская ситуация 36

Системы вассалы и системы-сеньоры 40

В мире противоречий 42

Усложним задачу, чтобы ее упростить 48

Битва за простоту: от задачи к ее модели

Модель задачи 54

Веполь – «молекула» технической системы 58

Пять простых правил 64

Задачи для тренировки 68

Крылья для Икара

Ошибка Дедала 73

АРИЗ: первое знакомство 75

Не думать об обезьяне 80

Стальные жернова программы 82

Шесть задач 86

Преодолеть барьер 89

Закон есть закон

Внимание: задачи особой трудности 93

Знать законы 95

Линии жизни технических систем 104

Этапы большого пути 111

Сага о стандартах

О том, как непросты простые приемы 118

Ход троянским конем 122

Третий лишний совсем не лишний 126

На все руки 133

Чуть-чуть практики 136

Фигуры высшего пилотажа 139

Физика и …психика

Изобретательский характер 143

Физика для изобретателей 145

Мосты над психологическими трещинами 151

Подвижный в подвижном

Очень просто: вещество есть и вещества нет 163

Некоторые черты АРИЗ-80 166

Как объять необъятное 170

Час, день, вся жизнь 176

Сила разума

Кое-что о Шерлоке Холмсе 180

Изобретение и открытие: в чем, собственно, разница? 183

Профессор Н., автор «знаменитой теории квазимодуляционного гипероптимума»… 192

Синяя птица познания 196

Что же дальше? (Вместо заключения) 200

Приложение 1. АРИЗ-77 (фрагмент) 203

Приложение 2. Применение физических эффектов и явлений при решении изобретательских задач (фрагмент таблицы) 205

Приложение 3. Стандартные решения некоторых классов изобретательских задач 208

Приложение 4. Задачи и упражнения 216

Вернуться

414

Бородастов Г. Б., Альтшуллер Г. С. Теория и практика решения изобретательских задач. Учебно-методическое пособие. – М.: ЦНИИ Информации по атомной науке и технике. 1980, 92 с.

Вернуться

415

Жуков Р. Ф., Петров В. М. Современные методы научно-технического творчества (на примере предприятий судостроительной промышленности). Учебное пособие. – Л.: ИПК СП, 1980. – 88 с.

Жуков Р. Ф., Петров В. М. Современные методы научно-технического творчества (на примере предприятий судостроительной промышленности). Учебное пособие. – Л.: ИПК СП, 1980. – 308 с.

Жуков Р. Ф., Петров В. М. Современные методы научно-технического творчества. Учебное пособие. Ч II. – Л.: ИПК СП, 1980. – 91 с.

Жуков Р. Ф., Петров В. М. Современные методы научно-технического творчества. Учебное пособие. Ч III. – Л.: ИПК СП, 1980. – 127 с.

Вернуться

416

Жуков Р. Ф., Петров В. М. Методы научно-технического творчества. Л.: Судостроение, 1980. – 307 с. (рукопись для изд-ва «Судостроение»).

Вернуться

417

Петрозаводские семинары исследователей ТРИЗ под руководством Г. С. Альтшуллера http://www.triz-summit.ru/redirect.php?id=203708.

Вернуться

418

Веполи, преобразующие тепловое поле в механическое: Материалы к разработке четвертого варианта Указателя физэффектов /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1980. – 11 с. – (Материалы ОЛМИ для обсуждения).

Вернуться

419

Некоторые особенности ТРИЗ/Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1980. – 5 с. – (Для преподавателей и разработчиков ТРИЗ).

Вернуться

420

О подготовке операции «729» /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1980. – 3 с

Вернуться

421

Рабор задачи о расцепителе /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1980. – 19 с.

Вернуться

422

Снова о методе проб и ошибок: Информ. /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1980. – 11 с.

Вернуться

423

ТРИЗ: исследование, обучение, внедрение: Тез. к петрозавод. встрече преподавателей и разработчиков ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1980. – 8 с.

Вернуться

424

Сокровища Флинта, или Взгляд на техническую систему сквозь магический кристалл оператора /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №1. – С. 27 – 28. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz20.asp.

Парадокс Аэлиты, или Необходимость видеть физические противоречия и не отступать перед ними/Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №2. – С. 29. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz13.asp.

Кое-что из практики Карла Великого, или Применение стандартных приемов при решении творческих задач /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №3. – С. 29. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz14.asp.

Система стандартов, или Правила нетривиального решения нетривиальных задач /Г. С. Альтушуллер //ТиН. – 1980, №4. – C. 28 – 29. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz16.asp.

Эта удивительная фантазия /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №5. – С. 26 – 27. http://www.altshuller.ru/rtv/rtv10.asp.

Путь к восточному полюсу, или Некоторые особенности решения задач /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №5. – С. 28. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz17.asp.

Уйти от сирен непросто, но единственно верный путь к ИКР /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №6. – С. 31. http://www.altshuller.ru/triz/triz18.asp.

Следствие ведут знатоки, или Недопустимость спешки при постановке мысленных экспериментов /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №7. – С. 30 – 31. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz23.asp.

Солнечный зайчик воображения /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №7. http://www.altshuller.ru/triz/triz21.asp.

Статуи в пустыне или неизбежность схватки с противоречием, преграждающим путь к решению /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №8. – С. 27. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz22.asp.

Столкновение законов, или Как усложнять систему, если ее нельзя усложнить /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №9. – С. 16. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz24.asp.

От эвристики к точной науке /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №10. – С. 19 – 20.

Как считать бульбы, или Искусство по-современному использовать современные материалы /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №11. – С. 22 – 23. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz26.asp.

Девиз мушкетеров, или Как должны действовать части технической системы /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №12. – С. 19. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz27.asp.

ТРИЗ в строительных лесах /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1980, №12. – С. 17 —18.

Вернуться

425

Альтов Г. Изобретать? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1980, 5 февр., 15 апр., 1 июля, 19 авг., 18 нояб.

Вернуться

426

Душа обязана …учиться. Напечатана в сокращенном варианте /Г. С. Альтшуллер //Лит. газ. – 1980, №23, 4 июня. – С. 11. http://www.altshuller.ru/interview/interview6.asp.

Вернуться

427

Чус А. В., Данченко В. Н. Основы технического творчества. Учебное пособие. – Днепропетровск: ДМИ, 1980. – 108 с. Чус А. В., Данченко В. Н. Основы технического творчества. – Киев; Донецк: Вища школа. 1983. – 184 с.

Вернуться

428

Петров В. М. Системный анализ и первая часть АРИЗ. Доклад на Петрозаводском семинаре 1980 г.

Вернуться

429

Петров В. М. Методика выбора перспективного направления разработки изделий. Методическая разработка. – Л.: НПО «Уран», 1980. – 64 с.

Позже основы изложены в: Петров В. М. Выбор наиболее эффективного направления разработки изделий. – Научная организация труда и управления: итоги, проблемы, перспективы. Тезисы докладов на отраслевой научно-практической конференции. – Л.: ЦНИИ «Румб», 1981. – С. 219- 223.

Вернуться

430

Петров В. М. Выявление взаимосвязей в процессе разработки технических систем. – Проблемы и практика обучения эвристическим методам решения научно-технических задач. – Л: ЛДНТП, 1981, – С.51—52.

Вернуться

431

Петров В. М. Принципы определения требований к техническим системам. Вторая Всесоюзная конференция «Автоматизация поискового конструирования-80 (АПК-80)» (методы поиска новых технических решений и их практическое применение в области машиностроения, приборостроения и строительства). Новочеркасск, 2—5 сентябрь 1980 г. Тезисы докладов. – Новочеркасск, 1980. С. 163—165.

Вернуться

432

Основы методики и организации поиска технических решений. Основные положения. Разработчики Б. И. Голдовский, М. И. Вайнерман, Ю. Н. Шеломок, В. П. Горбунов. – Горький: ВНИИТСМ «Сириус», 1980. – 80 с.

Вернуться

433

Голдовский Б. И. К вопросу о повышении направленности поиска новых технических решений /Вторая всесоюзная конференция «Автоматизация поискового конструирования». Тезисы докладов – Новочеркасск: 1980

Вайнерман М. И., Голдовский Б. И. О энергетическом подходе к синтезу технических систем /Вторая всесоюзная конференция «Автоматизация поискового конструирования». Тезисы докладов – Новочеркасск: 1980

Вернуться

434

Альтшуллер Г. Алгоритм изобретения (АРИЗ). – Перевод- V. Dostal//Dom techniky. Kurz technickej tvorivosti. (Дом творчества. Курс технического творчества). – 1980. – с. 1 – 26.

Вернуться

435

Altow G.: Der Hafen der steinernen Stürme. Berlin: Verlag Das Neue Berlin 1980. 2. Auflage.

Вернуться

436

Богатырская симфония:

/Г. Альтов//сб. «Антология советской фантастики». Болгария. – Изд. «Кристо Г. Данов». – 1980.

Вернуться

437

Альтов Г. Клиника «Сапсан». Рассказ. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction6.asp. /Г. Альтов // Науч. фантастика: Сборник /Сост. В. Гаков. – М.: Знание, 1980. – С. 139 – 161.

Вернуться

438

Эти удивительные фантазии /Г. С. Альтшуллер //Техника и наука. – 1980, №5. – С. 26 – 27.

Вернуться

439

Патентный фонд фантастики /Г. С. Альтшуллер //Техника и наука. – 1980, №6. – С. 29 – 30.

Вернуться

440

Солнечный зайчик воображения /Г. С. Альтшуллер //Техника и наука. – 1980, №7. – С. 29 – 30.

Вернуться

441

Альтов Г. Этюды о фантазии http://www.altshuller.ru/rtv/rtv4.asp. /Г. Альтов //Сб. научной фантастики. – М: Знание. – 1980. – Вып. 22.

Вернуться

442

Фрагменты указателя применения физических, химических и геометрических эффектов – Техника и наука, №№1—9, 1981;

№№3—7, 1982.

Физэффекты – инструменты технического творчества. – Тепловое поле – в механическое /Г. С. Альтшуллер//ТиН. – 1981, №1. —

С. 17—19. http://www.altshuller.ru/triz/triz31.asp.

Феполи могут все /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1981, №2. —

С. 17—18. http://www.altshuller.ru/triz/triz32.asp.

Альтшуллер Г. Магия магнитных жидкостей. Техника и наука, №3, 1981. С. 13—14.

Альтшуллер Г. Тепловое поле – в механическое. Техника и наука, №1, 1981. С. 17—19. http://www.altshuller.ru/triz31.asp.

Магический кристалл физики. – Дерзкие формулы творчества / (Сост. А. Б. Селюцкий). – Петрозаводск: Карелия, 1987. – 269 с. – (Техника-молодежь-творчество). С. 83—171. Альтшуллер Г. С. Феполи могут все. С. 103 – 109. http://www.altshuller.ru/triz32.asp.

Альтшуллер Г. С., Горин Ю. В. Отталкиваться – притягиваться.

С. 133 – 140. http://www.altshuller.ru/triz/tin022.asp.

Вернуться

443

Основные виды конфликтов в моделях задач /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1981. – 2 с. – (Для преподавателей и разработчиков ТРИЗ).

Вернуться

444

Система стандартов. 50 стандартов по решению изобретательских задач /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1981. – 38 с.

Вернуться

445

Петров В. М. Сравнительный анализ систем 50 и 28 стандартов. Материалы для преподавателей и разработчиков. – Л., 1981. – 3 с. (рукопись).

Вернуться

446

Петров В. М. Система 50 стандартов на решение изобретательских задач. Справка для слушателей. – Л., 1981. – 6 с. (рукопись).

Вернуться

447

Петров В. М. О закономерностях развития технических систем. – Доклад на Ленинградском городском семинаре «Обмен опытом по обучению молодежи научно-техническому творчеству». – Л.: ЛОП НТО Машпром, 1981. С. 7 – 19.

Вернуться

448

Петров В. М. О закономерностях развития технических систем. – Доклад на Ленинградском городском семинаре «Обмен опытом по обучению молодежи научно-техническому творчеству». – Л.: ЛОП НТО Машпром, 1981. – С. 7—19.

Вернуться

449

Петров В. Закономерность перехода к капиллярно-пористым материалам. Л., 1981. Материал можно посмотреть в: http://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/zrts-14-kpm.pdf.

Петров В. Закономерность перехода к капиллярно-пористым материалам – Тель-Авив, 2002.

Вернуться

450

Петров В. Закон увеличения степени вепольности. – Л. 1981. Материал можно посмотреть в: http://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/zrts-18-upravl.pdf.

Петров В. Закон увеличения управляемости системы. – Тель-Авив, 2002.

Вернуться

451

Бегущая по волнам, или Неизбежность повышения динамичности технических систем /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1981, №2. – С. 19. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz28.asp.

Анатомия конфликта, или Некоторые тонкости построения модели задачи /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1981, №3. – С. 15. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz33.asp.

Кто есть кто, или Логика перехода от модели задачи к физическому противоречию /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1981, №4. – С. 19. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz35.asp.

Метод ММЧ, или Некоторые хитрости, подсказывающие, как изменять технический объект /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1981, №5. – С. 18 – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz36.asp.

Почему возникают развилки, или Необходимость избегать преждевременного применения точных терминов /Г. С. Альтушлер //ТиН. – 1981, №6. – С. 16. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz39.asp.

Отталкиваются – притягиваются /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1981, №7. – С. 17—18. http://www.altshuller.ru/triz/tin022.asp.

Классификация несчастий, или Противоречия в моделях задач /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1981, №7. – С. 19. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/tin020.asp.

Похвальное слово подсказке, или Использование учебных задач в качестве сильных аналогов /Г. С. Альтшуллер/ /ТиН. – 1981, №8. – С. 19. http://www.altshuller.ru/triz/triz40.asp.

К вопросу о детском саде, или Десять очень интересных и не слишком простых задач /Г. С. Альтшуллер// ТиН. – 1981, №9. – С. 19. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz47.asp.

Есть над чем подумать, или Приглашение к контрольной работе /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1981, №12. – С. 18—19. – (Практикум по ТРИЗ). http://www.altshuller.ru/triz/triz48.asp.

Вернуться

452

Альтшуллер Г. С. Альбом плакатов по курсу ТРИЗ (70) /Г. С. Альтшуллер, В. М. Герасимов. – М., 1981. – 70 с.

Серия плакатов «Основы ТРИЗ»: Пояснительная записка /

Г. Альтшуллер; Худож. В. Герасимов. – Б.м., 1981. – 1 с. – Прил.: Темы. – Задачи. – Примеры. – 265. Ответы на задачи в плакатах. – Плакаты, 70 л.

Вернуться

453

Альтов Г. Изобретать? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1981, 17 февр., 12 мая, 26 июня, 18 авг., 2 окт., 29 дек.

Вернуться

454

Вторая информация в связи с 510-м выпуском «Клуба любознательных». – 6.2.1981.

О подписке на ТиН. – 21.2.1981.

О статье Б. Симкина «Учить творчеству» в газете «Социалистическая индустрия». – 21.4.1981.

О курсах по применению ТРИЗ при проведении ФСА в Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минэлектропрома. – 22.4.1981.

О конкурсе «Фантазия» в «Пионерской правде». – 12.5.1981.

Информация о беседах с зав. отделом науки ЦК ВЛКСМ Сидоровым В. А. – 26.5.1981.

О подготовке серии из 70 плакатов для ИПК Минэлектротехпрома В. М. Герасимовым. – 11.6.1981.

Информация о подготовке новой серии материалов в ТиН. – 12.6.1981.

Информация о планах-проспектах ТиН. – 17.6.1981.

Информация о сообщении в газете «Вечерний Новосибирск» о замещении вакантной должности старшего научного сотрудника по специальности ТРИЗ. – 20.6.1981.

О письме В. А. Михайлова об информационном плане по теме «Теория решения инженерных задач». – 26.6.1981.

О конкурсе задач в «Пионерской правде» и статье в журнале «Моделист-конструктор» об опыте использования ТРИЗ. – 5.7.1981.

О необходимости ответить на анкету ИР по журналу. – 9.7.1981.

О новых материалах по ТРИЗ. – Об АРИЗ-82. – 27.8.1981.

О семинаре в Кишиневе, о конкурсе в «Пионерской правде» на новую игрушку, темы, по которым ведутся исследования. – 9.9.1981. О третьем семинаре по проблемам методологии и теории творчества в Симферополе. – 10.9.1981.

О семинаре по ТРИЗ в Кишиневе (21.9—10.10). – 12.10.1981.

К вопросу о беге на стометровую дистанцию. – 14.10.1981.

О письме учебно-методического управления Минвуза СССР по повышению квалификации руководящих работников и специалистов народного хозяйства всем ИПК по поводу изучения ТРИЗ. – 23.10.1981.

О научно-практической конференции «Проблемы и пути повышения эффективности умственного труда в науке и промышленности на основе методов активизации творчества и функционально-стоимостного анализа» в г. Днепропетровске 8—9 декабря 1981 г. – 24.10.1981.

Об откликах на 2-й номер ТиН за 1981г. – 16.11.1981.

Вернуться

455

Голдовский Б. И. Система закономерностей построения и развития технических систем (1981—1983). http://triz-summit.ru/triz/metod/gold/303251

Опыт обучения ТРИЗ в Ленинграде и ИПК СП – Жуков Р. Ф., Петров В. М. Методы творчества. – Л.: ИПК СП, 1981.

– Шубин В. А., Персианов Р. М., Петров В. М., Халемский Г. А. Проблемы и практика обучения эвристическим методам решения научно-технических задач. – Л.: ЛДНТП, 1981

Вернуться

456

Жуков Р. Ф., Петров В. М. Методы научно-технического творчества. – Л.: ИПК СП, 1981.

Петров В. М. Современные методы научно-технического творчества. – Л.: НПО «Уран», 1981. – 40 с.

Петров В. М. Совершенствование стиля работы специалистов и ученых. – Л.: ИПК СП, 1981. – 42 с.

Вернуться

457

Куприхин А. И. Основы научных исследований. Учебное пособие. – Новосибирск: НЭИ, 1981. – 120 с.

Вернуться

458

Достал Владимир. (Dostal Vladimir). Рецензия на книгу «Творчество как точная наука». – на чешском яз.//Technika praca (Технический труд). – 10/1981/ – С. 78.

Достал Владимир. (Dostal Vladimir). Рецензия на книгу «Творчество как точная наука». – на чешском языке//Podnikova organizace. – 1981. – №11. – С. 444.

Вернуться

459

Nine Minutes /G. Altov //Soviet Literature. 1981. – #3. – p. 181 – 187.

Вернуться

460

Рассказ «Икар и Дедал (Die Legende von Ikaros und Daidalos) /Г. Альтов //сб. Der Wurfspies Des Odysseus. – Изд. Verlag Neues Leben Berlin. – 1981.

Вернуться

461

Альтшуллер Г. С. АРИЗ-82 (алгоритм решения изобретательских задач). Раздаточный материал. – Свердловск: ВИПК ЦМ, 1982. – 29 с. http://www.altshuller.ru/triz/ariz82a-2.asp.

Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-82В /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1982. – 16 с.

АРИЗ-82 /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1982. – 14 с.

АРИЗ-82Б /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1982. – 42 с.

Вернуться

462

Петров В. М. Анализ исходной ситуации (выбор задачи). Материалы к АРИЗ-82. – Л., 1982, 23 с. (раздаточные материалы ИПК СП).

Вернуться

463

Альтшуллер Г. Система стандартов. 54 стандарта по решению изобретательских задач. – Баку. – 43 с. Список стандартов можно посмотреть в работе: Петров В. История развития системы стандартов. Информационные материалы. Ред. 1-я. Тель-Авив, 2003 – 126 с. http://triz-summit.ru/redirect.php?id=203911, http://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/trizba-6-24.pdf.

Вернуться

464

Петров В. М. Сравнительный анализ систем 54 и 50 стандартов. Материалы для преподавателей и разработчиков. – Л., 1982. – 3 с. (рукопись).

Вернуться

465

Петров В. М. Система 54 стандартов на решение изобретательских задач. Справка для слушателей. – Л., 1982. – 10 с. (рукопись).

Вернуться

466

Методические рекомендации на составление программы обучения в школах технического творчества: Метод. Разработка /Г. С. Альтшуллер. – Свердловск, 1982. – 14 с. – ВИПК Минцветмет СССР (Всесоюзный институт повышения квалификации специалистов цветной металлургии).

Вернуться

467

Задачи и упражнения по теории решения изобретательских задач и развитию творческого воображения /Г. С. Альтшуллер. – Свердловск. – 1982. – с. 15. – ВИПК Минцветмет СССР.

Вернуться

468

Бухман, И. Б. Функционально-стоимостный анализ – теория и практика проведения / И. Б. Бухман. – Рига: [б. и.], 1982.

Вернуться

469

Петрович Н. Т. Беседы об изобретательстве. – 2-е изд. – М.: Мол. гвардия, 1982. – 189 с., ил. – (Эврика).

Вернуться

470

Реквием по МПиО /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1982, №1. – С. 23 – 25. http://www.altshuller.ru/triz/triz29.asp.

Задачи подсказывают /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1982, №5. – С. 19.

Учимся учить /Г. С. Альтшуллер/ /ТиН. —1982, №2. – С. 17 – 18.

Хитрая вещь – нолики /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1982, №4. – С. 19.

Эти хитрые задачи… /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1982, №6. – С. 17.

Вернуться

471

Биоэффекты – аналоги физических эффектов /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1982.

Вернуться

472

Альтов Г. Изобретать? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1982, 20 апр., 30 июля, 12 окт.

Вернуться

473

Альтшуллер Г. Шкала «Фантазии» (к занятиям по развитию творческого воображения). – Свердловск: ВИПК Минцветмет., 1982. – с. 5 с. http://www.altshuller.ru/rtv/rtv2.asp.

Вернуться

474

Альтов Г. Амнуэль П. Шкала «Фантазии-2». – Свердловск: ВИПК Минцветмет., 1982. – 9 с. http://www.altshuller.ru/rtv/rtv7.asp.

Об использовании шкалы «Фантазия» в курсе РТВ: Метод. разработка для преподавателей и разработчиков ТРИЗ/Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1982. – 7 с. http://www.altshuller.ru/rtv/rtv2.asp

Вернуться

475

Альтшуллер Г. К истории курса РТВ. 28.02.82. – 6 с. http://www.altshuller.ru/rtv/rtv6.asp.

Вернуться

476

Козловский С. В. Противоречие как основа построения рассказа. Минск, 1982. – 19 с.

Вернуться

477

Мнение бывшего руководства ЦС ВОИР и факты: Справка по поводу статьи «Претензии» в газете «Комс. Правда» /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1982. – 24 с.

О некоторых особенностях обучения в 82/83 учебном году /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1982. – 3 с.

О принципах построения эффективных учебных программ по ТРИЗ в 1981—82 гг. /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1982. – 8 с.

Серый, серый ящик…: Материалы АзОИИТ и комментарии к ним /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1982. – 27 с.

О необходимости решать со слушателями задачи из ТиН. – 4.1.1982.

Об интервью с Т. Иммамалиевым в «Комсомольской правде». – 10.1.1982.

2-й семинар в Пензе. – 23.1.1982.

О занятиях по ТРИЗ в ИПК Минэлектротехпрома. – 3.2.1982.

Вторая информация в связи с 510 выпуском «Клуба любознательных». – 6.2.1982.

О просьбе к Ленинградскому методическому совету подготовить задачи к семинару в ИПК Минцветмета (30.3.82—28.4.82). – 8.2.1982.

О подготовке выступлений на конференции. – 10.2.1982.

3-я информация в связи с 51-м выпуском «Клуба любознательных». – 14.2.1982.

По поводу статьи Т. Иммамалиева в «Комсомольской правде». – О статье И. Гладкого в ТиН. – 12.3.1982.

О поездке в Свердловск на семинар в ИПК Минцветмета. – 19.3.198.2

О семинаре по ТРИЗ в Свердловске. – 28.4 1982.

Из письма И. Куликова от 21.4.82. – 8.5.1982.

О необходимости посылать в редакцию ТиН материалы по обучению ТРИЗ. – 15.5.1982.

О статье в «Комсомольской правде» от 9.1.82 г. – О публикациях в иностранных журналах. – О работе А. П. Предеина по выявлению перспективных направлений развития и разработке новых технических средств остеосинтеза. – 17.5.1982.

О необходимости создания постоянного «Большого свода фактов по применению ТРИЗ». – О семинаре в Ленинграде 13—14 мая 82 г. – 29.5.1982.

О семинаре исследователей и разработчиков 11—18 июля 1982 г. в Петрозаводске. – 21.7.1982.

О подписке на ТиН. – 27.7.1982.

О семинаре по ТРИЗ в Ангарске с 4 по 19 октября 1982 г. – 21.10.1982.

О письме В. И. Некрылова (г. Днепропетровск) о переговорах по обучению ТРИЗ в НРБ. – 23.10.1982.

Вернуться

478

Петров В. М. Прогноз развития дуговой сварки плавящимся электродом. Отчет о работе. – Л.: ВНИИЭСО, 1982. 84 с.

Вернуться

479

Петров В. М. Механизмы закона увеличения степени идеальности. – Доклад на семинаре преподавателей и разработчиков ТРИЗ (Петрозаводск-82). – Петрозаводск, 1982. – 12 с. Тезисы напечатаны в: Петров В. М. Идеализация технических систем. – Областная научно-практическая конференция «Проблемы развития научно-технического творчества ИТР». Тезисы докладов. Горький, 1983. С. 60—62.

Вернуться

480

Петров В. М. Система законов развития техники и методика прогнозирования. – Доклад на семинаре преподавателей и разработчиков ТРИЗ (Петрозаводск-82). – 64 с. опубликована в Петров В. М. Закономерности развития технических систем. – Методология и методы технического творчества. – Тезисы докладов и сообщений к научно-практической конференции 30 июня – 2 июля 1984 г. – Новосибирск, 1984. С. 52—54.

Вернуться

481

Методические рекомендации по изучению с учащимися средних профтехучилищ приемов использования физических явлений и эффектов при решении технических и производственных задач (для преподавателей экспериментального курса «Творчество в моей профессии». Ч. 1. М.: ГК РСФСР по профтехобразованию. – 44 с.

Вернуться

482

Щепетов Е. Г., Шмаков Б. Г., Крикун П. Д. Теория решения инженерных задач. Алгоритм решения изобретательских задач. Учебное пособие. – Челябинск: ЧПИ, 1982. – 82 с.

Вернуться

483

Петров В. М. Современные методы научно-технического творчества. – Л.: НПО «Уран», 1981. – 40 с.

Петров В. М. Научая организация умственного труда. – Л.: НПО «Уран», 1981. – 42 с.

Петров В. М. Совершенствование стиля работы специалистов и ученых. – Л.: ИПК СП, 1981. – 42 с.

Петров В. М. Совершенствование стиля работы изобретателей. – Л.: ИПК СП, 1982. – 38 с.

Вернуться

484

ИЗОБРЕТАТЬ – значит жить! Беседа с Г. С. Альтшуллером (Записал С. Ивановский//Сов. молодежь (Иркутск). – 1982. – 25 дек.

Вернуться

485

G. S. Altszuller. 1983, ELEMENTY TEORII TWORCZOSCI INZYNIERSKIEJ. Warszawa. Wydawnictwa Naukowo-techniczne. (Г. Альтшуллер. Творчество как точная наука. – М.: Советское радио, 1979 г.).

Вернуться

486

Альтшуллер Г. АРИЗ – Алгоритм изобретения. (ARIZ – algoritmus vynalezani) / Перевод – V. Dostal//Technika praca (Технический труд). – 1982. – №1 (34). – с. 69 – 72; №2 (34). – с. 76 – 78.

Альтшуллер Г. АРИЗ-71. Алгоритм решения изобретательских задач/Переводчик – Достал Владимир. (Dostal Vladimir). – Praga (Прага). – «Podnikova organizace». -1982. – №1- с. 8 – 15; – №2. – с. 55 – 63; №3. – с. 105 – 106.

Вернуться

487

Баллада о звездах. Альтов Г.

Содержание:

Ballad of the Stars (Баллада о звездах). The Star River Test (Полигон «Звездная река»), The Donkey Axiom (Ослик и аксиома), The Star Captain Legends (Легенды о звездных капитанах). (Ballad of the Stars). – Изд. Макмиллана (Macmillan) -1982. – С. 1—72 и 170—280.

Вернуться

488

Рассказ «Икар и Дедал» – Берлин (ГДР). – 1982.

Вернуться

489

The Star Captain Legends. The Donkey Axiom. The Star River Test /Г. Альтов //сб. Ballad of the Stars. – Изд. Macmillan. – 1982.

Вернуться

490

Полигон «Звездная река» /Г. Альтов //Наука и техника. – София. – 1962 №1. – С. 24 – 26.

Вернуться

491

Алгоритм решения изобретательских задач «АРИЗ-82Г»: Метод. указ. /Г. С. Альтшуллер. – М., 1983. – 24 с.

Вернуться

492

Альтшуллер Г. Система 59 стандартов. – Баку. – 43 с.

Вернуться

493

Петров В. М. Сравнительный анализ систем 59 и 54 стандартов. Материалы для преподавателей и разработчиков. – Л., 1983. – 3 с. (рукопись).

Вернуться

494

Петров В. М. Система 59 стандартов на решение изобретательских задач. Справка для слушателей. – Л., 1983. – 10 с. (рукопись).

Вернуться

495

Петров В. М. Сравнительный анализ систем 60 и 59 стандартов. Материалы для преподавателей и разработчиков. – Л., 1983. – 3 с. (рукопись).

Вернуться

496

Петров В. М. Система 60 стандартов на решение изобретательских задач. Справка для слушателей. – Л., 1983. – 10 с. (рукопись).

Вернуться

497

Альтшуллер Г. С. Теория и практика решения изобретательских задач /Г. С. Альтшуллер, Г. В. Бородастов. – М., 1983.

Вернуться

498

Сборник задач и упражнений по курсу «Методы поиска новых технических решений». Вып. 1 /Г. С. Альтшуллер. – М., 1983. – 18 с. – ИПК М-ва хим. и нефтехим. машиностр.

Вернуться

499

Петров В. М. Система построения фонда физических эффектов. – Тезисы докладов III Всесоюзной конференции «Автоматизация поискового конструирования и подготовка инженерных кадров» АПК-83. – Иваново, 1983. С. 136.

Вернуться

500

Методические указания по применению физических эффектов и эвристических приемов в техническом творчестве. – Днепропетровск: ДГИ, 1983. – 60 с.

Вернуться

501

Михайлов В. А. и др. Приемы решения изобретательских задач в области химии. – Областная научно-практическая конференция «Проблемы развития научно-технического творчества ИТР». Тезисы докладов. Горький, 1983. С. 36—38.

Вернуться

502

Лихачев А. Ю. Особенности построение банка данных по медицинским эффектам с учета принципа целостности. Некоторые системные и философские вопросы построения банка данных по медико-биологическим эффектам. – Тезисы докладов III Всесоюзной конференции «Автоматизация поискового конструирования и подготовка инженерных кадров» АПК-83. – Иваново, 1983. – С. 134—135.

Вернуться

503

Петров В. М. Использование методов технического творчества в работе БРИЗа. – Практика изобретательской и рационализаторской работы. Материалы краткосрочного семинара. – Л.: ЛДНТП, 1983. – с. 68—71.

Вернуться

504

Голдовский Б. И. Проблемы моделирования развития технических систем. – Областная научно-практическая конференция «Проблемы развития научно-технического творчества ИТР». Тезисы докладов. Горький, 1983. С. 28—30.

Каган Э. Л. Принципы построения объективных критериев оценки технического уровня новых технических решений. – Областная научно-практическая конференция «Проблемы развития научно-технического творчества ИТР». Тезисы докладов. Горький, 1983.

С. 31—34.

Вернуться

505

Петров В. М. Система построения фонда физических эффектов. – Тезисы докладов III Всесоюзной конференции «Автоматизация поискового конструирования и подготовка инженерных кадров» АПК-83. – Иваново, 1983. – С. 136.

Вернуться

506

Петров В. М. Использование задач-аналогов в изобретательстве. – Методические проблемы технического творчества. Ч II Техническая эвристика и прогнозирование развития техники (Тезисы докладов к научно-технической конференции). – Рига: Знание, 1983. —

С. 49—51.

Вернуться

507

Петров В. М. Использование задач-аналогов в изобретательстве. – Методические проблемы технического творчества. Ч II Техническая эвристика и прогнозирование развития техники (Тезисы докладов к научно-технической конференции). – Рига: Знание, 1983.

С. 49- 51.

Вернуться

508

Голдовский Б. И. Аппарат разрешения противоречий в технических системах. – Тезисы докладов III Всесоюзной конференции «Автоматизация поискового конструирования и подготовка инженерных кадров» АПК-83. – Иваново, 1983. – С. 3 – 4.

Вернуться

509

Петров В. М. Резервы изобретательства. Материалы к краткосрочному семинару «Практика патентно-лицензионной работы». – Л.: ЛДНТП, 1984.

Вернуться

510

Щепетов Е. Г., Шмаков Б. В., Крикун П. Д. Методы активизации мышления. Учебное пособие. – Челябинск: ЧПИ, 1983. – 86 с.

Вернуться

511

Петров В. М. Обучение студентов творчеству. Опыт и проблемы подготовки молодежи к изобретательской и рационализаторской деятельности. Л.: ЛДНТП, 1983. С. 43—45.

Применение метода МАСТАК при повышении квалификации мастеров профтехобра. Отчет о НИР. Ответственный исполнитель В. М. Петров. Л.: ЛПИ, 1983.

Петров В. М. Применение деловых игр в научно-техническом творчестве. Методические разработки и рекомендации по деловым играм. Вып. 3. Деловые игры по общеуправленческим и психологическим вопросам социально-экономического развития. М.: ВШ Профсоюзного движения ВЦСПС, 1984 г. С. 24—25.

Вернуться

512

Новая модификация АРИЗ. Разбор учебной задачи по АРИЗ-82 /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1983, №2. – С.10—11, №3. —

С. 12—14. http://www.altshuller.ru/triz/triz51.asp.

Комментарии к АРИЗ-82 /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1983, №3. —

С. 13—14. http://www.altshuller.ru/triz/triz52.asp

АРИЗ-82: Особенности практического применения /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1983, №4. —

С. 12—13. http://www.altshuller.ru/triz/ariz82.asp.

АРИЗ-82: Как избежать ошибок /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1983, №6. – С. 8—9. http://www.altshuller.ru/triz/triz56.asp.

Атака на ветряки /Г. С. Альтшуллер //ТиН. – 1983, №7. —

С. 13—14. http://www.altshuller.ru/triz/triz59.asp.

Вернуться

513

Альтов Г. Изобретать? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1983, 13 февр., 26 июля.

Вернуться

514

Планирование эксперимента. Методические указания. – Чебоксары: ЧГУ, 1983. – 49 с.

Вернуться

515

Голдовский Б. И. Проблемы моделирования развития технических систем /Областная научно-практическая конференция «Проблемы развития научно-технического творчества ИТР». Тезисы докладов – Горький: 1983

Голдовский Б. И., Горбунов В. П. Основные положения логики поиска новых технических решений /Областная научно-практическая конференция «Проблемы развития научно-технического творчества ИТР». Тезисы докладов – Горький: 1983

Голдовский Б. И. Аппарат разрешения противоречий в технических системах Тезисы докладов III Всесоюзной конференции «Автоматизация поискового конструирования и подготовка инженерных кадров» АПК-83 – Иваново: 1983

Голдовский Б. И., Вайнерман М. И. О теоретических основах инженерного творчества / Всесоюзная научно-практическая конференция «Развитие научного и технического творчества трудящихся» (г. Ташкент). Тезисы докладов. Ч. III – Москва: 1983

Фей, В.Р., «Социотехнодинамика», рукопись, Баку, 1983.

http://matriz.org/wp-content/uploads/2012/09/TRIZ-Development-High-Priority-Directions-Summary-Eng.-100913-VF.pdf

Вернуться

516

Altszuller G. S. Elementy teorii tworczosci inzynierskiej. Z rosyjskiego przelozyl I opartrzyl komentarzem Andrzej Goralskki. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1983.

Вернуться

517

Algorit Sang Che. Ha Noi^ Nha Xuat Ban Hoc Va Ky Thuat, 1983.

Вернуться

518

Altschuller, G.; Seljuzki, A.: FLÜGEL FÜR IKARUS. Über die moderne Technik des Erfindens. Gemeinschaftsausgabe Verlag MIR Moskau, Urania Verlag Leipzig, Jena, Berlin, 1983.

Вернуться

519

Виллимчик К. (Willimzik K.). – Altschullers Methode. – на немецком яз.// «Schaerpunkt». – 1983. – №7. – 13 апреля.

Вернуться

520

Нгуен Чан, Доунг Хуан Бао, Фан Донг. Алгоритм изобретения. – на вьетнамском яз.//Обзорная книга о ТРИЗ. – Ханой: Наука и техника, 1983.

Фан Зунг Разные годы: статьи о Г. Альтшуллере и статьи самого Г. Альтшуллера во вьетнамских журналах.

Вернуться

521

Ослик и аксиома /Г. Альтов. Будапешт: Ференца Мора. – Сборник «Метагалактика-4». – 1983.

Вернуться

522

ГУРЕВИЧ Г. И. Беседы о научной фантастике: Кн. для учащихся/Г. И. Гуревич//М.: Просвещение, 1983. – 111 с. Беседа 6. Гл. Эврика. – С. 64 – 66.

Вернуться

523

Альтов Г. Инженер читает фантастику /Г. Альтов //Техника и наука. – 1983, №6. – С. 36 – 38.

Вернуться

524

Альтов Г. Тайна Южного рифа: Фантаст. рассказ /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1982. – 30 июля.

Вернуться

525

Альтшуллер Г. Стандартные решения изобретательских задач. 69 стандартов. – авг. 1984.

Вернуться

526

Петров В. М. Сравнительный анализ систем 69 и 60 стандартов. Материалы для преподавателей и разработчиков. – Л., 1984. – 3 с. (рукопись).

Вернуться

527

Петров В. М. Система 69 стандартов на решение изобретательских задач. Справка для слушателей. – Л., 1984. – 10 с. (рукопись).

Вернуться

528

АРИЗ-85А /Г. С. Альтшуллер. —Баку, 1984. – 21 с.

АРИЗ-85Б /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1984. – 12 с.

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ-82) /Г. Альтшуллер. – Новосибирск, 1984. – С. 18. – Областной Дом техники НТО.

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ-85-А) /Г. Альтшуллер. – Новосибирск, 1984. – С. 28. – Областной Дом техники НТО.

Вернуться

529

Петров В. М., Злотина Э. С. АРИЗ-84. – Л., 1984, 23 с. (раздаточные материалы ИПК СП).

Вернуться

530

Методология и методы технического творчества. Тезисы докладов и сообщений к научно-практической конференции. – Новосибирск: АН СССР СО, 1984. – 128 с.

Содержание:

1. Обучение методам технического творчества

1.1. Методология и психология обучения техническому творчеству

Семенова С. Н. Основы философии культуры в курсе обучения методам научно-технического творчества (НТТ). С. 10—12.

Ефимов В. А., Кустов В. П. Обучение творчеству: современное состояние, проблемы, прогнозы.

С. 12—15.

Шингин Е. С. Курс РТВ-2000, – каким ему быть? С. 15—17.

Жабин В. М. ТРИЗ и инженер. С. 17—19.

1.2. Формы обучения техническому творчеству

Пигоров Г. С., Таран Ю. Н., Бельгольский Б. П., Антоненко С. В., Шифрис Я. Г., Мирошников О. Н. Анализ практики обучения техническому творчеству. С. 19—21.

Литвин С. С. Ускоренная подготовка преподавателей МТТ. С. 21—23.

Тетельбаум С. Д. Курс «Основы технического творчества» – как форма активной профессиональной подготовки студентов. С. 23—25.

Крат Г. А., Тихоненко И. Г. Детское техническое творчество и инженерно-педагогические кадры.

С. 25.

Петров В. М. Принципы составления учебных программ по ТРИЗ. С. 25—27.

Штейнберг В. Э. К вопросу повышения творческой активности специалистов НИИ. С. 27—31.

Уманский В. Б., Якушин А. И., Бойко В. К., Шаталов С. А., Кацай Н. Н. Клуб любителей техники: формы организации обучения и исследований. С. 31—32.

Тихоненко И. Г. Обучение детей методам техническоо творчества. С. 32—34.

Полыковский М. Т. О преподавании курса патентоведения при изучении ТРИЗ. С. 34—35.

1.3. Развитие творческого воображения

Музыка – Злотина Э. С. Синтез интуитивного и формального в творчестве. С. 36—37.

РТВ – Амнуэль П. Р. О роли научно-фантастической литературы в развитии творческого воображения инженера. С. 37—39.

Искусство – Мурашковский Ю. С. О диалектическом подходе к исследованиям искусства.

С. 39—41.

Литература – Померанец М. С. Приложение принципов ТРИЗ к анализу некоторых нетехнических систем. С. 99—100.

2. Предметная основа обучения техническому творчеству: ТРИЗ

2.1. ТРИЗ как техническая дисциплина

Войтенко А. П. Онтологические вопросы исследования изобретательской деятельности. С. 41—44.

Пацук А. А., Андросов А. А. Что такое ТРИЗ? С. 44—46.

Войтенко А. П. К вопросу о переходе от ТРИЗ к теории развития технических систем. С. 46—49.

Фарбер Б. С. Методика решения «микроуровневых» задач в ТРИЗ. С.

2.2. Закономерности развития техники

Антоненко С. В. Моделирование некоторых особенностей конструктивных процессов. С. 49—51.

Косарев Ю. Г. Об алгоритме конструирования идеально организованных иерархических систем.

С. 51—52.

Петров В. М. Закономерности развития технических систем (описана система законов). С. 52—54;

Рубин М. С. О влиянии земных условий на развитие техники.

С. 54 – 55 www.temm.ru/redirect.php?id=203520;

Бойко В. К., Якушин А. И. Технические системы: структуры и развитие. С. 56—57.

Федяев Д. М., Тихоненко И. Г. Причины развития техники: состояние проблемы в исследованиях советских философов. С. 58—60.

Предеин А. П. К вопросу о разработке общей модели развития технических систем. С. 60—63.

Саламатов Ю. П. Эволюция вещества в технических системах. С. 64—66;

Саламатов Ю. П. Кондраков И. М. Некоторые особенности идеальных технических систем.

С. 66—68;

Щербаков С. И. О классификации технических систем. С. 68—70.

Кондраков И. М. Динамизация технических систем. С. 70—72;

Литвин С. С. Согласование технических систем. С. 72—74;

2.3. Развитие понятийного аппарата ТРИЗ

Бдуленко М. К. К алгоритму решения изобретательских задач. С. 74—76.

Фарбер Б. С. Методика решения «макроуровневых» задач в ТРИЗ. С. 76—78.

Бойко В. К., Якушин А. И. Физические структуры и физические противоречия. С. 78—79.

Верткин И. М., Фей В. Р. Исследование тепольных и фепольных технических систем. С. 79—80.

Фей В. Р., Верткин И. М. Исследования фепольных технических систем. С. 80—81.

Каган Э. Л. Принципы построения объективных критериев оценки новых технических решений.

С. 81—84.

Коноваленко В. В. Классификация веполей по количеству естественных и искусственных элементов. С. 84—86.

Козловский С. В. Алгоритм исследования систем. С. 86—88.

Щербаков С. Н. О принципах построения системы стандартов на решение инженерных задач.

С. 89—91.

Михайлов В. А. О роли химических эффектов в ТРИЗ. С. 91—93.

Хоменко Н. Н. Построение модели задачи. С. 93—94.

Горин Ю. В. Физика как инструмент решения технических задач. Состояние вопроса и перспективы. С. 94—96.

2.4. Новые области применения ТРИЗ

Козловский С. В., Фадеев П. Э. Решение изобретательских задач в системах связи. С. 96—97.

Лихачев А. Ю. Пути решения задач в биологических системах. С. 97—99.

Померанец М. С. Приложение принципов ТРИЗ к анализу некоторых нетехнических систем.

С. 99—100.

Лихачев А. Ю. Сравнительный анализ решений технических и медико-биологических эвристических задач. С. 100—102.

Цуриков В. М. Математические эффекты в теории информации. С. 102—104.

Бутенко Л. Н., Лобачева Г. К. Выявление эвристических приемов в химии и химической технологии. С. 104—105. С. 104—105.

2.5. Практика применения ТРИЗ

Селюцкий А. Б. Работа с темником в процессе подготовки работников предприятий к техническому творчеству. С. 105—107.

Власов В. А. О применении гофр. С. 107—108.

Власов В. А., Селюцкий А. Б. Из опыта практического применения теории решения изобретательских задач при совершенствовании окорочного оборудования целлюлозно-бумажной промышленности.

С. 109—110.

Овчинников В. В. Проблема резания древесины и ТРИЗ. С. 111—112.

Горчаков И. П. Опыт применения ТРИЗ по формирования семейства устройств для групповой капиллярной пайки. С. 113—114.

Тетельбаум С. Д. К теории решения изобретательских задач по тепловым схемам энергетических установок. С. 114—116.

Курашова Т. Л. Использование теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) в практических задачах лесной промышленности. С. 117—119.

2.6. ТРИЗ и ФСА

Бухман И. Б. Взаимодействие ТРИЗ и функционально-стоимостного анализа. С. 119—121.

Шргородский И. М. Пример применения стандартов ТРИЗ на творческом этапе ФСА. С. 121—122.

Фарбер Б. С., Никитин Н. Г. Прогнозирование конструкций колёсных механизмов (с помощью ЗРТС) и постановка задачи для их разработки (на основе ФСА). С.122—125.

Вернуться

531

Петров В. М. Закономерности развития технических систем. – Методология и методы технического творчества. Тезисы докладов и сообщений к научно-практической конференции. – Новосибирск: АН СССР СО, 1984. С. 52—54.

Саламатов Ю. П. Эволюция вещества в технических системах. – Методология и методы технического творчества. Тезисы докладов и сообщений к научно-практической конференции. – Новосибирск: АН СССР СО, 1984. С. 64—66;

Саламатов Ю. П. Кондраков И. М. Некоторые особенности идеальных технических систем. – Методология и методы технического творчества. Тезисы докладов и сообщений к научно-практической конференции. – Новосибирск: АН СССР СО, 1984. С. 66—68.

Щербаков С. И. О классификации технических систем. – Методология и методы технического творчества. Тезисы докладов и сообщений к научно-практической конференции. – Новосибирск: АН СССР СО, 1984. С. 68—70.

Кондраков И. М. Динамизация технических систем. – Методология и методы технического творчества. Тезисы докладов и сообщений к научно-практической конференции. – Новосибирск: АН СССР СО, 1984. С. 70—72

Литвин С. С. Согласование технических систем. – Методология и методы технического творчества. Тезисы докладов и сообщений к научно-практической конференции. – Новосибирск: АН СССР СО, 1984.С. 72—74.

Вернуться

532

Саламатов Ю. П., Кондраков И. М. Идеализация технических систем. Исследование и разработка пространственно-временной модели эволюции технических систем (модель «бегущей волны идеализации») на примере развития ТС «Тепловая труба» (сентябрь 1983 г. – июнь 1984 г.). Красноярск, 1984, 114 с. (рукопись).

Вернуться

533

Альтов Г. С. И тут появился изобретатель: Научно-популярная книга/ Оформление серии О. Кондаковой; Рис. Н. Днонова, Ю. Урманчева. /Г. С. Альтов. – М.: Дет. лит., 1984. – 126 с. ил.– (Знай и умей).

СОДЕРЖАНИЕ

С чего начинается теория

Это невозможно 6

Несколько простых приемов 10

Знакомьтесь: технические противоречия 15

Поразмышляйте сами 18

Совместить несовместимое 20

Эра технических систем

Лодка+лодка=? 24

Кое-что о системах 29

Четыре возраста систем 31

Феполь из рода веполей 35

Азбука вепольного анализа 39

Попробуйте свои силы 42

Наука изобретать

Хитрость и физика 46

Как решать задачи, которых еще нет 49

«Коронный» номер коронного разряда 51

О чем размышлял начальник 53

Вся необъятная физика 55

Лента, которую придумал Мёбиус 57

Курс на ИКР 59

Порядок на «Мозговом чердаке» 62

Изобретатель – профессия будущего 65

Немного практики 69

Искусство изобретать

Дороги, которые мы выбираем 72

Странные зеркала оператора РВС 77

Толпа маленьких-маленьких человечков 82

Идеальная машина – когда машины нет… 88

Алгоритм таланта

Костюм для Портоса 92

Построим модель задачи 94

Знакомый фокус: вещество есть и вещества нет 97

Если задача не поддается 99

Как стать мастером 101

Удивительный мир задач

Нужна смекалка 106

Ключи к задачам 111

Простые правила 116

Смекалка плюс (иногда) немножко физики 120

Учитесь изобретать 126

Заметки, не поместившиеся на полях 127

В картотеку изобретателя 129

Попробуйте сделать следующий шаг (Вместо послесловия) 138

Вернуться

534

Жигулев Г. П., Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л., Остриков В. П. Основы технического творчества. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Ин-т сельскохозяйственного машиностроения, 1984. – 97 с.

Вернуться

535

Верткин И. Механизмы свертывания технических систем. – Баку, 1984, 8 с. (рукопись).

Вернуться

536

Петров В. М. Резервы изобретательства. Материалы к краткосрочному семинару «Практика патентно-лицензионной работы». – Л.: ЛДНТП, 1984.

Петров В. М. Технология использования ресурсов. – Доклад на Петрозаводской конференции в 1985 г. – Л. 1985. – 27 с.

Вернуться

537

Альтшуллер Г. С. Материалы к теме «Типовые приемы устранения технических противоречий». Вып.1 /Г. Альтшуллер, М. Бреннер. – 1984. – 23 с.

Вернуться

538

О неправильном отношении к материалам по ТРИЗ: Информ. /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1984. – 3 с.

Вернуться

539

Альтшуллер Г. Принцип дробления: (Паспорт приема) /Г. С. Альтшуллер, М. Бреннер. – Баку, 1984. – 2 с.

Вернуться

540

Теория и практика решения изобретательских задач: План и программа учебного курса (130 часов) /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1984. – 8 с.

Вернуться

541

Типовые приемы разрешения технических противоречий /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1984. – 15 с.

Вернуться

542

Альтов Г. Будет… революция в сфере творчества /Г. Альтов //Лит. газ. – 1984, 4 янв.

Вернуться

543

Петров В. М. Принципы составления учебных программ по ТРИЗ. – Методология и методы технического творчества. Тезисы докладов и сообщений к научно-практической конференции. – Новосибирск: АН СССР СО, 1984. С. 25—27.

Петров В. М. Подготовка специалистов по методам поиска технических решений. – Всесоюзная научно-методическая конференция проблемы подготовки кадров в области изобретательской и патентно-лицензионной работы на современном этапе. М.: ВНИИПИ, 1984. С. 141—143.

Петров В. М. Применение деловых игр в научно-техническом творчестве. – Методические разработки и рекомендации по деловым играм. – М.: ВШ профсоюзов, 1984. С. 24—25.

Вернуться

544

Альтов Г. Изобретать? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1984, 13 янв., 12 июня, 18 сент.

Вернуться

545

Рубин М. С. О влиянии земных условий на развитие техники. Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференций «Методология и методы технического творчества», 30 июня —

2 июля 1984 г., Новосибирск. – С. 54. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3420

Вернуться

546

G. Altshuller. Creativity as an Exact Science: Theory of the Solution of Inventive Problems. Translated by Anthony Williams. «Gordon & Breach Science Publisher», New-York, London, Paris, 1984.

ISBN 0-677-21230-5.

Вернуться

547

G. S. Altschuller: Erfinden – Wege zur Lösung technischer Probleme. VEB Verlag Technik Berlin, 1984. Limitierter Nachdruck 1998, 280 Seiten, ISBN-10: 3-00-002700-9, ISBN-13: 978—3000027000.

Вернуться

548

«Творчески методи в инженерната дейност». Алгоритьм за решаване на изобретателски задачи – АРИЗ-82. Перев. Златан Златанов. Научен редактор: доц. Младен Цонев. – София, НТС, 1984. – 224 с.

Вернуться

549

Альтшуллер Г. АРИЗ-77. Алгоритм решения изобретательских задач/Переводчик – Достал Владимир. (Dostal Vladimir) // Podnikova organizace. – Прага, 1984. – №7. – с. 305 – 312.

Вернуться

550

Виллимчик К. (Willimzik K.). – серии статей по ТРИЗ. – на немецком яз. – //EAZ, – 1984 – №№3, 8, 11,13, 15//Bergman-Borsig.

Виллимчик К. (Willimzik K.). – Статья о ТРИЗ. – на немецком яз.//Borsenblatt fur den Deutschen Buchhandel – 1984. – №21

Журнал «Военная техника» («Milittartechnik»). – серия статей по ТРИЗ. – на немецком языке. – 1984—1985 г. г. Серию статей предваряет редакционная статья – 1984. – №6.

Вернуться

551

2-й семинар в Пензе. – 23.1.1984.

О семинаре по ТРИЗ в Уфимском авиационном институте (30 янв. – 10 февр.). – 11.2.1984.

О подготовке конференции в Новосибирске. – 28.2.1984.

О выходе книг «Творческие методы инженерной деятельности. АРИЗ-82» и «Алгоритм изобретения» на болгарском языке. —10.3.1984.

О выходе книги «Алгоритм изобретения» во Вьетнаме. – 10.3.1984.

Еще раз о подготовке к Новосибирской конференции. – 15.3.1984.

О взаимоотношениях с редакцией журнала ТиН. – 27.3.1984.

О статье И. Миронова «Воспитание творчеством» в «Технике-молодежи» (1984, №2). – 30.3.1984.

О возможности получить фотографии плакатов по ТРИЗ. О семинаре по ТРИЗ в Лермонтовском филиале Оргстройпроекта. – 2.4.1984.

О подготовке конференции в Новосибирске. О семинаре в Тюмени. – 10.4.1984.

Об издании учебных пособий по ТРИЗ в Одесском политехническом и-те. – 16.4.1984.

О брошюре Ю. А. Дмитриева «Дворец культуры и техники – трудовому коллективу». – 2.5.1984.

О необходимости откликнуться на статью В. Пономарева и Г. Пигорова «Не знакомить, а учить». – 5.5.1984.

Еще о конференции в Новосибирске. – 9.5.1984.

О методическом пособии «Теория и практика решения изобретательских задач» Сибирского отделения ВАСХНИЛ. – 10.5.1984.

О подготовке конференции в Новосибирске. – 25.5.1984.

Об издании книги «Творчество как точная наука» на английском языке. – 4.6.1984.

О семинаре по ТРИЗ и конференции «Методология и методы технического творчества» в Новосибирске. – 7.7.1984.

О занятиях по ТРИЗ на Центральных курсах повышения квалификации ИТР Минчермета УССР. – 27.10.1984.

О справочнике исследователя по проектированию. – 28.11.1984.

Нужно отвечать на письма. – 9.12.1984.

Вернуться

552

«ИЗОБРЕТАТЬ? Это так просто!..»: Беседа с Г. С. Альтшуллером/Записал А. Захаров //Пензен. правда. – 1985. – 30 марта.

Вернуться

553

Итак, фантасты предсказывают: будет…: (Ответы писателей-фантастов на вопр. ред. «Лит. газ.») //Лит. газ. – 1984. – 4 янв. – С. 12. – Авт.: Г. Альтов, Д. Биленкин, Г. Гуревич, Е. Парнов, В. Щербаков.

Вернуться

554

Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-85Б /Г. С. Альтшуллер. – Свердловск, 1985. – ВИПК Минцветмет СССР.

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ-85В). http://www.altshuller.ru/triz/ariz85v.asp – Стандартные решения изобретательских задач. 77 стандартов: Метод. разраб. для слушателей семинара «Методы решения науч.-техн. задач /Г. С. Альтшуллер. – Л., 1985. – 123 с. – Ленингр. металлич. з-д.

Рекомендации по применению алгоритма решения изобретательских задач АРИЗ-85В /Сост. Г. Альтшуллер. – Челябинск, 1985. – 12 с. – Список лит.: С. 11 – 12 (20 назв.).

Вернуться

555

Альтшуллер Г. С. Стандартные решения изобретательских задач (76 стандартов). http://www.altshuller.ru/triz/standards.asp.

Вернуться

556

Петров В. М. Сравнительный анализ систем 76 и 69 стандартов. Материалы для преподавателей и разработчиков. – Л., 1985. – 4 с. (рукопись).

Вернуться

557

Петров В. М. Система 76 стандартов на решение изобретательских задач. Справка для слушателей. – Л., 1985. – 14 с. (рукопись).

Вернуться

558

Альтшуллер Г. С. Жизненная стратегия творческой личности: Анализ и прогнозирование /Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Б.м., 1985. – 45 с. – (ЖСТЛ-1). http://www.altshuller.ru/trtl/heretic1.asp.

Фонд Достойных Целей /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1985. – 3 с. http://www.altshuller.ru/trtl/trtl4.asp.

Вернуться

559

Альтшуллер Г. С. Профессия – поиск нового: Функционально-стоимостный анализ и теория решения изобретательских задач как система выявления резервов экономии /Г. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин, В. И. Филатов. – Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1985. – 196 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ЧАСТЬ 1. ФСА – ПРОГРАММА ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ЭКОНОМИИ

ФСА вчера и сегодня 6

Этапы анализа 14

ЧАСТЬ 2. МЕТОДЫ ПОИСКА НОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Как искать новое? «Нетризные» методы 42

Теория решения изобретательских задач 53

Изобретательские задачи. Противоречия 55

Законы развития технических систем 59

Вепольный анализ 78

Решение типовых задач. Стандарты 84

Решение нетиповых задач. АРИЗ 90

ЧАСТЬ 3. РАЗВЕРТЫВАНИЕ ФСА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Сферы применения ФСА 109

Применение методов поиска новых решений при проведении ФСА 116

Обучение ФСА и ТРИЗ. Деловые игры 132

Что читать по ФСА и ТРИЗ (аннотированный список литературы) 151

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 155

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Скрытые резервы совершенствования продукции 156

2. Стандарты на решение изобретательских задач 162

3. АРИЗ-85 181

Вернуться

560

Kalevi Rantanen/ Teknisen Luovuuden Kehittaminen. – Helsinki: Orienta-Konsultit Oy, 1985.

Вернуться

561

Классификация основных приемов устранения технических противоречий: Альбом / Сост. Г. Альтшуллер. – Петрозаводск, 1985. – 37 с.

Вернуться

562

Альтов Г. Изобретать? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1985, 15 янв., 4 мая, 9 июля, 18 окт.

Вернуться

563

Алгоритьм за решаване на изобретателски задачи – АРИЗ-85-А.– София, НТС, 1985.

Алгоритьм за решаване на изобретателски задачи – АРИЗ-85-Б.– София, НТС, 1985.

Алгоритьм за решаване на изобретателски задачи – АРИЗ-85-В.– София, НТС, 1986.

Вернуться

564

Все закономерно /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1985. – 2 с. http://www.altshuller.ru/critiques/critiques2.asp.

Еще 25 документов об эффективности ТРИЗ. 1983—1985 /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1985. – 12 с. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering17.asp.

Как вести занятия по ТРИЗ/Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1985. – 8 с.

Нельзя убирать фамилии авторов, нельзя кромсать материалы /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1985. – 2 с. http://www.altshuller.ru/critiques/critiques3.asp.

Основные идеи ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1985. – 2 с.

Вернуться

565

Злотин Б. Л. К общей теории развития. ТРИЗ и эволюционная биология. – Кишинев, 1985, 24 с. (рукопись).

Вернуться

566

Злотин Б. Л., Вишнепольская С. В. Использование ресурсов при поиске новых технических решений. – Кишинев, 1985. – 26 с. (рукопись) – Петрозаводск -85.

Петров В. М. Технология использования ресурсов. Л. 1985. – 27 с. – Доклад на Петрозаводской конференции в 1985 г. тезисы напечатаны в: Теория и практика обучения техническому творчеству. Тезисы докладов. Челябинск: УДНТП, 1988. – С. 55—56.

Ройзин З. Особенности использования ресурсов для решения задач и развития полученных решений. – Кишинев, 1986. – 8 с. (рукопись).

Вернуться

567

Герасимов В., Литвин С. Механизмы повышения идеальности технических систем при проведении ФСА. – Л. 1985, 6 с. (рукопись).

Вернуться

568

Каплан Л. А. Прогнозирование развития измерительных систем. – Кишинев, 1985, – 33 с. (рукопись).

Вернуться

569

Афанасьев В. Е. История винтовки. – Красноярск, 1985, 37 с. (рукопись).

Вернуться

570

Дубров В. Е. Свертывание конструкций технических систем. – Л.: НУНТТ, 1985, 30 с. (рукопись).

Вернуться

571

Рубин М. С. О неизбежности вытеснения природы техникой. – Баку, 6 с. (рукопись).

Вернуться

572

Рубин М. Техника и природа. – Баку, 9 с. (рукопись).

Вернуться

573

Злотин Б. Зусман А. Использование аппарата ТРИЗ для решения исследовательских задач. – Кишинев, 1985, 12 с. (рукопись).

Вернуться

574

Злотин Б., Зусман А., Каплан Л. Теория развития коллективов. – Кишинев, 1985. http://www.triz-summit.ru/redirect.php?id=204046.

Вернуться

575

Петров В. М. Принципы и методика выбора перспективного направления НИОКР в судостроении. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Л.: ЛКИ, 1985. – 20 с.

Петров В. М. Методика выбора перспективного направления НИОКР. – Л.: ВНИИЭСО, 1985. – 69 с.

Вернуться

576

Мурашковска И. Н., Мурашковский Ю. С. Куда течет Кастальский ключ? 1985. – 33 с.

Мурашковска И. Н., Мурашковский Ю. С. Скажите, как пройти на Парнас? 1985. – 13 с.

Вернуться

577

Альтшуллер Г. С. «Икар и Дедал». Комплекс учебных программ для школ ННТМ и подготовки преподавателей. – Баку, 1985. – 37 с.

Вернуться

578

Злотина Э. С. Петров В. М. Система построения учебных программ школ научно-технического творчества молодежи. – Развитие научно-технического творчества молодежи. Материалы научно-практического семинара. – Л.: ЛДНТП, 1985. – С. 80—83. Сама система частично изложена на сайте http://www.trizminsk.org/e/prs/23305.htm. Полный текст имеется только в рукописи: Петров В. М., Злотина Э. С. Программы школ научно-технического творчества. – Л.: ЛПИ, 1985.

Вернуться

579

Злотина Э. С., Петров В. М. Тенденции развития АРИЗов. – Доклад на Петрозаводской конференции 1985 г. Тезис напечатаны: Злотина Э. С., Петров В. М. Тенденции развития АРИЗов – Теория и практика обучения техническому творчеству. Тезисы докладов. Челябинск: УДНТП, 1988. – 29 с. Полный текст работы на сайте http://www.temm.ru/file.php/id/f3979/name/History%20of%20ARIZ-book.doc.

Петров Владимир. История развития АРИЗ: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 144 с. —

ISBN 978-5-4493-0036-2

Рубин М. С. ФСА в программировании. Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического симпозиума «Функционально-стоимостный анализ в повышении эффективности производства» (г. Рига, 12—14 сентября.1985), М., 1985 г. – М. 143. Якунин В. В. Динамика развития и свертывание многоканальных радиоэлектронных систем. – Красноярск, 1985. – 14 с. (рукопись).

Вернуться

580

Михайлов В. А. Использование физических и химических эффектов при совершенствовании химических систем. Методические указания к практикуму по качественному совершенствованию систем. – Чебоксары: ЧГУ, 1985. – 49 с.

Вернуться

581

Шмаков Б. В. И др. Вепольный анализ технических систем. Учебное пособие по курсу «Теория решения инженерных задач» / Б. В. Шмаков, П. Д. Крикун, Е. Г. Щепетов; Под ред. Ф. Я. Изакова – Челябинск: ЧПИ, 1985. – 58 с.

Вернуться

582

Как стать изобретателем? / Авт. коллектив: Ю. Г. Гуресич, А. Я. Найн, Б. В Шмаков и др. – Челябинск: Юж. -Урал. кн. изд-во, 1985. – 136 с., ил.

Вернуться

583

О 3-м семинаре в Пензе. – 28.1.1985.

О выходе книги «И тут появился изобретатель». – 12.2.1985.

О новых публикациях по ТРИЗ в НРБ и ГДР. – 7.3.1985.

О новых публикациях по ТРИЗ в НРБ и ГДР. – 10.3.1985.

О брошюре «Формы работы с молодыми специалистами по развитию их изобретательской и рационализаторской деятельности». – 17.3.1985.

О статье К. Пузыни «И творчеству нужна технология» (Известия. – 1985 – 8 апр.). О первом петрозаводском семинаре для разработчиков ТРИЗ. – 18.3.1985.

О статье А. Попова об АРИЗ в ИР (1985, №2). – 29.3.1985.

О подготовке Петрозаводского семинара 1985 г. – 5.5.1985.

Об издании двухтомного «Справочного пособия директора производственного объединения, предприятия». – 12.7.1985.

О выходе книги «Фундаментальные исследования и технический прогресс» – 17.7.1985.

О книге К. Рантанена и о книге Е. П. Балашова «Эволюционный синтез систем». – 20.7.1985.

О выходе «Справочного пособия директора производственного объединения, предприятия». – 1.8.1985.

О возможности восстановить публикации в ТиН. – 6.8.1985.

О статье И. Кондракова и Ю. Мурашковского в международном журнале на эсперанто. – 11.8.1985.

О выходе учебного пособия «Организация, планирование и управление научно-производственными, опытно-конструкторскими и научно-производственными работами». – 27.9.1985.

О втором Днепропетровском семинаре. – 6.11.1985.

О семинаре в Черноголовке. – 17.11.1985.

О выходе пособия для студентов авиационных специальностей «Организация, планирование и управление авиационными научно-производственными организациями». – 21.11.1985.

О семинаре преподавателей ТРИЗ в Новосибирске. – 6.12.1985.

О выходе книги «Найти идею». – 16.12.1985.

О письме А. Т. Шумилина. – 21.12.1985.

О статье Б. З. Вайнштейна «Проблемы роста научного потенциала отрасли» в журнале «Приборы и системы управления». – О справке «ТРИЗ-88». – 22.12.1985.

О книгах «Технологические основы гибких автоматических производств» (Л., 1985), «Календарь школьника», Чаплина Н. «Колокола детства». – 23.12.1985.

Вернуться

584

Викелгрен В. А., профессор психологии в университете Орегоны. Об авторе ТРИЗ Г. Альтшуллере. – на английском яз.//Современная психология (Contemporary Psychlody). Реферативный журнал. Публикуется американским обществом. – 1985. №5. – том 30. – май. – С. 389 – 390.

Вернуться

585

Калеви Рантанен. Теория изобретательства. – на финском языке – Хельсинки: Ориента Консультит. – 1985.

Kalevi Rantanen. Teknisen Luovuuden Kehittaminen, in Finnish, Orienta-Konsultit Oy – Helsinki, 1985.

Вернуться

586

Альтов Г. Клиника «Сапсан». Рассказ. http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction6.asp. /Г. Альтов // Науч. фантастика. – 2-е изд. – М.: Знание, 1985. – С. 128 – 150.

Вернуться

587

Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер; Отв. ред. А. К. Дюнин. СО АН СССР; – Новосибирск: Наука, сиб. отд-ние, 1986. – 209 с. – (Сер. «Наука и технический прогресс»).

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая. Страшнее ураганов 3

Глава вторая. Бунт на коленях 18

Глава третья. Внимание: задачи! 36

Глава четвертая. Формула победы 55

Глава пятая. Новеллы о законах 73

Глава шестая. Истребители противоречий 89

Глава седьмая. Лед логики, пламень фантазии 112

Глава восьмая. К полюсу идеальности 132

Глава девятая. Тяжела пирога Робинзона 156

Глава десятая. Учить талантливому мышлению 174

Приложение 1. Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-85В 188

Приложение 2. Пять лет спустя: жизненная стратегия творческой личности 210

Список рекомендуемой литературы 223

Вернуться

588

Петрович Н. Т., Цуриков В. М. Путь к изобретению. – М.: Мол. гвардия, 1986. – 222 с., ил. – (Эврика).

Вернуться

589

Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-85В: Метод. реком. для слушателей обл. школы науч.-техн. творчества /Под ред. Г. С. Альтшуллера. – Новосибирск, 1986. – 52 с. – В надзаг.: Новосиб. Обл. комитет ВЛКСМ, Обл. совет НТО. Обл. шк. науч.-техн. творчества. http://www.altshuller.ru/triz/ariz85v.asp.

Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-85В /Г. С. Альтшуллер. – Челябинск, 1986. – 46 с. – В надзаг.: Обл. совет НТО. – УДНТП. Ун-т науч.-техн. прогресса. Фак. «Теория и практика решения изобретательских задач».

Вернуться

590

Стандарты на решения изобретательских задач и методические указания по их использованию /Под ред. Г. С. Альтшуллера. – Новосибирск, 1986. – 89 с. http://www.altshuller.ru/triz/standards.asp.

Стандарты на решение изобретательских задач и методические указания по их использованию / Г. Альтшуллер. – Челябинск, 1986. – 67 с. – УДНТП.

Вернуться

591

Альтшуллер Г. Жизненная стратегия творческой личности: (2 вариант) /Г. Альтшуллер, И. Верткин. – Баку, 1986. – 93 с. http://www.altshuller.ru/trtl/heretic1.asp.

Вернуться

592

Разработка прогноза развития науки и техники по группе однородной продукции. Анализ развития науки и техники в подотрасли и выработка рекомендаций по ускорению научно-технического прогресса. Ответственный исполнитель В. М. Петров. УВИГ 126811—86. Л.: ВНИИ ЭСО, 1986. – 180 c.

Петров В. М. Функциональная структура информационного обеспечения прогнозирования научно-технического прогресса. – Прогнозирование научно-технического прогресса и его влияние на сокращение цикла «исследование – производство». Материалы краткосрочного семинара 17—18 апреля. – Л.: ЛДНТП, 1987. С. 35—38.

Петров В. М. Деловые игры по прогнозированию развития техники. Тезисы докладов научно-технической школы-семинара «Применение активных методов обучения управлению». – Л.: ИПК СП, 1987. С. 158—159.

Вернуться

593

Петров В. М. Тенденции развития вепольных систем. Материалы для преподавателей и разработчиков. – Л. 1986.

Вернуться

594

Злотина Э. С., Петров В. М. Развитие творческого мышления. – Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции «Проблемы развития научного и технического творчества трудящихся» (Тбилиси, 30 сентября- 2 октября 1987 г.). Ч. 2. – М.: ВСНТО, 1987. С.166—168.

Вернуться

595

Петров В. М., Злотина Э. С. Современные методы получения новых технических решений. – Л., 1986. – 420 с. (рукопись).

Вернуться

596

Злотина Э. С., Петров В. М. Методы научно-технического творчества. Методические материалы для слушателей Ленинградской городской школы организаторов научно-технического творчества молодежи. Л.: ЛДНТП, 1987. – 20 с.

Вернуться

597

Петров В. М. Повышение эффективности труда ИТР на основе обучения их методам творчества. – Повышение эффективности труда ИТР в промышленности. М.: МНДТП, 1986. С. 116—120.

Петров В. М. Интенсификация творческого труда инженера. – Экономические и организационные проблемы интенсификации производства. Сборник научных трудов. Труды ЛПИ №416. – Л.: ЛПИ, 1986. С. 25—30.

Вернуться

598

Альтов Г. Изобретать? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1986, 24 янв., 27 июня, 7 окт.

Вернуться

599

Al’tsuller, Genrich S. Erfinden: Wege zur Lösung techn. Probleme / Genrich Saulowitsch Altschuller. – 2., unveränd. Aufl. – Berlin: Verl. Technik, 1986. – 192 S.: graph. Darst. Original: Tvorcestvo kak tocnaja nauka Schlagwörter: Erfindung.

Вернуться

600

Стандартни решения на изобретателски задачи. – София, НТС, 1986.

Вернуться

601

Физични ефекти и явления. – София, НТС, 1986.

Вернуться

602

Въведение в теорията на техническото творчество. Сост. Йордан Колицев. – София, НТС, 1986.

Вернуться

603

Альтшуллер Г. АРИЗ-80. Алгоритм решения изобретательских задач/Переводчик – Достал Владимир. (Dostal Vladimir) //Podnikova organizace. – Прага, 1986. – №9. – С. 416 – 423.

Достал Владимир. (Dostal Vladimir). – О методике АРИЗ-ТРИЗ в Чехословакии. – на чешском яз. //Изобретения и рацпредложения. – 1986. – №11. – С. 467 – 469.

Вернуться

604

Йордан Колицов. Введение в теорию изобретательства. – на болгарском яз. Обзор материалов по ТРИЗ. – София: НТС в Болгарии. – 1986.

Вернуться

605

Огненный цветок (Ohnovy kvet) /Г. Альтов. – Аlbatros Praha. – 1986.

Вернуться

606

Еще 30 документов об эффективности ТРИЗ. 1983—1986 /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1986. – 11 с.

Задачи из «Пионерской правды». Вып. 1—8. 1976—1977/ Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1986. – 6 с.

Задачи из «Пионерской правды». Вып. 34—44. 1981—1982 /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1986. – 8 с.

Курс «Развитие творческого мышления учащихся»: Конспект пяти занятий /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1986. – 22 с.

О необходимости серьезной самоподготовки к занятиям по ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1986. – 3 с. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering4.asp.

Применение АРИЗ: Информ. /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1986. – 1 с. http://www.altshuller.ru/triz/ariz-about2.asp.

Разбор решения задачи о разгоне шарика /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1986. – 25 с.

Развитие творческого воображения с помощью оценки фантастических идей по шкале «Фантазия-2»: Метод. рек. для слушателей школы молодых изобретателей и рационализаторов /Г. С. Альтшуллер. – Пенза, 1986. – 18 с.

40 документов об эффективности ТРИЗ. 1979—1982 гг. /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1986. – 14 с.

Вернуться

607

О справке ТРИЗ. – О необходимости раздавать материалы по ТРИЗ на всех совещаниях и собраниях, посвященных техническому творчеству. – 7.1.1986

О заказах на книгу «Найти идею». – 15.1.1986

О предложении Г. С. Пигорова по организации комитета по интенсификации научно-технического творчества. – 18.1.1986.

О выходе книги «Как стать изобретателем» (г. Челябинск). – 27.1.1986.

О выходе книги «Истоки новаторства», вып.2. – 1.2.1986.

Об эксперименте при обучении ТРИЗ детей. – 8.3.1986.

О встрече с корреспондентом «Учительской газеты». – 27.3.1986.

О статье в Ленинградской газете «Смена» «Слово за вами, новаторы». – 31.3.1986.

О реформе ОИП. – 12.5.1986.

О семинаре по ТРИЗ в Симферополе. – 15.6.1986.

О практических занятиях для «Пионерской правды». – 17.6.1986.

О семинаре по ТРИЗ в Челябинске (21.7—2.8. 1986 г.). – 6.8.1986.

О съемках передачи на ТВ «Требуется идея». – 10.9.1986.

О съемках передачи «Требуется идея». – 26.9.1986.

Об обучении использованию АРИЗ. – 8.10.1986.

О книге В. Цурикова «Путь к изобретению». – 30.10.1986.

О семинаре по ТРИЗ в Петрозаводске. – 16.11.1986.

Вернуться

608

Каган Э. Построение модели идеального вещества. Концепция. Волгоград, 1986, 7 с. (рукопись).

Вернуться

609

Петров В. М. Интенсификация творческого труда инженера. – Экономические и организационные проблемы интенсификации производства. Сборник научных трудов. Труды ЛПИ №416. – Л.: ЛПИ, 1986 – с. 25—30.

Вернуться

610

Шмелев А. А., Викентьев И. Л. Практика проведения ФСА и профессиональная подготовка специалистов. – Межотраслевой семинар «Формирование современного стиля технико-экономического мышления на основе ФСА». Опыт применения ФСА в электротехнической промышленности. М.: Информэлектро, 1986.

Герасимов В. М., Литвин С. С. Многоуровневое обучение ФСА с использованием методов технического творчества в ЛПО «Электросила». – Межотраслевой семинар «Формирование современного стиля технико-экономического мышления на основе ФСА». Опыт применения ФСА в электротехнической промышленности. М.: Информэлектро, 1986.

Петров В. М. ФСА на ранних этапах проектирования. Обучение методам научно-технического творчества. Межотраслевой семинар «Формирование современного стиля технико-экономического мышления на основе ФСА». Опыт применения ФСА в электротехнической промышленности. М.: Информэлектро, 1986.

Петров В. М. Применение ТРИЗ в ходе ФСА сварочной техники. – Функционально-стоимостный анализ в обеспечении качества, снижения себестоимости продукции и ресурсосбережении. Тезисы докладов к зональной конференции. – Пенза, 1987. С. 35—36.

Злотина Э. С., Петров В. М. Использование деловых игр при обучении и проведении функционально-стоимостного анализа. Тезисы докладов научно-технической школы-семинара «Применение активных методов обучения управлению». – Л.: ИПК СП, 1987. С. 101—112.

Вернуться

611

Абрамов О. Ю., Пиняев А. М. Применение ТРИЗ для решения изобретательских задач в области радиотехники. Дипломная работа. – Л.: НУНТТ, 1986. – 37 с. (рукопись)

Вернуться

612

Селюцкий А. Генрих Альтшуллер: Алгоритм творчества /А. Селюцкий //Книги и искусство в СССР. – 1986. – №3 (50). – С. 22 – 23.

Вернуться

613

Стандартные решения изобретательских задач: Метод. разработка. Раздаточ. материалы /Г. С. Альтшуллер. – Свердловск, 1987. – 34 с.

Стандартные решения изобретательских задач: Учеб. пособие для слушателей курсов техн. творчества/Г. С. Альтшуллер. – Обнинск, 1987. – 62 с.

Альтшуллер, Г. С. Стандарты-77/ Г. С. Альтшуллер. – Находка, 1987. – 79с.

Вернуться

614

Альтшуллер Г. С. Жизненная стратегия творческой личности (ЖСТЛ-2) /Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Рига, 1987. – 114 с. – Лат. регион. шк. науч.-техн. творчества молодежи. http://www.altshuller.ru/trtl/heretic2.asp.

Альтшуллер Г. С. Жизненная стратегия творческой личности (ЖСТЛ-2) /Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Челябинск. – 1987. – С. 113. – Уральский Дом науч.-техн. пропаганды общества «Знание». Народный университет техн. прогресса. http://www.altshuller.ru/trtl/heretic1.asp.

Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Жизненная стратегия творческой личности // Человек: деятельность, творчество, стиль мышления. – Симферополь, 1987. – С. 76—87.

Альтшуллер Г. С. Задачник по курсу ТРТЛ / Г. С. Альтшуллер, И. Верткин. – Баку, 1987. – 7 с. http://www.altshuller.ru/trtl/trtl0.asp.

Альтшуллер Г. Идеальная творческая стратегия: «концепция максимального движения вверх» и перечень актуальных разработок / Г. Альтшуллер, И. Верткин. – Баку, 1987. – 12 с. http://www.altshuller.ru/trtl/trtl2.asp.

Вернуться

615

Планы занятий и фактическое содержание занятий на факультете «Методы технического творчества» в АзОИП в 1986—1987 учеб. гг. /Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин, В. Р. Фей. – Баку, 1987. – 68 с.

Вернуться

616

Альтов, Г. С. И тут появился изобретатель: [для сред. и ст. возраста / Г. С. Альтов. – Переизд. – М.: Дет. лит., 1987. – 125, [1] с.: ил. – (Знай и умей).

Вернуться

617

Альтшуллер Г. С. Основы теории решения изобретательских задач: Учеб. пособие для старшеклассников /Г. С. Альтшуллер, С. А. Крейнина – 1987. – 185 с.

Вернуться

618

Современная теория решения изобретательских задач и развитие творческого мышления учащихся /Г. С. Альтшуллер // Активизация человеческого фактора в учебно-воспитательном процессе: (Из опыта работы Азерб. филиала фак. нов. методов и средств обучения при Политехн. музее): Метод. сб. / Политехн, музей. – М., 1987. – С. 47—62. – Политехн. Музей. Альтшуллер Г. Линии увеличения «пустотности» /Г. Альтшуллер, И. Верткин. – Б.м., 1987. – 15 с. http://www.altshuller.ru/triz/zrts5.asp. Альтшуллер Г., Рубин М. Что будет после окончательной победы. Восемь мыслей о природе и технике. – Баку, 1987, 18 с. (рукопись). www.temm.ru/redirect.php?id=203570.

Altshuller G. S., Rubin M. S. The irreversible dislodgement of nature by technology. Design research in progress. Polish Academy of sciences»Institute of philosophy and sociology, Warsaw, 1987, 56. История развития АРИЗ /Г. С. Альтшуллер //Рекомендации по организации работы юных техников. – Норильск, 1987. – С. 6 – 9. http://www.altshuller.ru/triz/ariz-about1.asp.

Вернуться

619

О подготовке преподавателей, умеющих готовить преподавателей: Информ. /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1987. – 1 с.

Альтшуллер Г. С. Информация об учебных материалах, используемых на семинаре ВГКПИ Госкомизобретений /И. Верткин. – Альтшуллер Г. С. Дополнение: Информация к размышлению /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1987. – 9 с.

ТРИЗ: проблемы перехода к массовому внедрению: Конспект выступления на Петрозаводском семинаре (июль 1987 г.) /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1987. – 9 с. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering15.asp

Вернуться

620

О возможности использования принципов ТРИЗ для военных разработок. – 9.1.1987.

О выходе из больницы. О разнобое в терминологии. – 5.2.1987.

О 2-м петрозаводском сборнике. – 14.2.1987.

О выходе второго издания книги «И тут появился изобретатель». – 18.2.1987.

О 4 Всесоюзной конференции «Автоматизация поискового конструирования» (Волгоград). – 21.2.1987.

О выходе книги Г. И. Иванова «…И начинайте изобретать». – 14.3.1987.

Вместо информации. Письмо главному редактору журнала «Техника и наука» по поводу статьи И. Варваровского. – 9.4.1987.

О необходимости брать раздаточные материалы на семинары, совещания. – 16.4.1987.

О необходимости брать на семинары раздаточные материалы по ТРИЗ. – Информация еще об одном семинаре ВГКПИ. – 20.4.1987.

Вторая информация о петрозаводском семинаре. – 28.4.1987.

Третья информация о петрозаводском семинаре. – 18.5.1987.

О четвертом петрозаводском семинаре преподавателей и разработчиков ТРИЗ. – 20.7.1987.

Пять информаций о новых публикациях по ТРИЗ. – 6.8.1987.

О необходимости рассылки программ и рекламных информаций об обучении коллегам. – О необходимости четкого обозначения структуры ТРИЗ в рекламных информациях. – О необходимости не путать подготовку решателей задач с подготовкой изобретателей. – 12.8.1987.

О подготовке к конференции по ТРИЗ. – 14.8.1987.

О первом сборнике серии «Техника-молодежь-творчество». – 26.8.1987.

О выпуске международного указателя исследователей и ведущихся ими исследований в области методологии проектирования. – 28.8.1987.

О киножурнале Восточно-Сибирской студии кинохроники «Восточная Сибирь» №20 «Учитесь изобретать». – 30.8.1987.

О книгах «Ускорение научно-технического прогресса – основа интенсификации» (М., 1987) и «Повышение эффективности производства и его резервы» (М., 1987). – 8.9.1987

О необходимости взять раздаточный материал на Тбилисскую конференцию 30.9—2.10.87. – 13.9.1987.

О необходимости отзывов на первый петрозаводский сборник. – 7.10.1987.

О публикациях в журнале «Парус». – 15.10.1987.

О необходимости постановки сверхзадач при работе с детьми. – 10.12.1987.

О необходимости приезжать на семинары ВГКПИ с раздаточными материалами по ТРИЗ. – 16.12.1987.

О брошюре «Активизация человеческого фактора в учебно-воспитательном процессе». (Из опыта работы Азербайджанского филиала ф-та новых методов и средств обучения при Политехническом музее). – 25.12.1987.

Информация К. Рантанена о распространении ТРИЗ в Финляндии. – О книге В. А. Сидорова «Прорыв в будущее». – 27.12.1987.

Вернуться

621

Иванов Г. И. И начинайте изобретать: Научно-популярная книга / Оформление серии В. Дейкуна: Рис. А. Москвитина. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1987. – 240 с. Ил. («Азимут»).

Вернуться

622

Литвин Ст., Поляков Б. Трамплин в будущее: Азбука для устремленных. – Пермь: Кн. изд-во, 1987. – 166 с. – (так нам сердце весело).

Вернуться

623

Шевченко Ю. А. Техническое творчество. Учебное пособие. – Фрунзе: ФПИ, 1987. – 100 с.

Штейнберг В. Э. Основы технического творчества: Учебное пособие. – Уфа: УАИ, 1987. – 63 с.

Вернуться

624

Дерзкие формулы творчества /Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1987. – 269 с. – (Техника – молодежь – творчество).

Содержание:

Селюцкий А. Б. ТРИЗ в Карелии. С. 3—11.

Альтшуллер Г. С. Дерзкие формулы творчества. – С. 13—83.

Изобретательские задачи 15

Метод проб и ошибок 29

Методы активизации перебора вариантов 41

Основные идеи ТРИЗ 57

Заключение 80

Магический кристалл физики:

– Ефимов В. А. С чем идти на штурм задачи. С. 86—95

– Альтшуллер Г. С. Тепловое поле – в механическое. С. 95—102.

– Альтшуллер Г. Феполи могут все. С. 103—109.

– Померанец М. С. Магия магнитных жидкостей. С. 109—115.

– Горин Ю. В. Корона – инструмент рабочий. С. 115—121.

– Померанец М. С. Почти идеальное вещество. С. 121—127.

– Горин Ю. В. Тонуть или не тонуть. С. 128—133.

– Альтшуллер Г. С., Горин Ю. В. Отталкиваться – притягиваться. С. 133—140.

– Козаченко Е. Н. Пьезофейерверк. С. 140—146.

– Кондраков И. М. Крутится-вертится шар голубой. С. 146—152.

– Верткин И. М. Сила ритма. С. 153—159.

– Рябкин И. П. КПМ – вещество умное. С. 159—165.

– Горин Ю. В. Пирога Робинзона. С. 165—171

– Журавлева В. Н. Звезда психологии. С. 173—268.

– Снежный мост над пропастью 176

– Приключение 203

– Мы пойдем мимо – и дальше 225

– Звезда психологии 250

Вернуться

625

Герасимов В. М. Литвин С. С. Дальнее прогнозирование развития технических систем на базе ТРИЗ и ФСА. – Л., 1987, 9 с. (рукопись). Герасимов В. М. Литвин С. С. Применение закономерностей развития техники на аналитическом и творческом этапах ФСА. – Л., 1987, 41 с. (рукопись). Злотина Э. С., Петров В. М. Развитие творческого мышления. – Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции «Проблемы развития научного и технического творчества трудящихся» (Тбилиси, 30 сентября – 2 октября 1987 г.). Ч. 2. – М.: ВСНТО, 1987. – С. 166—168. Злотина Э. С., Петров В. М. Использование деловых игр при обучении и проведении функционально-стоимостного анализа. Тезисы докладов научно-технической школы-семинара «Применение активных методов обучения управлению». – Л.: ИПК СП. – С. 101—112.

Петров В. М. Деловые игры по прогнозированию развития техники. Там же. С. 158—159. Петров В. М. Применение ТРИЗ в ходе ФСА сварочной техники. – Функционально-стоимостный анализ в обеспечении качества, снижения себестоимости продукции и ресурсосбережении. Тезисы докладов к зональной конференции. – Пенза, 1987. – С. 35—36. Петров В. М. Функциональная структура информационного обеспечения прогнозирования научно-технического прогресса. – Прогнозирование научно-технического прогресса и его влияние на сокращение цикла «исследование – производство». Материалы краткосрочного семинара 17—18 апреля. – Л.: ЛДНТП, 1987. —

С. 35—38.

Вернуться

626

Голдовский Б. И., Вайнерман М. И. Некоторые положения логики поиска новых технических решений / Тезисы докладов всесоюзной научно-практической конференции «Проблемы развития научного и технического творчества трудящихся» (г. Тбилиси) – Москва: 1987

Вернуться

627

Г. Альтшуллер. И тут появился изобретатель. – Венгрия. Будапешт, 1987.

Вернуться

628

Г. Альтшуллер (Г. Альтов). И тут появился изобретатель. – Кишинев: Лумина. Г. С. Альтов. Ши атунч апаре инвентаторул. Традучере ын лимба молдовеняскэ, едитура «Лумина», 1987.

Вернуться

629

Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-85В /Г. С. Альтшуллер. – Владивосток: [б. и.], 1988. – 58 с. – Владивосток. шк. ТРИЗ МЖК при ГК ВЛКСМ.

Вернуться

630

Стандарты на решение изобретательских задач и методические указания по их использованию/Г. С. Альтшуллер. – Нижний Тагил, 1988. – 89 с.

Вернуться

631

Альтшуллер Г. С. Жизненная стратегия творческой личности (ЖСТЛ-2): Второй вариант /Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Новосибирск, 1988. – 108 с.

Идеальная творческая стратегия: концепция «максимального движения вверх»: Метод. указ. /Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Челябинск, 1988. – 16 с.

Альтшуллер Г. С. Рабочая книга по теории развития творческой личности /Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин – Баку, 1988. – Ч.1. – 1988. – 194 с.; Ч.2. – 1988. – 71 с. Верткин И. М. Об опыте преподавания «Жизненной стратегии творческой личности» на экспериментальных семинарах 1987—1888 гг. – Теория и практика обучения техническому творчеству. Тезисы докладов. Челябинск: УДНТП, 1988. – С. 51—53.

Вернуться

632

Теория решения изобретательских задач: Справка ТРИЗ-88 /Г. С. Альтшуллер. – Ангарск, 1988. – 35 с. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering16.asp.

Рекомендации по ТРИЗ: В помощь лекторам, пропагандистам. Справка ТРИЗ-88/Г. С. Альтшуллер. – Челябинск, 1988. – 33 с. – УДНТП.

Вернуться

633

Альтшуллер Г. С. ТРИЗ для социологов: Учебные задания /Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Челябинск, 1988. – 10 с. – УДНТП.

Вернуться

634

Альтшуллер Г. С., Рубин М. С. Восемь мыслей о природе и технике. Теория и практика обучения техническому творчеству. Тезисы докладов на Всесоюзной конференции, Челябинск, 1988. – С. 4—6.

Альтшуллер Г. С., Рубин M. С. Жизнь без природы. Газета «Камские зори», от 21 октября 1988 г., с. 3, г. Набережные Челны.

Вернуться

635

Нить в лабиринте /Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1988. – 277 с. – (Техника – молодежь – творчество). I

SBN 5-7545-0020-3.

Содержание:

– Селюцкий А. Б. Кому нужна теория решения изобретательских задач. С. 3—6.

– Верткин И. М. Бороться и искать… О качествах творческой личности. С. 7—94.

Глава первая 9

Глава вторая 30

Глава третья 48

Глава четвертая 61

Глава пятая 78

Приложение 91

– Саламатов Ю. П. Подвиги на молекулярном уровне. Химия помогает решать трудные изобретательские задачи. С. 95—163.

Из арсенала химии 98

Агент 000 124

Цветная память вещества 135

Химия – это самая сложная физика! 145

Список рекомендуемой литературы 157

Указатель химических эффектов 158

– Альтшуллер Г. С. Маленькие необъятные миры. Стандарты на решение изобретательских задач. С. 165—230.

Стандартные решения изобретательских задач 168

Класс 1. Построение и разрушение вепольных систем 170

Класс 2. Развитие вепольных систем 180

Класс 3. Переход к надсистеме и на микроуровень 200

Класс 4. Стандарты на обнаружение и измерение систем 206

Класс 5. Стандарты на применение стандартов 217

Задачи на применение стандартов 227

Рекомендации по использованию системы стандартов 229

Контрольные ответы 230

– Альтов Г. Третье тысячелетие. С. 231—276.

Корона Д 234

Архив Лиги 252

Вернуться

636

Альтов Г. Изобретать? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1988, 5 мая, 8 окт.

Вернуться

637

Теория и практика обучения техническому творчеству: тез. докл. науч.-практ. конф., Челябинск. 21—27 мая 1988г / УДНТП. – Челябинск, 1988. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering16.asp.

Альтшуллер Г. С. Как излагать новое в ТРИЗ // Теория и практика обучения техническому творчеству: тез. докл. науч.-практ. конф., Челябинск. 21—27 мая 1988 г. / УДНТП. – Челябинск, 1988. – С. 79—80. http://www.altshuller.ru/engineering9.asp.

Вернуться

638

Дубров В. Е. Определение стратегии познания теоретических законов развития технических систем. – Теория и практика обучения техническому творчеству. Тезисы докладов. Челябинск: УДНТП, 1988. – С. 9—10.

Фарбер Б. С. Обратимость некоторых законов развития технических систем. – Теория и практика обучения техническому творчеству. Тезисы докладов. Челябинск: УДНТП, 1988. – С. 11—12.

Михайлов В. А, Памикова Н. А., Самарцев О. Р., Толстова М. В. Химические линии развития технических систем. – Теория и практика обучения техническому творчеству. Тезисы докладов. Челябинск: УДНТП, 1988. – С. 12—13.

Головлев М. А., Исаев В. П. Китаев Ю. Б., Панкратов В. А. Диагностика уровня мобилизации человеческого фактора с использованием S—функций развития технических систем. – Теория и практика обучения техническому творчеству. Тезисы докладов. Челябинск: УДНТП, 1988. – С. 14.

Бухман И. Б., Кононов В. М. Анализ технологических процессов и выявление перспективных направлений их развития с использованием механизма теории развития технических систем (ТРТС). – Теория и практика обучения техническому творчеству. Тезисы докладов. Челябинск: УДНТП, 1988. – С. 14—16.

Фей, В.Р., «Хронокинематика технических систем», рукопись, Баку, 1988. Любомирский А. Л. О мини- и максизадачах с позиций функционального подхода. – там же. С. 56—58.

Смирнов Д. С. Многоуровневое свертывание. там же. С. 61—62.

Домбровский А. В., Полозов С. Ю. Противоречия в развитии города. там же. С. 63—64.

Пиняев А. М. Поиск причин нежелательных эффектов в сложных технических системах. С. 65—66.

Фарбер Б. С. Особенности применения законов развития технических систем в биологических системах. – С. 75—77.

Вернуться

639

Петров В. М. Использование теории решения изобретательских задач для прогнозирования развития технических систем. – Развитие теории прогностики и практика прогнозирования научно-технического прогресса в условиях интенсификации народного хозяйства. Материалы научно-практического семинара. Л.: ЛДНТП, 1988. – С. 25—28.

Петров В. М. Прогнозирование развития техники на основе законов развития технических систем. – Теория и практика обучения техническому творчеству. Тезисы докладов. Челябинск: УДНТП, 1988. – С. 6—8. Можно посмотреть: Петров В. Прогнозирование развития систем. – Тель-Авив, 2002. http://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/zrts-19-prognoz.pdf.

Вернуться

640

Саламатов Ю. П. Подвиги на молекулярном уровне. Методические рекомендации. – Рига, 1986. – 133 с.

Вернуться

641

Викентьев И. Л. Геометрический пространственный оператор. – Теория и практика обучения техническому творчеству. Тезисы докладов. Челябинск: УДНТП, 1988. – С. 6—8

Вернуться

642

Ступникер Ю. И., Винтман З. Л, Кучугурный Ю. П. Выявление и использование геометрических эффектов на микроуровне. – там же, С. 53—54.

Ступникер Ю. И., Кучугурный Ю. П. Особенности использования АРИЗ при анализе задач, включая применение геометрических эффектов. – там же, С. 54.

Вернуться

643

Цуников В. М. Проект «Изобретающая машина»: современное состояние и реальные перспективы. Интеллектуальная система решения изобретательских задач на основе стандартов ТРИЗ. Описание объектов базы знаний интеллектуальной системы в виде списков взаимопротивоположных свойств. – Теория и практика обучения техническому творчеству. Тезисы докладов. Челябинск: УДНТП, 1988. – С. 37—45.

Лесковец Е. А. Инструментарий для приемов и стандартов ТРИЗ. – там же. С. 46.

Курьян А. Г. Модуль информационного обеспечения в системе ИМ. – там же. С.47.

Хоменко Н. Н. Компьютерная система для обучения решению изобретательских задач по АРИЗ. – там же. С. 48. СИДОРОВА Т. Изобретающая машина/Т. Сидорова//газ. НТР. – 1988. – №18 (81). – С. 2.

Вернуться

644

Фей В. Хронокинематика технических систем. – Баку. 1988, 24 с. (рукопись).

Вернуться

645

Драбкин Р. М. Низкочастотный анализатор. Выпускная работа (рук. В. Петров). – Л.: НУТТ, 1987. – 6 с.

Вернуться

646

Методы поиска новых технических решений. Пирятинская С. Ф., Иванов Г. И., Кисилев Л. М. – К., 1988. – (Пром-сть: Обзор информ. / Укрупнении. Сер. Изобретательство и патентное дело; Вып. 4)

Вернуться

647

Методические рекомендации по изучению с учащимися средних профтехучилищ темы «Методы поиска новых технических решений» курса «Основы профессионального творчества». Ч. 2. – М.: Профтехобр РСФСР, 1988. – 81 с.

Вернуться

648

Петров В. М. Преподавание ТРИЗ различным категориям слушателей. – Теория и практика обучения техническому творчеству. Челябинск, УДНТП, 1988. С. 28.

Вернуться

649

Альтшуллер Г. Две задачи в связи с землетрясением в Армении /Г. Альтшуллер, И. Верткин. – Баку, 1988. – 1 с.

Альтшуллер Г. С. Деловые заметки в связи с проектом «Концепции общего среднего образования» /Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Баку, 1988. – 4 с.

О консультациях по ТРИЗ-ТРТЛ /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1988. – 4 с.

О повышении качества обучения /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1988. – 3 с.

О работе С. Литвина и В. Герасимова «Дальнее прогнозирование» /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1988. – 3 с.

Рекомендации по обучению ТРИЗ-ТРТЛ-РТВ в 1988—1989 учеб. году /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1988. – 2 с.

Альтшуллер Г. С. Справка для преподавателей, работающих с детьми /Г. С. Альтшуллер, С. Н. Губанов. – Новосибирск, 1988. – 14 с.

Альтшуллер Г. С. Справка для слушателей курсов ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Баку, 1988. – 5 с. http://www.altshuller.ru/engineering/engineering7.asp.

Альтшуллер Г. С. Теория решения творческих задач и проблемы производственной социологии: Ознакомительный курс. Учеб. программа /Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин, Б. Л. Злотин. – Баку, 1988. – 5 с.

Вернуться

650

О статье В. Г. Лебедева, Т. Леванова «Механизмы перестройки изобретательского дела» (ВИ. – 1987, №12). – 4.1.1988

Информация о книгах, которые можно заказать. – 8.1.1988.

О списке консультантов. – 25.1.1988.

Информация, предупреждающая о гарантированно-законной оплате труда преподавателей. – 25.1.1988.

Информация о письме Лампорта, консультанта компании «Кодак». – О конференции, организуемой УДНТП 23—30 мая 1988 г. – 26.1.1988.

Вторая информация-предупреждение: о необходимости обеспечить преемственность обучения «семинар-самоподготовка». – 2.2.1988.

Третья информация-предупреждение о продаже и покупке материалов по ТРИЗ. – 27.2.1988.

О выходе 1-го номера журнала «Парус». – 11.2.1988.

Третья информация-предупреждение – о необходимости противохалтурных мер при подготовке к публикации тризовских материалов. – 27.2.1988.

О выходе книги П. Р. Амнуэля «Звездные корабли воображения». – 12.3.1988.

О статье В. Колбенкова «Изобретатель лейтенант Федоров» в журнале «Тыл вооруженных сил» (1987, №10). – 16.3.1988.

О 1-м конкурсе в журнале «Парус». – 7.4.1988.

О консультациях по ТРИЗ-ТРТЛ. – О выходе книги Б. Злотина, А. Зусман «Месяц под звездами фантазии». – 20.4.1988.

О необходимости повышения информированности в области ТРИЗ преподавателей курсов ВГКПИ и ИТТП. – 22.4.1988.

О проблеме в короткий срок эффективно информировать инженеров и ученых о существовании и возможностях ТРИЗ. – 3.5.1988.

О возобновлении рубрики «Изобретать? Это так сложно! Это так просто!» в «Пионерской правде». – 6.5.1988.

О выходе в свет 2-го сборника «Нить в лабиринте». – 16.6.1988.

О выходе новых книг и статей по ТРИЗ. – О научно-практической конференции «Обучение и применение творческих методов в решении научно-технических задач» (Болгария). – 28.6.1988.

О статье о ТРИЗ из польского журнала «Методы и теория проектирования». – 7.7.1988.

Об отношении к конкурсу на лучший конспект курса «Методы поиска новых технических решений» (ИР. – 1988, №6). – 8.7.1988.

О замороженных авуарах и прочем. – О реакции ВОИРовских чиновников на ТРИЗ. – 26.7.1988.

О 2-м сборнике издательства «Карелия». – 6.8.1988.

Информация для преподавателей ТРИЗ, занимающихся со школьниками. – О «Программах для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ». – 1.10.1988.

Об информации о ИМ в бюллетене «НТР: проблемы и решения». – О книге Т. Е. Гнединой «Физика и творчество в твоей профессии». – 4.10.88.

О выходе книги Б. Л. Злотина и А. В. Зусман «Месяц под звездами фантазии». – 14.10.1988.

О контактах с ВНИК «Школа». – 20.10.1988.

О статье по ТРИЗ в польском журнале «Методы и теория проектирования». – 7.11.1988.

О новых книгах по ТРИЗ. – 21.11.1988.

О плохой работе бакинской почты. – 1.12.1988.

О книге В. А. Сидорова «Прорыв в будущее». – 27.12.88.

Вернуться

651

Злотин, Б. Л. Месяц под звездами фантазии [Текст]: шк. развития творч. воображения / Б. Л. Злотин, А. В. Зусман – Кишинев: Лумина, 1988. – 268 с.: ил. – ISBN 5-372-00165-8.

Вернуться

652

Г. Альтшуллер (Г. Альтов). И тут появился изобретатель. – Рига: Звайгне.

(Г. Альтов. И тут появился изобретатель. – М.: Детская литература, 1987).

Altov G. Un tad atnāca izgudrotajs. – R: Zvaigzne. 1988. – 222 lpp., il – (Atklāsme). ISBN 5-405-00140-6.

Вернуться

653

Muze stroj myslet? /Г. Альтов //сб. Roboti a Androidi. Изд. Свобода (Svoboda), Praha (Прага). – 1988.

Вернуться

654

Арцишевский Т. АРИЗ-77 – новый метод проектирования//Проектирование: методы и теории. – на английском яз. (Издатель – Калифорнийский университет). – 1988. – том 22, выпуск №2. – с. 796 – 820.

T. Arciszevsky. «ARIZ-77: an Innovated Design Method» in the Journal of DMG of Californya Polytechnical State University «Design Method and Theories» 1988, V.2, No 2, pp.796—820.

Вернуться

655

Альтов Г. Третье тысячелетие: Отрывки из науч.-фантаст. повести http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction22.asp. / Г. Альтов // Нить в лабиринте/Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1988. – С. 231 – 276.

Вернуться

656

Альтов Г. Богатырская симфония. Научно-фантастический рассказ /

Г. Альтов //Интегральное скерцо. – М.: Музыка, 1989.

Вернуться

657

Амнуэль, П. Р. Загадки для знатоков: история открытия и исслед. пульсаров / П. Р. Амнуэль. – М.: Знание, 1988. – 190, [2] с.: ил. —

ISBN 5-07-000019-5

Вернуться

658

Амнуэль, П. Р. Звездные корабли воображения / П. Р. Амнуэль. – М.: Знание, 1988. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике; 2/1988. Космонавтика, астрономия).

Вернуться

659

Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория и практика решения изобретательских задач) / Г. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин, А. В. Зусман, В. И. Филатов. – Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1989. – 367 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ ОЗАРЕНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ 5

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРИЗ

Изобретательские задачи. Уровни изобретений 13

Технические системы. Основные определения 17

Этапы развития технических систем 24

Вытеснение человека из технической системы 33

Неравномерное развитие частей технической системы. Противоречия 35

Увеличение степени идеальности технических систем 41

Развертывание-свертывание технических систем 51

Повышение динамичности и управляемости технических систем 56

Переход технических систем на микроуровень. Использование полей 59

Согласование-рассогласование технических систем 62

Особенности совместного действия законов развития технических систем 73

Закономерности как основа интуиции 79

ИНСТРУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ТРИЗ

Типовые приемы устранения технических противоречий 85

Вепольный анализ 88

Решение типовых задач. Стандарты на решение изобретательских задач 98

Решение нетиповых задач. АРИЗ 104

Использование физических, химических, геометрических и других эффектов и явлений при решении изобретательских задач 117

Решение исследовательских задач 123

Рекомендации по использованию инструментов ТРИЗ 132

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРИЗ

ФСА. История создания и основные положения 139

Этапы ФСА 146

Практика проведения ФСА 177

Внедрение ФСА на предприятии 216

Прогнозирование развития технических систем 224

ОТ ТЕХНОЛОГИИ К…

История ТРИЗ 235

Общие закономерности развития 238

ТРИЗ и патентоведение 245

Развитие творческого воображения 247

Формирование творческой личности 251

Закономерности развития коллективов 255

ТРИЗ и элементы творческой педагогики 264

Обучение ТРИЗ 267

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 280

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Типовые приемы устранения технических противоречий 285

2. Таблица выбора приемов устранения технических противоречий 292

3. Приемы разрешения физических противоречий 293

4. Стандарты на решение изобретательских задач 294

5. Алгоритм решения изобретательских задач АРИЗ-85В 327

6. Применение некоторых физических эффектов и явлений при решении изобретательских задач 342

7. Применение некоторых химических эффектов и явлений при решении изобретательских задач 346

8. Порядок обработки исследовательских задач 351

9. Этапы функционально-стоимостного анализа 353

10. Список контрольных вопросов функционального анализа 356

11. Скрытые резервы совершенствования продукции 357

12. Методические рекомендации по выявлению и формулированию задач 362

13. Методика проведения прогноза на базе ТРИЗ 363

14. Линии развития технических систем 365

15. Типовые ошибки в формулировании задач и приемы их устранения 358

16. Типовые ошибки в развитии технических систем 371

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ 375

Вернуться

660

Правила игры без правил /Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1989. – 280 с. – (Техника – молодежь – творчество).

ISBN 5-7545-0108-0.

Содержание:

– Селюцкий А. Б. Истребитель задач. С. 3—8.

– Альтшуллер Г. С. АРИЗ – значит победа. Алгоритм решения изобретательских задач АТИЗ-85-В. С. 11—50.

Часть 1. Анализ задачи 11

Часть 2. Анализ модели задачи 17

Часть 3. Определение ИКР и ФП 18

Часть 4. Мобилизация и применение ВПР 22

Часть 5. Применение информфонда 28

Часть 6. Изменение или замена задачи 29

Часть 7. Анализ способа устранения ФП 30

Часть 8. Применение полученного ответа 31

Часть 9. Анализ хода решения 32

Таблица 1. Схемы типичных конфликтов в моделях задач 32

Таблица 2. Разрешение физических противоречий 35

Приложение 1. Задача о перевозке шлака 37

Приложение 2. Задача об опылении цветов 40

Приложение 3. Задача о макете парашюта 44

Приложение 4. Задача об обнаружении частиц 46

Приложение 5. Задача об обнаружении бактерий 48

– Иванов Г. И. ТРИЗ получает «пятерку». С. 51—69.

– Викентьев И. Л., Ефремов В. И. Кривая, которая всегда вывезет. Геометрия для изобретателей. С. 71—175.

1. Знаем ли мы геометрию? 73

2. От собирания геомформ – к их конструированию 74

3. Песок в машине 80

4. Что может щетка? 91

5. Профессия спирали 99

6. Односторонние поверхности 122

7. Катящийся памятник 129

8. Изъян на пользу (эллиптические конструкции) 152

9. Жидкий телескоп 159

10. Гиперболоид – кривизна из прямых 162

11. Треугольник Франца Рёлло 169

12. Сводная таблица возможных применений некоторых геометрических эффектов 175

– Злотин Б. Л., Зусман А. В. Приди на полигон. Практикум по теории решения изобретательских задач. С. 177—226.

1. Новая профессия 179

2. Против главного врага 192

3. «Оружия любимейшего род» 195

4. Оглянитесь вокруг 209

5. Проверьте свое решение. Ответы и краткие разборы задач 213

Приложение. Список приемов устранения технических противоречий 222

– Журавлева В. Н. Золотые кони дерзания. Научно-фантастический рассказ. С. 227—278.

Нахалка 229

Аттракцион «Зрительная труба» 235

Летящие во Вселенной 241

Второй путь 246

Некий Морган Робертсон 254

Вернуться

661

Альтов, Г. С. И тут появился изобретатель: [для сред. и ст. возраста] / Г. С. Альтов. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Дет. лит., 1989. – 141, [1] с.: ил. – (Знай и умей). – ISBN 5-08-000598-X.

Вернуться

662

Злотин Б. Л., Зусман А. В. Изобретатель пришел на урок. – Кишинев: Лумина, 1989. – 255 с. ISBN 5-372-00498-3.

Вернуться

663

Альтшуллер Г. С. Теория и практика решения изобретательских задач: Сборник учеб.-метод. материалов по ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер, Б. Л. Злотин, А. В. Зусман. – Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1989. – 126 с. – МНТЦ «Прогресс».

Вернуться

664

Альтшуллер, Г. С. Теория решения изобретательских задач /

Г. С. Альтшуллер. – Малоярославец: [б. и.], 1989. – 30 с.

Вернуться

665

Рекомендации по ТРИЗ (В помощь лекторам-пропагандистам). /Г. Альтшуллер. – 1989. – С. 34. – Челябинская обл. организация общ. «Знание». Уральский Дом научно-технической пропаганды.

Вернуться

666

Альтшуллер Г. С., Злотин Б. Л., Зусман А. В. Теория и практика решения изобретательских задач. Методические рекомендации. – Кишинев, 1989.

Вернуться

667

Белый, И. В. Основы научных исследований и технического творчества: учеб. пособие для электротехн. спец. вузов / Белый И. В., Власов К. П. Клепиков В. Б. – Харьков: Выща шк. Изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1989. – 199 с.: ил. – Библиогр.: с. 196. – ISBN 5-11-000688-1.

Вернуться

668

Альтов Г. Изобретать? Это так просто! Это так сложно! /Г. Альтов //Пионер. правда. – 1989, 28 янв., 18 июля, 9 дек.

Вернуться

669

Альтшуллер Г. С. Жизненная стратегия творческой личности /Г. С. Альтшуллер, И. Верткин//Грани творчества /Сост. Б. С. Вайсберг. – Свердловск: Сред. – Урал. кн. изд-во, 1989. – С. 119—134.

Альтшуллер Г. Как стать еретиком /Г. Альтшуллер, И. Верткин //Парус. – 1989, №1. – С. 6—11.

Альтшуллер Г. Не думай о мгновеньях свысока /Г. Альтшуллер, И. Верткин //Парус. – 1989, №2. – С.62—64.

Альтшуллер Г. С. Что будет после окончательной победы: Восемь мыслей о природе и технике /Г. С. Альтшуллер, М. С. Рубин //Курьер НТТМ: Спец. вып. еженедельника «Комсомолец»» (Челябинск). – 1989, апр. – С. 1, 2—3; май. – С. 2.

АРИЗ-85В: «улучшение» и улучшение /Г. С. Альтшуллер. – Баку, 1989. – 4 с.

Альтшуллер Г. С., Рубин М. С. Что будет после окончательной победы. Челябинск, 1989, апрельский и майский номера «Курьера НТТМ» – специального выпуска еженедельника «Комсомолец».

Вернуться

670

Об ангарском издании «Рабочей книги по ТРТЛ». – 2.1.1989, 3.1.1989, 5.1.1989.

О книге П. Р. Амнуэля «Загадки для знатоков». – Приглашение к участию в эксперименте. – О конкурсе и системе призов в «Пионерской правде». – 27.1.1989.

О подготовке материалов для петрозаводского сборника. – 9.2.1989.

К вопросу о концепции непрерывного обучения творчеству. – 8.3.1989.

О выходе сборника «Грани творчества». – О третьем издании книги «И тут появился изобретатель». – 9.3.1989.

О письме президента компании «Шел индастриз инк» Л. Шуляка. – 13.4.1989.

О работе В. Р. Фея по изучению истории и логики эволюции ТРИЗ. – 12.7.1989.

О подготовке к печати «Рабочей книги по ТРТЛ». – 15.7.1989.

О подготовке для членов Ассоциации ТРИЗ новых материалов. – 17.8.1989.

Об учредительном съезде Ассоциации ТРИЗ. – 20.8.1989.

О книге Пигорова Г. С., Тарана О. Н., Бельгольского Б. П. «Интенсификация инженерного творчества» (М., 1989). – 29.9.1989.

О совещании Совета Ассоциации ТРИЗ. – О выходе третьего петрозаводского сборника. – 11.11.1989.

Вернуться

671

Злотин Б. Л., Зусман А. В. Законы и прогнозирование технических систем. Методические рекомендации. – Кишинев: ТНТЦ «Прогресс». Картя Молдовеняскэ, 1989.

Петров В. М., Злотина Э. С. Теория решения изобретательских задач – основа прогнозирования развития технических систем. Методические разработки. Bratislava, House of Engineering Czechoslovakian NTO, 1989. – 77 с.

Грани творчества / Сост. Б. С. Вайсберг. – Свердловск: Сверд. – Урал. кн. изд-во, 1989. – 256 с., ил. ISBN 5-7529-0115-4.

Певзнер Л. Х. Ресурсы. Решение исследовательских задач. Методическое пособие. – Свердловск: ОС ВОИР, 1989. – 41 с.

Пигоров Г. С. и др. Интенсификация инженерного творчества: Потребности, методы, формы организации/ Г. С. Пигоров, Ю. Н. Таран, В. П. Бельгольский. – М: Пофиздат, 1989. – 192 с.

Злотина Э., Петров В. Прогнозирование развития технических систем с использованием ТРИЗ. – Л.: ЦНТТМ «Квант», 1989. – 220 c.

Вернуться

672

Злотин Б. Л., Зусман А. В. Использование элементов ФСА и ТРИЗ для решения исследовательских задач. – Hodnotove Inzinierstvo a Jeho Uloha v Intenzifikacii Ekonjmiky. – Bratislava: Dom Techniky, 1989. – С. 31—33.

Петров В. М. ФСА на этапе прогнозирования развития технических систем. – Hodnotove Inzinierstvo a Jeho Uloha v Intenzifikacii Ekonjmiky. – Bratislava: Dom Techniky, 1989. – С. 33—34.

Злотина Э. С. ФСА наладочных работ. – Hodnotove Inzinierstvo a Jeho Uloha v Intenzifikacii Ekonjmiky. – Bratislava: Dom Techniky, 1989. – С. 50—51.

Фей В. В поисках идеального вещества. – Баку. 1989, 38 с. (рукопись).

Митрофанов В. В. Проявление единства и борьбы противоположностей в технике: (симбиоз в технических системах) [Рукопись] / В. В. Митрофанов, Б. Л. Злотин. – 3 с. – Деп. в ЧОУНБ 26.09.1989 №791

Пиняев А. М. Особенности применения ТРИЗ для развития радиотехнических систем. – Л., 1989 (рукопись). Доклад на петрозаводской конференции – 89.

Петров В. Гравиполи. – Л., 1989. – 35 с. http://www.trizland.ru/trizba.php?id=110.

Петров В. Закономерности развития потребностей. Л., 1989. Опубликовано: Петров В. Закономерности развития потребностей – Тель-Авив, 2002. http://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/zrts-04-potrebnosti.pdf.

Петров В. Закономерности развития потребностей. Л., 1989. Опубликовано: Петров В. Закономерности развития потребностей – Тель-Авив, 2002. http://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/zrts-04-potrebnosti.pdf.

Рубин М. С. Идеальный город. Баку 1989 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=4038

Пиняев А. М. Особенности применения ТРИЗ для развития радиотехнических систем. – Л., 1989 (Петрозаводск-89), 4 с.

Вернуться

673

Злотина Э., Петров В. Развитие творческого мышления. – Основи на инженерного творчество. Част III. V-19. София: НТС Болгарии. 1989. С. 104—106.

Злотина Э., Петров В. Развитие творческого воображения. Материалы для воспитателей детских садов. – Л.: ЦНТТМ «Квант», 1989. – 98 c.

Вернуться

674

Г. Альтшуллер. Творчество как точная наука. 1989.

Вернуться

675

Альтшуллер Г. С. Рабочая книга по теории развития творческой личности /Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1990. – Ч.1. – 1990. – 237 с.; Ч.2. – 1990. – 71 с. – МНТЦ «Прогресс».

Вернуться

676

Журнал ТРИЗ. – 1990, №1.1. http://www.metodolog.ru/00592/00592.html

Содержание

К читателюАльтшуллер Г. С. Как излагать новое в ТРИЗ

(Размещено на сайте Официального фонда Г. С. Альтшуллера) Письмо из редакции «Нейчур»

Излагаются критерии качества научной работы и научной публикации, принятые в редакции английского естественно-научного журнала «Нейчур»Официальная информация

Протоколы и решения учредительной конференции Ассоциации ТРИЗ, протоколы заседания Совета Ассоциации ТРИЗ. Проблемы теории «Зачем технике плюрализм?» Герасимов В. М., Литвин С. С. О некоторых закономерностях перехода в надсистему Френклах Г. Б., Езерский Г. А. Введены понятия, характеризующие функционирование ТС – «место реализации» и «уровень исполнения функций», сформулировано понятие «функциональный блок». Предложен алгоритм развития ТС путем её перехода в надсистему. Фей В. Р., В поисках идеального вещества

Сформулированы понятия «идеальное вещество» и требования к нему. По мнению автора, вода отвечает этим требованиям. Инструментарий ТРИЗ. Пиняев А. М., Функциональный анализ изобретательских ситуаций

Для преодоления трудностей формулирования задачи на основе расплывчатой исходной ситуации проведён функциональный анализ изобретательских ситуаций, сформулированы понятия и теоремы анализа, предложен алгоритм проведения этого анализа. Каплан Л. А. Аналогия как инструмент творчества

Исследовано использование логических методов аналогии в приложении к техническому творчеству, решению задач. Каплан Л. А., Певзнер Л. Х., Селективная сборка как один из приемов устранения противоречий. Певзнер Л. Х. Работать цугом

Прием устранения ТП – использование нескольких последовательно действующих рабочих органов. ТРИЗ в нетехнических областях. Злотин Б. Л., Зусман А. Б.К вопросу о применении ТРИЗ в науке

ТРИЗ рассмотрена как метод развития науки, исследована приложимость ЗРТС, метода обращения и диверсий к научным системам и задачам Мурашковска И. Мурашковский Ю. М., Искусство от слова «Техника»

Художественные системы с точки зрения ТРИЗ – история, некоторые приемы решения художественных задач, своеобразие этих систем с точки зрения инженера. Теория развития творческой личности. Круглова Н. В. К вопросу о достойной цели человечества

Биография и изложение идей выдающегося русского мыслителя Н. Ф. Фёдорова, сумевшего, по мнению автора, сформулировать достойную цель для всего человечества. ТРИЗ-педагогика. Колчев Н. П. Конкурс на лучшее техническое решения школьников 6—7 классов. Краткие сообщения. Малинский Е. Л. Будем здоровы

Рациональная организация семинара, фитотерапия и некоторые методы нетрадиционной медицины позволяют повысить эффективность обучения ТРИЗ. Орлов А. Н. Впервые не устали…

Реплика преподавателя, испробовавшего на себе методику Е.Л.Малинского. Информатика и библиография. Кожевникова Л. А. Проблемы информационного центра материалов по ТРИЗ. История создания фонда документов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке, его структура, методы комплектации и пути совершенствования информационного обеспечения ТРИЗ. Волков В. И., Истоки творчества. Обзор книг, посвященных ТРИЗ и другим методам технического творчества. Библиография 57 наименований.

Вернуться

677

Разработчики Б. Злотин и А. Зусман.

Вернуться

678

Саламатов Ю. П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 240 с.

Вернуться

679

Чяпяле Ю. М. Методы поиска изобретательских идей. – Л.: Машиностроение, 1990. – 96 с. ил. ISBN 5-217-00940-3.

Вернуться

680

Герасимов В. М.; Дубров В. Е.; Карпунин М. Г., Кузьмин А. М., Литвин С. С. Применение методов технического творчества при проведении функционально-стоимостного анализа, Методические рекомендации, Москва, Информэлектро, 1990 http://www.triz-summit.ru/redirect.php?id=204081.

Вернуться

681

Голдовский Б. И., Вайнерман М. И. Рациональное творчество – М.: «Речной транспорт», 1990

Вернуться

682

Голдовский Б. И., Вайнерман М. И. Комплексный метод поиска решений технических проблем – М.: «Речной транспорт», 1990

Вернуться

683

Петров В. М., Злотина Э. С. Теория решения изобретательских задач. – Л., 1990. – 425 с.

Вернуться

684

Петров В. М., Злотина Э. С. Законы развития технических систем. – Л., 1990. – 142 с. http://trizland.com/trizba.php?id=108.

Вернуться

685

Злотин Б. Читая старые ИРы [Рукопись] / Б. Л. Злотин. – 6 с. – Деп. в ЧОУНБ 12.07.1990 №972. Петров В. Гипервеполи и тенденции их изменения. http://www.trizland.ru/trizba.php?id=110. – Л. 1990. – 9 с.

Вернуться

686

Злотин, Б. Л. Изобретатель пришел на урок [Текст]: опыт факультативов по физике и химии / Б. Л Злотин., А. В. Зусман – Кишинев: Лумина, 1990. – 251 с.: ил. – Библиогр.: С. 230—233. —

ISBN 5-372-00498-3. Сидорчук Т. А. К вопросу об использовании элементов ТРИЗ в работе с детьми дошкольного возраста. – г. Ульяновск: Ульяновское обл. отд. Педагогического общества РСФСР, 1990. – 56 с.

Вернуться

687

Альтшуллер Г. Теория решения изобретательских задач//Проектирование: методы и теории. (Издатель – Калифорнийский университет). – 1990. – том 24, выпуск №2. – апрель-май. —

С. 1216—1222.

Вернуться

688

Г. Альтшуллер (Г. Альтов). И тут появился изобретатель. – Ереван: Аревик, 1990.

Вернуться

689

Phan Dung. Lam the nao de sang tao – Ho Chi Minh, 1990. – 60 c.

Вернуться

690

О новых книгах по ТРИЗ: Альтшуллер Г., Злотин Б., Зусман А., Филатов В. «Поиск новых идей: от озарения к технологии» и Злотин Б, Зусман А. «Изобретатель пришел на урок». – 18.3.1990.

Информация к заседанию Совета Ассоциации ТРИЗ 4—7 апреля о принципах пользования фондами материалов по ТРИЗ. – 25.3.1990.

Информация о заседании Совета Ассоциации ТРИЗ 4—7 апреля. – 14.4.1990.

Дополнительная информация о заседании Совета Ассоциации ТРИЗ. – 27.4.1990.

О выходе из печати «Рабочей книги по ТРТЛ» (Кишинев, «Прогресс»). – О книге Л. Вайнцвайга «Десять заповедей творческой личности». – 5.8.1990.

О подготовке к выпуску книги Г. Альтшуллера «Найти идею». – 16.8.1990.

О переезде в Петрозаводск. – 15.9.1990.

Предварительная информация об очередном пленуме Совета Ассоциации ТРИЗ. – 1.10.1990.

О статье Т. Арцишевского «АРИЗ-77 – новый метод проектирования» в журнале «Проектирование: методы и теории». – 24.11.1990.

Вернуться

691

Альтшуллер Генрих Саулович: Биография //Изобретатель и рационализатор – 1990. – №2. – С. 9.

Вернуться

692

Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. – 2-е изд., доп. /Г. С. Альтшуллер; Отв. ред. А. К. Дюнин. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 223 с. – (СО АН СССР. Сер. «Наука и техн. прогресс»). – ISBN 5-02-029265-6.

Вернуться

693

Как стать еретиком /Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1991. – 365 с. – (Техника – молодежь – творчество).

ISBN 5-7545-0217-6.

Сожержание:

– Селюцкий А. Б. Спонсор для еретиков. С. 3 – 8.

– Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать еретиком. Жизненная стратегия творческой личности. С. 9—184.

Введение 11

Деловая игра «Внешние обстоятельства – творческая личность» 24

Приложение 1. Перечень ходов ЖСТЛ-3Б 147

Приложение 2. Некоторые причины неприятия новшеств 150

Приложение 3. Размышления о «порче» школы 153

Приложение 4. Задачник 161

Приложение 5. Идеальная творческая стратегия: концепция «максимального движения вверх» и перечень актуальных разработок 169

Заключение 179

– Злотин Б. Л., Зусман А. В. Приди на полигон. Практикум по теории решения изобретательских задач. С. 185—280.

Главный инструмент АРИЗ 188

Часть 1. Анализ задачи 191

Часть 2. Анализ модели задачи 193

Часть 3. Определение ИКР и ФП 194

Часть 4. Мобилизация и применение ВПР 195

Часть 5. Применение информационного фонда 198

Часть 7. Анализ способа устранения ФП 201

Часть 9. Анализ хода решения 202

Если атака сорвалась 205

Часть 6. Изменение и/или замена задачи 205

Расширяя плацдарм 215

Часть 8. Применение полученного ответа 216

Заглянем в арсенал 219

«Как сделать?» вместо «почему» 231

Где взять задачи 240

Проверьте свое решение. Краткие разборы задач и контрольные ответы 248

Вместо заключения 273

Приложение. Применение некоторых физических эффектов и явлений при решении изобретательских задач 275

Литература 279

– Информация. Реклама

• Кожевникова Л. А. О создании фонда материалов по ТРИЗ. С. 281—286.

• Покоряя новую вершину в искусственном интеллекте. С. 287—295.

– Альтов Г. Опаляющий разум. Научно-фантастический рассказ. С. 297—364.

Опаляющий разум 299

Создан для бури 319

Машина открытий 350

Вернуться

694

Шанс на приключение /Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1991. – 304 с. – (Техника – молодежь – творчество). ISBN 5-7545-0337-7.

Содержание:

– Саламатов Ю. Система развития законов творчества. С. 5 – 174.

1. Введение 7

2. Возникновение и развитие техники 10

3. Техническая система: понятие, определение, свойства 37

4. Законы развития технических систем 60

5. Общая схема развития ТС 168

– Фей В. В поисках идеального вещества. С. 175 – 220.

– Альтшуллер Г., Рубин М. Что будет после окончательной победы. Восемь мыслей о природе и технике. С. 221 – 236.

– Альтшуллер Г. Краски для фантазии. Прелюдия к теории развития творческого воображения. С. 237 – 303.

Краски для фантазии 240

Этюды о фантазии 253

Вектор фантазии 270

Курс «ЭРТЭВЭ» (из записок преподавателя) 282

Инженер читает фантастику 296

Вернуться

695

Злотин Б. Л., Зусман А. В. Решение исследовательских задач. – Кишинев: МНТЦ «Прогресс», Картя Молдовеняскэ, 1991. – 204 с.

Вернуться

696

Методика прогнозирования чрезвычайных ситуаций, вредных и нежелательных явлений (экспериментальная, учебный текст). Разработчика Б. Л. Злотин, А. В. Зусман. – Кишинев, 1991. – 23 с.

Вернуться

697

Злотина Э. Петров В. Методы поиска новых идей. Тель-Авив, 1991. – 252 с.

Вернуться

698

Альтов Г. С., Рубин М. С. Что будет после окончательной победы. Восемь мыслей о природе и технике. «Знание – сила», 1991, N 4, стр. 5. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3470

Альтшуллер Г. С., Рубин М. С. Что будет после окончательной победы. Восемь мыслей о природе и технике» в книге «Шанс на приключение»/ Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1991.

Рубин М. С. Проблемы развития ТРИЗ-ТРТЛ. Журнал ТРИЗ 2.2.91. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3608

Petrov V, Zlonin E. How to Become Edison – ALEF, No 407, Tel-Aviv, 1991, p. 30.

Вернуться

699

Разработчики Б. Злотин и А. Зусман.

Вернуться

700

Первое выступление Г. С. Альтшуллера на 2-м съезде Ассоциации ТРИЗ в Г. Петрозаводске. 10 июля 1991г.: Стенограмма /Г. С. Альтшуллер. – Петрозаводск, 1991. – 8 с. – Подготовил Н. Н. Овсянников.

Альтшуллер Г. С. Система книг по ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер, В. С. Ладошкин, С. С. Литвин. – Петрозаводск, 1991. – 2 с.

Petrov V. Zlotin E. How to Become Edison» – ALEF, No 407, Tel-Aviv, 1991, p. 30.

Вернуться

701

1-я предварительная информация о 2-м съезде Ассоциации ТРИЗ. – янв. 1991 г..

Пояснения к информации издательства Новосибирского технического университета о книге «Не бойтесь бурь». – янв. 1991 г..

О выходе в свет книги «Как стать еретиком». – 27.2.1991.

Информ-письмо 1. О начале нового учебного года. О положении дел в Ассоциации. – 7.10.1991.

Информ-письмо 2. О заочном многоцелевом семинаре «От алгоритма изобретения к алгоритму открытий». – 14.12.1991.

Информ-письмо 3. Краткая информация о заседании Совета Ассоциации ТРИЗ в декабре 1991 г. – 31.12.1991.

Вернуться

702

Бухвалов, В. А. Дидактическая система работы учителя с позиций теории решения изобретательских задач: спецкурс для студ. старш. курсов и учителей биологии / В. А. Бухвалов; Даугалвпилс. пед. ин-т. – Даугавпилс: [б. и.], 1991 – Ч. 1. – 101 с.

Бухвалов, В. А. Дидактическая система работы учителя с позиций теории решения изобретательских задач: спецкурс для студ. старш. курсов и учителей биологии / В. А. Бухвалов; Даугалвпилс. пед. ин-т. – Даугавпилс: [б. и.], 1991 – Ч. 2. – 63 с. Шустерман М. Н. Игра-пособие для развития творческого воображения «Маленькие человечки» – М.: МП «Пресня-Полиграф» -1991. – 38 с.

Вернуться

703

Альтов Г. Опаляющий разум: Науч.-фантаст. рассказы /Г. Альтов //Как стать еретиком /Сост. А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1991. – С. 297 – 364: Опаляющий разум. – Создан для бури. – Машина Открытий.

Вернуться

704

Может ли машина мыслить?: Цикл рассказов /Г. Альтов //Твое электронное я: Науч. фантастика. – Л.: Политехника, 1991. —

С. 21 – 37.

Вернуться

705

КРАСКИ для фантазии. Прелюдия к теории развития творческого воображения. – Краски для фантазии. – Этюды о фантазии. – Вектор фантазии. – Курс «ЭРТЭВЭ»: Из записок преподавателя. – Инженер читает фантастику /Г. С. Альтшуллер //Шанс на приключение /Сост. А. Б. Селюцкий – Петрозаводск: Карелия, 1991. – С. 237—296.

Вернуться

706

Altov G. And Suddenly the Inventor Appeared.Translated and adapted from Russian by Lev Shulyak, 1992.

Вернуться

707

Викентьев И. Л., Кайков И. К. Лестница идей. Основы ТРИЗ в примерах и задачах. Новосибирск, 1992. – 104 с.

Бухвалов В. А. Биология исследований и проблемы. Начальный курс биологических исследований для учащихся средней школы. – Рига, 1992. Бухвалов, В. А. Биология. Исследования и проблемы: начал. курс биол. исслед. для уч-ся сред. шк / В. А. Бухвалов. – Рига: [б. и.], 1992 – Ч.1, I. – 124 с.

Бухвалов, В. А. Биология. Исследования и проблемы: начал. курс биол. исслед. для уч-ся сред. шк / В. А. Бухвалов. – Рига: [б. и.], 1992 – Ч.1, II. – 117 с.

Вернуться

708

Михайлов В. А. Решение учебных задач по ТРИЗ: Учеб. пос. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 1992. – 92 с.

Вернуться

709

Злотин Э. Петров В. Теория решения изобретательских задач. Тель-Авив, 1992. – 265 c.

Петров В., Злотин Э. Алгоритм решения изобретательских задач. Учебное пособие. Тель-Авив, 1992. – 301 c.

Петров В., Злотин Э. Законы развития технических систем. Учебное пособие. Тель-Авив, 1992. – 289 c.

Петров В., Злотин Э. Вепольный анализ. Учебное пособие. Тель-Авив, 1992. – 210 c.

Бухвалов, В. А. Аналитическая экология: учеб. пособие для осн. и сред. шк. / Бухвалов В. А. – Рига: Insight, 1992. – 163 с. – (Исследователь природы).

Вернуться

710

Злотин Э. Петров В. Теория решения изобретательских задач. Тель-Авив, 1992. – 265 c.

Петров В., Злотин Э. Алгоритм решения изобретательских задач. Учебное пособие. Тель-Авив, 1992. – 301 c.

Петров В., Злотин Э. Законы развития технических систем. Учебное пособие. Тель-Авив, 1992. – 289 c.

Петров В., Злотин Э. Вепольный анализ. Учебное пособие. Тель-Авив, 1992. – 210 c.

Вернуться

711

Альтшуллер Г. С. Жизнь без природы /Г. С. Альтшуллер, М. С. Рубин //Металлург (Жлобин). – 1992, 15 апр. – С. 3.

Голдовский Б. И. О разных подходах к предмету ТРИЗ / «Журнал ТРИЗ», 1992, 3.1 (№5). – С. 6—12 – http://www.metodolog.ru/00950/00950.html

Альтов Г., Рубiн М. «Biciм думок про прiроду i теxнiку». «Аукцiон iдей», 1992, N 1. – С. 21—23.

М. С. Рубин. Человечество на перепутье. Петрозаводск, 1992 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3599

Альтшуллер Г. С., Рубин М. С. Жизнь без природы. Газета «Металлург» от 15 апреля 1992, стр. 3, г. Жлобин, орган Совета Белорусского металлургического завода.

Petrov V. Zlotin E. Everyone Can Invent – ALEF, No 423, Tel-Aviv, 1992, p. 31. Функционально-стоимостный анализ Апатитской ТЭЦ, отчет Фирмы «Петро-ТРИЗ», руководитель и ответственный исполнитель анализа М. С. Рубин. Петрозаводск, 1992.

Вернуться

712

Бизнес и творчество: материалы краткосроч. семинара, 20—21 окт. / под ред. Э. М. Шмакова, В. Д. Рябова. – СПб.: СПбДНТП, 1992. – 71 с. – ISBN 5-7320-0946-9: В надзаг.: С-Петерб. Дом науч. техн. пропаганды, Асссоц. техн. творчества «Эвристика». Из содерж.: Пиняев А. М. Изобретающая машина: на пути к компьютеризации творчества, с. 48—57; Митрофанов В. В., Копылов А. З. Как сделать открытие, не проливая горьких слез, с. 62—66.

Вернуться

713

О выходе 2-го издания книги Г. Альтшуллера «Найти идею». – О 5-м петрозаводском сборнике. – 27.2.1992.

О подготовке заседания Совета Ассоциации 16—18 мая 1992 г.

(г. Петрозаводск). – 29.4.1992.

Информ-письмо 5. О рабочей встрече членов Ассоциации в мае 1992 г. в Петрозаводске. – 21.5.1992.

Информ-письмо 6. Об экспериментальном семинаре по подготовке исследователей ТРИЗ (31.8—12.9.92 г. Петрозаводск). – Июль 1992.

Информ-письмо 8. О подготовке заседания Совета Ассоциации 17—20 ноября 1992 г. – 17.8.1992.

Информ-письмо 7. Проблема для исследователей ТРИЗ. По материалам Ю. Саламатова, Г. Альтшуллера. – 24.8.1992.

Информ-письмо 9. Об экспериментальном семинаре по подготовке профессиональных консультантов по ТРИЗ (21.11. – 2.12.92 г. Петрозаводск). – 22.9.1992.

Информ-письмо 10. Уточнения и дополнения к письму 9. – 29.9.1992.

Вернуться

714

Тимохов В. И. Картотека биологических эффектов. В помощь учителю биологии. Гомель, 1993. http://www.trizminsk.org/e/247001.htm.

Тимохов В. И. Биологические эффекты. Познание. Информационно-методический сборник для учителей и учащихся. Вып. 5, Рига: Научно-технический центр «Прогресс». Лаборатория педагогической технологии. 1993. – С. 4—31.

Сборник творческих задач по биологии, экологии и ТРИЗ (Учебное пособие) Авт. сост. В. И. Тимохов. – С. Петербург: Изд-во ТОО «ТРИЗ-ШАНС». 1996. – 105 с.

Бухвалов, В. А. Биология: исследования и проблемы: начальный курс биологических исслед. для учащихся средней шк. /

В. А. Бухвалов; Ин-т развития образования. – Рига: [б. и.], 1993 —

Ч. 3. – 124 с. – Библиогр.: с. 124.

Бухвалов, В. А. Введение в антропоэкологию: практ. пособие для учащихся 9 кл. / В. А. Бухвалов; Ин-т развития образования. Познават.-исслед. комплект «Прикладная экология». – Рига: [б. и.], 1993. – 253 с. Бухвалов, В. А. Методы экологических исследований: практ. пособие для учащихся 6—7 кл. / В. А. Бухвалов; Ин-т развития образования. Познават.-исслед. комплект «Прикладная экология». – Рига: [б. и.], 1993. – 232 с. Бухвалов, В. А. Прикладная экология: материалы для учителя /

В. А. Бухвалов; Ин-т развития образования. Позноват.-исслед. комплект. – Рига: [б. и.], 1993. – 65 с.

Бухвалов, В. А. Экологическая экспертиза: практ. пособие для учащихся 7—8 кл. / В. А. Бухвалов; Ин-т развития образования. Познават.-исслед. комплект «Прикладная экология». – Рига: [б. и.], 1993. – 252с.

Вернуться

715

Викентьев И. Л. Приемы рекламы. – Новосибирск: ЦЭРИС, 1993. – 138 с.

Вернуться

716

Рубин М. С. Об использовании инструментария ТРИЗ в банковском деле. Журнал ТРИЗ, №11. Обнинск, 1996 г. www.temm.ru/redirect.php?id=203714. Рубин М. С. и др. ТРИЗ-анализ Каскада Туломских ГЭС, Мурмаши-Петрозаводск, 1993. www.temm.ru/redirect.php?id=203743.

Вернуться

717

Шустерман З. Г. Новые приключения Колобка, или Наука думать для больших и маленьких. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. – 256 с.

Нестеренко А. Страна загадок. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. Ун-та, 1993, – 32 с.

Бухвалов В. А., Мурашковский Ю. С. Изобретаем черепаху. Как применять ТРИЗ в школьном курсе биологии. Книга для учителей и учащихся. Рига. – 1993. – 124 с.

Марашковский Ю. С. Сокол А. Б. Плюс один процент. Информационно-методический сборник для учителей и учащихся. – Рига, 1993. – 73 с.

Сидорчук Т. А., Ардашева Н. И., Гуткович И. Я, Костракова И. М. Истории про… -Ульяновск, 1993. – 46с.

Вернуться

718

Бухвалов, В. А. Алгоритмы педагогического творчества: кн. для учителя / Бухвалов В. А. – М.: Просвещение, 1993. – 94с: ил. —

ISBN 5-09-004471-6.

Вернуться

719

Меерович М. И. Формулы теории невероятности. Технология творческого мышления. – Одесса: «ПОЛИС», 1993. – 232 с.

Вернуться

720

Альтов Г. Угол атаки http://www.altshuller.ru/stories/story1.asp /Г. Альтов//Париж: [б. и.], 1993. – 58 с.

Вернуться

721

Бугаков, Ю. С. Решение производственных задач с использованием программной системы «Изобретающая машина» / Ю. С. Бугаков. – Тольятти: [б. и.], 1993

Вернуться

722

Linde H.J., Hill B.: 1993, Erfolgreich erfinden: widerspruchsorientierte Innovationsstrategie für Entwickler und Konstrukteure Hoppenstedt Technik Tabellen Verlag.

Вернуться

723

Деловая записка №1. О положении дел в Ассоциации, подготовке

3-го съезда и экспериментальном семинаре Г. Иванова в Петрозаводске. – 24.1.1993.

О смене исполнительного директора Ассоциации ТРИЗ. – 2.2.1993.

Информационное письмо всем членам Ассоциации о подготовке

3-го съезда. – 24.2.1993.

Разъяснения на вопросы, возникшие в ходе подготовки к съезду и семинару Г. Иванова. – 17.4.93.

Размышления о путях дальнейшего развития Ассоциации ТРИЗ. – Подготовка к семинару по решению современных сложных задач. – Апрель 1994.

Вернуться

724

Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать гением [Текст]: Жизненная стратегия творческой личности /Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. – Минск.: Беларусь, 1994. – 479 с. ISBN 985-01-0075-3.

СОДЕРЖАНИЕ

• От издательства 3

• Вместо предисловия 5

• А начиналось все так…

(Из выступления Г. С. Альтшуллера на пресс-конференции перед ленинградцами, занимающимися ТРИЗ, 9 ноября 1989) 9

• От авторов 23

Книга первая: ВЫБОР СУДЬБЫ, И. М. Верткин 25

ГЛАВА ПЕРВАЯ

• Выбор цели 27

• Творчество творчеству рознь 28

• За бортом по своей воле 38

• На пути к себе 44

• Итак… 58

ГЛАВА ВТОРАЯ

• Искусство строить планы 61

• Фанатизм или закономерность 65

• Кубики таланта 69

• По велению долга 75

• 15 часов награды 84

• О времени и идеалах 87

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

• Нить в лабиринте 89

• Гробница Тутанхамона 94

• Развитие: первый путь в тупик! 100

• Путь второй – наука 102

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

• Возданная кара 107

• Скрещенные шпаги 110

• Трагический типаж 114

• В неравной битве 121

ГЛАВА ПЯТАЯ

• Подлинная человечность или авантюра самоотречения 127

• Игнац Филипп Земельвейс 128

• Вместо окончания 139

Книга вторая: ИГРА, Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин 143

Введение 145

ДЕБЮТ 153

МИТТЕЛЬШПИЛЬ 195

ЭНДШПИЛЬ 303

ПОСТЭНДШПИЛЬ 337

Приложения

• О системе А. А. Любищева 353

• Некоторые причины неприятия новшеств 358

• Размышления о «порче» школы 366

• Перечень ходов ЖСТЛ 376

Книга третья: РАБОТА, Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин 383

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Вопросы к себе 385

ГЛАВА ВТОРАЯ. Задачник по курсу ТРТЛ 389

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Сводная картотека к ЖСТЛ 403

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Идеальная творческая стратегия: концепция «максимального движения вверх» и перечень актуальных разработок 453

• Заключение 469

• Указатель имен 475

Вернуться

725

Шустерман М. Н., Шустерман З. Г., Вдовина В. В. «Поваренная» книга воспитателя. – Норильск, 1994. – 52 с.

Бухвалов, В. А. Биологические задачи и проблемы: задачник для учащихся общеобразоват. шк. / В. А. Бухвалов; Познават.-исслед. комплект «Биология и диалектика». – 2-е изд., перераб. и доп. – Рига: [б. и.], 1994. – 135 с. Бухвалов, В. А. Методики и технологии образования: науч.-метод. цикл «Пед. культура учителя» / Бухвалов В. А. – Рига: [б. и.], 1994. – 62с.

История про … (пособие для воспитателей дошкольлных учреждений и учителей начальных классов). / Сост. Сидорчук Т. А., Ардашева Н. И., Гуткович И. Я., Костракова И. М. (пособие для воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов). – Самара: СИПК работников образования, 1994. – 64 с.

Сидорчук Т. А., Гуткович И. Я., Костракова И. М. Программа по развитию творческого воображения и обучению диалектическому способу мышления дошкольников с помощью элементов ТРИЗ. – Ульяновск, 1994. – 15 с.

Вернуться

726

Altov G. The Art of Inventing. How to invent and to solve technical problems. And Suddenly the Inventor Appeared. First edition. Translated by Lev Shulyak. Worchester, Massachusetts: Technical Innovation Center, 1994

Вернуться

727

Баллада о звездах. Альтов Г. 1994. Содержание:

– Ballad of the Stars (Баллада о звездах); – The Star River Test (Полигон «Звездная река»);

– The Donkey Axiom (Ослик и аксиома); – The Star Captain Legends (Легенды о звездных капитанах).

Вернуться

728

К истории создания и развития ТРИЗ: Прил. к информации №2—94. Памяти Рафаэля Борисовича Шапиро /Г. С. Альтшуллер. – Петрозаводск, 1994. – 1 с.

Подготовка к семинару по решению современных сложных задач: Информ. /Г. С. Альтшуллер – Петрозаводск, 1994. – 2 с.

Вернуться

729

Деловая записка о заседании Совета Ассоциации ТРИЗ. – 15.4.1994.

Информация после заседания Совета Ассоциации ТРИЗ 14—17 апреля 1994г. – Размышления о путях дальнейшего развития ТРИЗ и Ассоциации. – Подготовка к семинару по решению современных сложных задач. – 26.4.1994.

О сборе членских взносов. – О планировании переиздания книги «И тут появился изобретатель». – 27.5.1994.

Срочная информация – «анкетка» к съезду Ассоциации ТРИЗ в 1995г. – 28.12.1994.

Вернуться

730

Альтов Г. С. //Рос. еврейская энциклопедия / Гл. ред. Г. Г. Брановер. Т1. Биографии. А-К. – М.: Эпос, 1994. – С. 46.

Вернуться

731

Альтшуллер Г. С. А начиналось все так…: Из выступления Г. С. Альтшуллера на пресс-конференции перед ленинградцами, занимающимися ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер; Записал А. Чистов//Альтшуллер Г. С. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности/Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Минск: Беларусь, 1994. – С. 9 – 22.

Вернуться

732

Рубин М. С. Личные картотеки – фундамент творчества. Петрозаводск, 1994. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3401

Рубин М. С. Человечество на перепутье (Экологический кризис и концепция БТМ). Петрозаводск, 1994. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3599

Вернуться

733

Рождение изобретения (стратегия и тактика решения изобретательских задач). /А. И. Гасанов, Б. М Гохман, А. П. Ефимочкин и др. М: Интерпакс, 1995, 432 с. ISBN 5-85235-226-8.

Вернуться

734

Чернихович Е. М. Вини-Пух решает вслух: Картотека сказочных задач. Гомель: ИПП «Сож», 1995. – 48 с.

Шустерман М. Н., Шустерман З. Г. Новые приключения колобка, или Наука думать для больших и маленьких. – М., 1995. – 47 с (продолжение).

Шустерман М. Н., Шустерман З. Г. Новые приключения колобка, или наука думать для больших и маленьких. – Норильск: Филиал Таймырского института усовершенствования учителей, 1995 —52 с.

Шустерман М. Н., Шустерман З. Г. Как попасть в сказку – М.: Просвещение: Владос, 1995. —160 с.

Закалистов П. И. Поваренная книга Колобка – Филиал Таймырского института усовершенствования учителей. – Норильск, 1995. —48 с.

Мурашковска И. И., Валюмс Н. П. Картинка без запинки (методика рассказа по картинке). – СПб.: Изд-во ТОО «ТРИЗ-ШАНС». 1995. – 39 с.

Фантастика и реальность. Вып. 1- 4, М. 1996—1999. Березина, В. Г. Детство творческой личности: встреча с чудом. Наставники. Достойная цель: Версия 1.0 / В. Г. Березина; Система проф. разработчиков, консультантов и преподавателей «ТРИЗШАНС». – СПб.: Изд-во Буковского, 1995. – 56с. – ISBN 5-88407-004-7: Загл. обл.: Встреча с чудом.

Бухвалов, В. А. Практикум по биологии человека, эволюции и экологии: для учащихся 9 кл. / В. А. Бухвалов; Познават.-исслед. комплект «Биология и диалектика». – Рига: [б. и.], 1995. – 155с.: ил.

Бухвалов, В. А. Технология работы учителя-мастера / В. А. Бухвалов; Пед. центр «Эксперимент». – Рига: [б. и.], 1995. – 190 с. Программа воспитания, обучения дошкольников и формирования у них диалектического способа мышления. \сост. Т. А. Сидорчук и др. – Ульяновск, 1995. – 67с.

Вернуться

735

Вступительное слово на открытии 4-го съезда Ассоциации ТРИЗ (Петрозаводск, 1995, 4 июля) /Г. С. Альтшуллер. – Петрозаводск, 1995. – 2 с.

Информационное письмо всем членам Ассоциации ТРИЗ о подготовке и проведении 4-го съезда Ассоциации ТРИЗ 3—7 июля 1995 г. в Петрозаводске. – 22.2.1995.

Вернуться

736

Викентьев И. Л. ПРИЕМЫ РЕКЛАМЫ и PUBLIC RELATIONS, Часть I, СПб, Издательство ТОО «ТРИЗ-ШАНС», 1995 г. 228 с.

ISBN 5-88912-002-6.

Вернуться

737

Альтов Г. Порт каменных бурь /Г. Альтов //Фантастика века. – М.: Полифакт, 1995. – С. 387 – 397.

Вернуться

738

Альтов Г. Угол атаки http://www.altshuller.ru/stories/story1.asp /Г. Альтов//Париж. – 1995. – 28 с.

Вернуться

739

Рубин М. С. Истребитель противоречий в бизнесе. Статья в газету «Волшебник». Петрозаводск,1995 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3621 Рубин М. С. Искусство спрашивать. Статья в газету «Волшебник». Петрозаводск, 1995 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3622 Рубин М. С. Идеальный бизнес. Статья в газету «Волшебник». Петрозаводск, 1995 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3623

Рубин М. С., Новожилов А. В. Прогноз развития науки, Петрозаводск, 1995 г.

Вернуться

740

Ideation Methodology course material: Introduction to the Ideation Methodology. Ideation International Inc., 1995—2005.

Вернуться

741

Альтшуллер Г. Современное состояние теории решения изобретательских задач /Г. Альтшуллер, Г. Фильковский. – Ростов-на-Дону, 1996. – 34 с. – Аспект-ТРИЗ.

Вернуться

742

Кругликов, Г. И. Основы технического творчества [Текст]: Кн. для учителя / Кругликов Г. И., Симоненко В. Д., Цырлин М. Д. – М.: Нар. образование, 1996. – 340 с.: ил. – Библиогр.: с.330—339. —

ISBN 5-87953-020-5.

Вернуться

743

Голдовский Б. И. Ухватиться за волну /Б. И. Голдовский //Журнал ТРИЗ. – 1996. – №2 (12). – С. 37.

Горин Ю. В. Штрихи к портрету /Ю. В. Горин/ /Журнал ТРИЗ. – 1996. – №2 (12). – С. 15 – 17.

Королев В. А. Из письма в редакцию /В. А. Королев //Журнал ТРИЗ. – 1996. – №2 (12). – С. 38.

Журавлева В. Ехали мы, ехали 50 лет: Рассказ-воспоминание /В. Журавлева //Журнал ТРИЗ. – 1996. – №2 (12). – С. 53 – 54.

Каган Э. Л. [Об Альтшуллере] /Э. Л. Каган //Журнал ТРИЗ. – 1996. – №2 (12). – С. 41 – 42.

Лимаренко А. В. Пятое измерение, или Учитель левшей /А. В. Лимаренко //Журнал ТРИЗ. – 1996. – №2 (12). – С. 28 – 32.

Литвин С. С. Рядом с Альтшуллером /С. С. Литвин //Журнал ТРИЗ. – 1996. – №2 (12). – С. 25 – 27.

Митрофанов В. В. Из вечерних разговоров за чашкой кофе /В. В. Митрофанов //Журнал ТРИЗ. – 1996. – №2 (12). – С. 36.

Саламатов Ю. Все дороги ведут в ТРИЗ /Ю. Саламатов //Журнал ТРИЗ. – 1996. – №2 (12). – С. 18 – 24.

Шарапов М. И. Дорога в ТРИЗ /М. И. Шарапов //Журнал ТРИЗ. – 1996. – №2 (12). – С. 33 – 35.

Журавлева В. Есть идея. К 70-летию Г. Альтшуллера /В. Журавлева //газ. «Если». Воскресное приложение к «Аргументам и фактам». – 1996. – №20 (63). – С. 5.

Иванов Г. Цель его жизни /Г. Иванов //Третье сословие (Ангарск). – 1996. – №4 (12). – C. 6—7.

Головченко Г. Создатель новой технологии /Г. Головченко/ /Наука Урала. – 1996. – №19 – С. 2.

Шмигальский. Юбилей ученого /В. Шмигальский //газ. «Крымское время». – 1996. – 15 октября. – С. 2

Terninko, John, Alla Zusman, and Boris Zlotin. «TRIZ/Ideation Methodology for CustomerDriven Innovation,» Transactions from the8th Symposium on QFD, 1996.

Вернуться

744

Саламатов Ю. П. Система законов развития техники. Основы теории развития технических систем. Книга для изобретателя изучающего ТРИЗ. Изд. 2-е испр. и допол. Красноярск, 1996г. http://www.trizminsk.org/e/21101000.htm.

Вернуться

745

Kaplan, Stan. An Introduction to TRIZ. The Russian Theory of Inventive Problem Solving. Ideation International Inc. 1996. ISBN 1928747000. ARIZ-95 booklet. IdeationInternational Inc., 1996.Ideation International Inc.: Roots and perspective. Brochure. 1996.

Вернуться

746

The TRIZ Journal http://www.triz-journal.com.

Вернуться

747

Клеймихина Т. В., Кренина С. А. От Незнайки до… – С-Пб, 1996

Шустерман М. Н., Шустерман З. Г. Думаем, изобретаем, открываем мир. – М.: Просвещение. Учеб. лит. – 1996. – 216 с.

Кругликов, Г. И. Основы технического творчества [Текст]: Кн. для учителя / Кругликов Г. И., Симоненко В. Д., ЦырлинМ. Д. – М.: Нар. образование, 1996. – 340 с.: ил. – Библиогр.: с. 330—339. —

ISBN5-87953-020-5.

Сидорчук Т. А. Технология обучения дошкольников умению решать творческие задачи. – Ульяновск, 1996. – 152с.

Вернуться

748

Селюцкий А. Неинтересно быть плохим человеком /А. Селюцкий //Северный курьер. – Петрозаводск, 1996. – 26 окт.

Вернуться

749

Альтшуллер Г. С. Жизнь человека 1-Ч-502, рассказанная им Игорю Верткину http://www.altshuller.ru/interview/interview5.asp /Г. С. Альтшуллер //Журнал ТРИЗ. – 1996. – №2. – С. 44 – 52; 1997. – №1. – С. 4 – 15.

Вернуться

750

Г. С. Альтшуллеру – 70 //Шалом. – 1996. – №10. – С. 3.

Вернуться

751

Всем членам Ассоциации ТРИЗ для обсуждения: Деловая записка №1—96 /Г. С. Альтшуллер. – Петрозаводск, 1996. – 2 с.

Всем членам Ассоциации ТРИЗ: Деловая записка №2—96 /Г. С. Альтшуллер. – Петрозаводск, 1996. – 2 с.

Неискаженный текст примечаний из циркулярного письма №2 Э. Курги. – 19.2.1996.

О работе Ассоциации ТРИЗ (на период до 5-го съезда Ассоциации в 97 году). – 14.12.1996.

Вернуться

752

Altshuller, Genrich. And Suddenly the Inventor Appeared: TRIZ, the Theory of Inventive Problem Solving. Translated by Lev Shulyak. Worchester, Massachusetts: Technical Innovation Center, Inc. 1996. – 171 p. ISBN 0-9640740-2-8.

Вернуться

753

Альтов Г. Судьба предвидений Жюля Верна /Г. Альтов //Фантастика и реальность. – М., 1996. – Вып. 1. – С. 3 – 31. – Центр развития образования г. Норильска. Фантастика и реальность. Вып.1. /Г. Альтов, М. Н. Шустерман. – Норильск: Центр развития образования г. Норильска. – М., 1996. – 52 с.

Вернуться

754

Альтов Г. 10% приключений: (Записки инженера по изобретательству) /Г. Альтов. – Челябинск: Информ-издат. центр «ТРИЗ-инфо», 1997. – 32 с.

Вернуться

755

Зиновкина М. М., Покатилин А. В. Основы инженерного творчества и компьютерная интеллектуальная поддержка мышления. Ч. IV. «Азбука ТРИЗ». – М.: МГИИ, 1997.

Вернуться

756

Петров В. Злотина Э. Структурный вещественно-полевой анализ. – Тель-Авив, 1997. – 240 c.

Вернуться

757

Журавлева В. «Эксперимент 40-40-50-70 +…» /В. Журавлева //Журнал ТРИЗ. – 1997. – №1. – С. 15 – 19. Гин, С. И. То так, а то —наоборот, или, по-ученому, бином антонимов / С. И. Гин // Педагогика + ТРИЗ: сб. ст. для учителей, воспитателей и менеджеров образования. – Минск.: ПК ОО«Полибиг», 1997. – Вып. 3. – С. 24—29.

Вернуться

758

МАТРИЗ http://matriz.org.

Вернуться

759

Altshuller Institute http://www.aitriz.org/ai/index.php.

Вернуться

760

Сидорчук Т. А., Кузнецова А. Б. Обучение дошкольников творческому рассказыванию по картине. – Ульяновск: УлГТУ, 1997. – 74 с. Сидорчук Т. А., Гуткович И. Я. Методы развития воображения дошкольников. Ульяновск, – 1997. – 45с.

Вернуться

761

Altshuller, Genrich. 40 Principles: TRIZ Key to Technical Innovation. Translated and edited by Lev Shulyak and Steven Rodman. Worchester, Massachusetts: Technical Innovation Center, 1997. 141 p.

ISBN 0964074036.

Вернуться

762

G. Altshuller (H. Altov). Introduccion a La Innovacion Sistematica: TRIZ. Impreso en Espana. Traducido y adaptado al ingles por Lev Shulyak. Traducido de la version inglesa y adaptado al espanol por Lose M. Vicente Gomila, 1997.

(Г. Альтов. И тут появился изобретатель. М.: Детская литература, 3-е издание, дополненное и переработанное, 1989).

Вернуться

763

Altshuller, Genrich. The Innovation Algorithm. TRIZ, Systematic Innovation and Technical Creativity. Translated, edited and annotated by Lev Shulyal and Steven Rodman. Worcester, Massachusetts. Technical Innovation Center, Inc. 1999.

Вернуться

764

Г. Альтшуллер (Г. Альтов). И тут появился изобретатель.

Copyright 1997 And Suddenly the Inventor Appeared by G. Altshuller.

Japanese translation rights arranged with

Technical Innovation Center. Inc.

through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo.

(Г. Альтов. И тут появился изобретатель. М., изд. «Детская литература», 3-е издание, дополненное и переработанное, 1989).

Вернуться

765

Г. Альтшуллер. 40 приемов.

By G. Altshuller. 40 Principles: TRIZ Keys to Technical Innovation.

Japanese translation rights arranged with

Technical Innovation Center. Inc.

through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo.

Вернуться

766

Viktor R. Fey, Eugene I. Rivin. The Science of Innovation: A managerial overview of the TRIZ methodology. The TRIZ Group, 1997. 82 p.

ISBN 0-9658359-0-1

Clarke, Dana W. Sr. TRIZ: Through the Eyes of an American TRIZ Specialist; A Study of Ideality, Contradictions, and Resources. Ideation International Inc. 1997. 88 p. ISBN 1928747035.

Dr. John Terninko, Alla Zusman, Boris Zlotin: 1997, STEP-BY-STEP TRIZ: Creating Innovative Solution Concepts.

Вернуться

767

Manfred von Ardenne, Gerhard Musiol u. Siegfried Reball: Effekte der Physik und ihre Anwendungen, Verl. HARRI DEUTSCH, 1997, 891 Seiten, ISBN 3817111746.

Вернуться

768

Информация об изменениях в структуре Ассоциации ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер//Новости ТРИЗ-движения (Челябинск). – 1997, №2 (июль-сент.). – С. 1—2.

Обращение «Всем тризовцам» /Г. С. Альтшуллер //Новости ТРИЗ-движения (Челябинск). – 1997, №3 (окт.-дек.). – С. 1—2.

Отрывки из неоконченных «Заметок к съезду» (июль 1997г., г. Петрозаводск, 5-й съезд Ассоциации ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер //V съезд Ассоциации ТРИЗ: Материалы (Петрозаводск, 8—11 июля 1997 г.). – Челябинск, 1997. – С. 7—9.

Отрывки из неоконченных «Заметок съезду» (июль 1997 г.) / Г. С. Альтшуллер. – Петрозаводск, 1997. – 3 с.

Всем членам Ассоциации ТРИЗ: Заметки к 5-му съезду (май 1997г.) /Г. С. Альтшуллер. – Петрозаводск, 1997. – 4 с.

Предварительная информация к 5-му съезду. – Февр. 1997.

Информация №3 к 5-му съезду Ассоциации ТРИЗ. Некоторые замечания и соображения к проекту Устава. – Март-апр. 97.

Заметки к съезду. Дек. 1997. Всем тризовцам. – Май 1997.

Вернуться

769

Альтов Г. Перечитывая Уэллса /Г. Альтов //Фантастика и реальность. – М., 1997. – Вып. 2 – С. 7 – 29. – Центр развития образования г. Норильска

Фантастика и реальность. Вып.2. /Г. Альтов, М. Н. Шустерман. – Норильск: Центр развития образования г. Норильска. – М., 1997. – 76 с.

Вернуться

770

Альтов Генрих//Журнал ТРИЗ. – 1996. – №2 (12). – С. 55 – 56.

Вернуться

771

Альтов Генрих Саулович //Кто есть кто: Энциклопедия фантастики /Под ред. Вл. Гакова //Минск: ИКО Галаксенас, 1996. – С. 31 – 32.

Вернуться

772

Генрих Саулович Альтшуллер: Биограф. Справка /Сост. Л. Кожевникова //Вестник ТРИЗ-Карелия. – 1998. – №2 (15 окт.). – С. 2.

Альтшуллер Генрих Саулович: Биогр. Справка /Сост. Л. А. Кожевникова //Технологии творчества (Челябинск). – 1998. – №3. – С. 10 – 11. Селюцкий А. Просто гений /А. Селюцкий //ТВР Панорама (Петрозаводск). – 1998. – №46. – С. 5. Умер Генрих Альтов //Книжное обозрение. – 1998. – №42 (20 окт.). – С. 8. Утрата: Некролог//Вестник ТРИЗ-Карелия. – 1998. – №2. – С. 1. Памяти Генриха Альтшуллера: Некролог//Губерния (Петрозаводск). – 1998. – 1—7 окт.

Вернуться

773

Митрофанов В. В. От технологического брака до научного открытия. – Ст.-Петербург: Ассоциация ТРИЗ Санкт-Петербурга, 1998. – 395 с. http://www.trizminsk.org/e/22300101.htm.

Вернуться

774

Решение творческих экологических задач: С использованием химических эффектов и интеллектуальной системы ТРИЗ: Учебное пособие / В. А. Михайлов, Р. Б. Аминов, Э. П. Воронина и др. Отв. Ред. В. А. Михайлов. – Чебоксары: Чуваш ун-т., 1998. – 160 с.

Вернуться

775

Фаер С. А. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы: PR-секреты общественных отношений. «Ловушки» в конкурентной борьбе. Механизмы политической карьеры. – СПб: изд-во «Стольный град», 1998. – 136 с.

Вернуться

776

Гасанов А. И. О преподавании ТРИЗ в ВУЗах. 1998 http://www.trizminsk.org/e/23303.htm.

Вернуться

777

Сидорчук Т. А., Гуткович И. Я. Методы развития воображения дошкольников. Пособие для педагогов детских дошкольных учреждений. – Ульяновск, 1997. – 44 с.

Сидорчук Т. А., Гуткович И. Я. Обучение дошкольников творческому рассказыванию по картинке / Пособие для педагогов детских дошкольных учреждений. – Ульяновск: УлГТУ, 1997. – 74 с.

Сидорчук Т. А. Программа формирования творческих способностей дошкольников: Пособие для педагогов детских дошкольных учреждений. – Обнинск: ООО «Росток», 1998. – 64 с. – (ТРИЗ школьникам).

Мурашковска И. Н. Сказка, отзовись! 1998 http://www.trizminsk.org/e/23207.htm.

Гуткович И. Я. Самойлова О. Н. Сборник дидактических игр по формированию системного мышления дошкольников: Пособие для воспитателей детских садов. / под ред. Т. А. Сидорчук. – Ульяновск, 1998.

Ардашева Н. И., Сидорчук Т. А. Научно-методический центр «Садко». Сборник нормативно-правовых и научно-методических материалов из опыта работы центра. – Ульяновск, 1999. – 65 с.

Козырева Н. А. Настольно-печатные развивающие игры по сюжетам сказок для детей 5—7 лет. – Могилёв, изд. МГУ им. А. А. Кулешова, 1998. – 52 с.

Вернуться

778

Нестеренко А. А. Секреты творческого тренинга. Петрозаводск, 1998 http://www.trizminsk.org/e/23205.htm.

Использование элементов ТРИЗ в обучении дошкольников и младших щкольников: Регион. науч.-практ. конф., Челябинск, 5—6 июня, 1998 г.: тез. докл. сост. В. И. Авдевич, В. Г. Березина,

Л. А. Кожевникова. – Челябинск, 1998. – 52 с. – В надзаг.: Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Регион. представительство системы «ТРИЗ-ШАНС» на Урале; Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности «АИС». – Библиогр. в конце ст. Проблемы теории развития творческой личности: сборник науч. тр. М-во общего и профес. образования РФ; Челябинский гос. пед. ун-т; авт.-сост. Л. А. Кожевникова, В. И. Авдевич. Вып.1. – Челябинск: издательство ЧГПУ «Факел», 1998. – 60 с. Кругликов, Г. И. Методика обучения старшеклассников творческой деятельности [Текст]: [учеб. пособие] / Г. И. Кругликов, В. Д. Симоненко. – Курск: Изд-во Курс. гос. пед. ун-та, 1998. – 320 с.: ил. – Библиогр.: с. 307—317. – ISBN 5-88313-026-7. На обл. авт. не указаны

Сидорчук Т. А. Программа формирования творческих способностей дошкольников: Пособие для педагогов детских дошкольных учреждений. – Обнинск: ООО «Росток», 1998. – 64 с. Сидорчук Т. А. Система творческих заданий, как средство формирования креативности на начальном этапе становления личности /Автореферат. канд. дис. – М., 1998. – 24 с.

Вернуться

779

Сайт «ТРИЗ-Минск», теперь ОТСМ-ТРИЗ http://www.trizminsk.org

Вернуться

780

Сайт «TRIZ Home Page in Japan» http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/indexGeneral.html#news

Вернуться

781

Рубин М. Творчество по заказу /М. Рубин/ /Северный курьер (Петрозаводск). – 1998. – 15 окт. – С. 4.

Рубин М. Творчество по заказу /М. Рубин //Вестник ТРИЗ – Карелия. – 1998. – №2. – С. 1.

Вернуться

782

Кожевникова Л. А. Из истории АзОИИТ /Л. А. Кожевникова //Технологии творчества (Челябинск). – 1998. – №0. – С. 21 – 24.

Кожевникова Л. А. Общественная лаборатория методики изобретательства ОЛМИ /Л. А. Кожевникова// Технологии творчества (Челябинск). – 1998. – №1. – С. 43 – 47.

Вернуться

783

Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. Ограниченная допечатка 2-го изд. 1986 г.

Altschuller Genrich Saulowitsch: Erfinden Wege zur Losung technischer Probleme / von G. S. Altschuller.

Limitierter Nachdruck der 2. Auflage, herausgegeben von Prof. Dr. Martin G. Mohrle. Cottbus: PI – Planung und Innovation 1998.

Вернуться

784

G. Altshuller (H. Altov). 1998, Introducción a la innovación sistemática: TRIZ, de pronto apareció el inventor. Castellano. Traducido y adaptado al ingles por Lev Shulyak. Traducido de la version inglesa y adaptado al espanol por Lose M. Vicente Gomila.

Вернуться

785

Altshuller G.: 1998, AND SUDDENLY THE INVENTOR APPEARED: TRIZ, the Theory of Inventive Problem Solving. Present & Future.

Вернуться

786

Terninko, John, Zusman, Alla and Zlotin, Boris. Systematic Innovation: An Introduction to TRIZ (Theory of Inventing Problem Solving), 1998. 150 p. ISBN 1574441116.

TRIZ Research Report: AN APPROACH TO SYSTEMATIC INNOVATION, 1998, ISBN: 1879364999. IWB Self-sufficiency in Inventive Problem Solving. 3-day workshop handbook. Ideation International Inc., 1998—2005. Ideation Methodology course material: TRIZ specialist course. Ideation International Inc. 1998—2005. V. Souchkov. Knowledge-Based Support for Innovative Design, University of Twente, The Netherlands, 1998, 178 p. http://www.xtriz.com/publications/Souchkov_book_KBSID.pdf

Вернуться

787

Terninko, John, B. Zlotin, A. Zusman: TRIZ – der Weg zum konkurrenzlosen Erfolgsprodukt. Landsberg/Lech: Verlag Moderne Industrie, 1998, 288 Seiten, ISBN 3-478-91920-7.

Teufelsdorfer H., Conrad A.: Kreatives Entwickeln und innovatives Problemlosen mit TRIZ / TIPS. Einfuhrung in die Methodik und ihre Verknupfung mit QFD. Verlag Publicis MCD, 1998, 120 Seiten,

ISBN 3-89578-103-7.

Вернуться

788

Выступления на съездах Ассоциации ТРИЗ /Г. С. Альтшуллер //Технологии творчества (Челябинск).-1998, №3. – С. 12—25.

История развития АРИЗ: Отрывок из конспекта семинара «Теория решения изобретательских задач (Симферополь,1986 г.) /Г. С. Альтшуллер //Технологии творчества (Челябинск). – 1998, №1. – С. 26.

К истории курса по РТВ: Справка по курсу РТВ (1982 год) /Г. С. Альтшуллер //Технологии творчества (Челябинск). – 1998. – Пробный вып. – С. 15—20.

Теория решения изобретательских задач: Справка ТРИЗ-88 /Г. С. Альтшуллер //Ключевые технологии (Новосибирск). – 1998, №0. – С. 3—7.

Типовые приемы устранения технических противоречий /Г. С. Альтшуллер //Ключевые технологии (Новосибирск). – 1998, №0. – С. 12—14.

Фантограммы /Г. С. Альтшуллер //Ключевые технологии (Новосибирск). – 1998, №0. – C. 5—17.

Информация МАТРИЗ. – Февр. 1998.

Информация к размышлению. – Май 1998.

Вернуться

789

Герасимов В. Интенсификация теплообмена: учеб. пример [Рукопись] / В. М. Герасимов, М. Г. Баркан. – 1998. – 8 с. – Деп. в ЧОУНБ 26.04.2007 №3134.

Вернуться

790

Gerasimov V. Electric shaver evolution. [Рукопись] / V. Gerasimov. – 1998. – 22 p. – Деп. в ЧОУНБ 26.04.2007 №3136. – (текст на рус. и англ. яз.).

Gerasimov V. Intensification of heat exchange: (case study) [Рукопись] / V. Gerasimov, M. Barkan. – 1998. – 8 p. – Деп. в ЧОУНБ 26.04.2007 №3135.

Вернуться

791

Альтов Г. Создан для бури /Г. Альтов //Ключевые технологии. – №0. – С. 32 – 39.

Вернуться

792

Альтов Г. Гадкие утята фантастики /Г. Альтов //Фантастика и реальность. – М., 1998. – Вып. 3. – С. 6 – 20. – Центр развития образования г. Норильска.

Вернуться

793

Альтов Г. Пятьдесят идей Александра Беляева /Г. Альтов //Фантастика и реальность. – М., 1998. – Вып. 3. – С. 21 – 38. – Центр развития образования г. Норильска. Фантастика и реальность. Вып.3. /Г. Альтов, А. М. Шустерман, В. Г. Мурашкевич, М. Н. Шустерман, Н. В. Фищенко. – Норильск: Центр развития образования г. Норильска. – М., 1998. – 81 с.

Вернуться

794

Выступление на петрозаводском семинаре разработчиков и преподавателей ТРИЗ. – 1980. ТРИЗ: исследования, обучение, внедрение: (изложение) /Г. С. Альтшуллер //Технологии творчества (Челябинск). – 1999, №3. – С. 45—53.

Выступление на петрозаводском семинаре разработчиков и преподавателей ТРИЗ – 1982 г. Запись с фонограммы. /Г. С. Альтшуллер //Технологии творчества. (Челябинск) – 1999, №4. – С. 31—32.

Вернуться

795

Митрофанов В. В. Памяти Г. Альтшуллера /В. В. Митрофанов //Технологии творчества (Челябинск). – 1999. – №3. – С. 6 – 7.

Вернуться

796

Гасанов А. И., Кокин С. М. Учебное пособие к курсу «модели и методы инженерного творчества». – М.: МИИТ, 1999.

Вернуться

797

Петров В., Злотин Э. АРИЗ. Учебное пособие. Тель-Авив, 1999. – 330 c.

Злотин Э., Петров В. Введение в теорию решения изобретательских задач. – Тель-Авив, 1999. – 280 с. http://www.trizminsk.org/e/23110.htm

Вернуться

798

Петров В. Законы развития систем. Учебное пособие. Тель-Авив, 1999. – 128 с.

Вернуться

799

Петров В. Алгоритм решения изобретательских задач. Учебное пособие. Тель-Авив, 1999. – 290 c. http://www.trizland.ru/trizba.php?id=105

Вернуться

800

Петров В. Структурный вещественно-полевой анализ. Тель-Авив, 1999. – 280 c.

Вернуться

801

Петров В. Усовершенствованная система стандартов на решение изобретательских задач. Учебное пособие. – Тель-Авив, 1999. – 98 с.

Вернуться

802

Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Откровенность. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Гомель: МПП «Сож», 1999. – 88 с.

Вернуться

803

Голдовский Б. И. О противоречиях в технических системах-2 / Б.И.Голдовский. – Нижний Новгород, 1999. – Деп. в ЧОУНБ 28.02.2000 №2547 – http://www.metodolog.ru/00001/00001.html

Clarke D; Visnepolschi S; Zlotin B: Case study: Walking Bearing Problem

http://www.ideationtriz.com/new/materials/WalkingBearingCaseStudy.pdf

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Overview of Creative Methods. In TRIZ in Progress.Ideation International, 1999.Zlotin, Boris and Alla Zusman. Revision of Classical TRIZ Tools Assumptions. In TRIZ in Progress. Ideation International, 1999.Zlotin, Boris and Alla Zusman. An Integrated Operational Knowledge Base (System of Operators). 1992 in Russian. English translation in TRIZ in Progress. Ideation International, 1999.

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Managing Innovation Knowledge. In TRIZ in Progress. Ideation International, 1999.

Zlotin, Boris and Alla Zusman. TRIZ and Pedagogy. 1991. English translation in TRIZ in Progress. Ideation International, 1999.

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Revealing New Tasks for System Improvement. In TRIZ in Progress. Ideation International, 1999.

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Value Quality Engineering (Hybridization of Value Engineering and Quality Engineering Based on the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ). In TRIZ in Progress. Ideation International, 1999.

Zlotin, Boris and Alla Zusman. The Main Postulates of TRIZ. In TRIZ in Progress. Ideation International, 1999.

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Comparative Analysis of Selected TRIZ Tools. In TRIZ in Progress. Ideation International, 1999.

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Problems of ARIZ Engancement.1991. English translation in TRIZ in Progress. Ideation International, 1999.

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Comparing Technological and Biological Evolution. In TRIZ in Progress. Ideation International, 1999.

Zlotin, Boris, Alla Zusman, Vladimir Gerasimov and Gafur Zainiev, Ph. D. Directed Evolution Techniques and Algorithms. In TRIZ in Progress. Ideation International, 1999.

Zlotin, Boris, Alla Zusman, Gafur Zainiev, Ph. D. and Victor Fey. Directed Evolution versus Technological Forecasting. In TRIZ in Progress. Ideation International, 1999.

Zlotin, Boris, Alla Zusman and Dana Clarke. Selected Examples of Lines of Technological and Market Evolution. In TRIZ in Progress. Ideation International, 1999. Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ: тез. докл. второй регион. науч.-практ. конф., Челябинск, 4—5 июня 1999 г. / Челябинск. гос. пед. ун-т; сост. В. И. Авдевич [и др.]. – Челябинск, 1999. – С. 23—24.

Гин, С. И. Элементы ТРИЗ в начальной школе / С. И. Гин // Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ: тез. докл. второй регион. науч.-практ. конф., Челябинск, 4—5 июня 1999 г. / Челябинск. гос. пед. ун-т; сост. В. И. Авдевич [идр.]. – Челябинск, 1999. – С. 41—42.

М. С. Рубин. Методы прогнозирования на основе ТРИЗ. Вестник Академии Прогнозирования, гл. редактор И. В. Бестужев-Лада изд. «Нектар Науки», №1 1999. – С. 19. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3602

Вернуться

804

V. Souchkov (editor). Yu. Salamatov, TRIZ: The Right Solution at The Right Time, Insytec, The Netherlands, 1999, 256 p. Insytec BV, the Netherlands, 1999, Nippon Business Publications, Japanese edition by Toru Nakagawa, 2001

Вернуться

805

Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ: II регион. науч.-практ. конф., Челябинск, 4—5 июня 1999 г.: тез. докладов. – Челябинск: ТРИЗ-инфо, 1999. – 52 с. – В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности «А-ИС». – Библиогр. в конце ст.

Братцева, Г. Г. Олимпиады «ТРИЗ-97», «ТРИЗ-98», «ТРИЗ-99»: сб. олимпиад. заданий по ТРИЗ / Г. Г. Братцева; Междунар. ун-т науч.-техн. творчества и развития, С.-Петерб. гос. ун-т пед. мастерства. – СПб.: [б. и.], 1999 – Вып. 1. – 1999. – 69 с.: ил. – ISBN 5-7434-0042-3.

Котова А. А., Смирнова Л. К., Таратенко Т. А. Учимся творчеству: Рабочая тетрадь по ТРИЗ для младших школьников (первый год обучения). – СПб: ТОО Фирма «Икар», 1999. – 60 с.

Рубина Н. В. Школа Сказок. Курс развития творческого воображения (на основе теории решения изобретательских задач). Рабочая тетрадь. Ч 1. – Петрозаводск, 1998. – 35 с. http://www.temm.ru/redirect.php?id=203919 (на английском http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/electures/eRubinaCIDBook0/eRubinaCIDBook.html).

Рубина Н. В. Программа по курсу развития творческого воображения (РТВ) для начальных классов средней школы (на основе теории решения изобретательских задач). – Петрозаводск, 1999. – 35 с.

Рубина Н. В. Город фантазии. Курс развития творческого воображения (на основе теории решения изобретательских задач). Рабочая тетрадь. 2 класс. 2 полугодие. – Петрозаводск, 1998. – 35 с.

Рубина Н. В. Город фантазии. Курс развития творческого воображения (на основе теории решения изобретательских задач). Методическое руководство для второго полугодия 2-х классов. – Петрозаводск, 1999. – 35 с.

Рубина Н. В. Школа Сказок. Курс развития творческого воображения (на основе теории решения изобретательских задач). Рабочая тетрадь. Ч 1. – Петрозаводск, 1998. – 35 с. Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – М.: Вита-Пресс. – 88 с.

Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Гомель: ИПП «Сож», 1999. – 88 с.

Вернуться

806

Альтов Г. Шкала «Фантазия» http://www.altshuller.ru/rtv/rtv7.asp. /Г. Альтов //Фантастика и реальность. – М., 1999. – Вып. 4. —

С. 5 – 17. – Центр развития образования г. Норильска. Фантастика и реальность. Вып.4. /Г. Альтов, М. Н. Шустерман, Е. А. Попко, И. Е. Каулина. – Норильск: Центр развития образования г. Норильска. – М., 1999. – 85с.

Вернуться

807

Altshuller G. The Innovation Algorithm. TRIZ, Systematic Innovation and Technical Creativity. Technical Innovation Center, Inc. Worcester, MA, 1999. 315 p. ISBN 0-9640740-4-4.

Вернуться

808

Yuri Salamatov.TRIZ: The Right Solution at the Right Time: A Guide to Innovative Problem Solving.Insytec, The Netherlands, 1999. 256 pages. ISBN 90-804680-1-0

Вернуться

809

Г. Альтов. Краски для фантазии /Г. Альтов//Сб.«Фантастика-71» – М.: Молодая гвардия. – 1971; //сб. «Шанс на приключение». – Петрозаводск: «Карелия». -1991. Levers of Narrative ideas. Colors on the SF Palette. /Genrich Altov// «Izobretenia», Journal for Altshuller Institute for TRIZ studies, USA – 1999.

Вернуться

810

Altshuller G., Zlotin B., Zusman A. and Philatov V. Tools of Classical TRIZ. Ideation International Inc. 1999. 266 p.

TRIZ in Progress, Transactions of the Ideation Research Group. Ideation International Inc. 1999. 248 p. ISBN 1-928747-04-3.

Kosse, Vladis. Solving Problems with TRIZ; an Exercise Handbook. Ideation International Inc. 1999. 123 p.

Stan Kaplan, Svetlana Visnepolschi, Boris Zlotin, Alla Zusman. New Tools for Failure and Risk Analysis: Anticipatory Failure Determination (AFD) and Theory of Scenario Structuring. Ideation International Inc. 1999. 85 p. ISBN 1-928747-05-1.

Вернуться

811

Wirtschaftskammer Österreich: Schneller entwickeln. Bessere Lösungen finden mit TRIZ. Kongress? unterlage. Wien 1999.

Вернуться

812

Park Yung-Taek, Park Su-Dong: 1999, THE SIENCE OF INVENTION & PATENTS. Present & Future.

Вернуться

813

Альтов, Г. С. И тут появился изобретатель… / Г. С. Альтов. – 4-е изд. измененное и дополненное. – М.: Дет. лит., 2000. – 158 с.: ил. – (Знай и умей). – ISBN 5-08-003852-7.

Вернуться

814

Сайт «TrizLand.ru». http://www.trizland.ru/index.php.

Вернуться

815

Г. С. Альтшуллер, В. Н. Журавлева: биобиблиогр. указ. 1956—1998 гг. / Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ, Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Журн. «Технологии творчества»; сост. Л. Кожевникова. – Челябинск, 2000. – 84 с. – (Библиотечка журнала «Технологии творчества»). Иванов, Г. И. Формулирование творческих задач / Г. И. Иванов, А. А. Быстрицкий; Междунар. Ассоц. ТРИЗ, Ин-т ТРИЗ. – Челябинск: ТРИЗ-Инфо, 2000. – 59 с.: ил. – (Библиотечка журнала «Технологии творчества»; Вып. 2).

Меерович М. И., Шрагина Л. И. Технология творческого мышления. Практическое пособие. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 432 с. – (Библиотека практической психологии). ISBN 985-13-0078-3.

Петров В. Основы теории решения изобретательских задач. —

Тель-Авив, 2000. http://triz.natm.ru/articles/petrov/00.htm.

Вернуться

816

Tananko D.; Visnepolschi S.; Proseanic V.: The experience of the Anticipatory Failure Determination (AFD) method application to the Hitching/Ringing problems. TRIZ Journal, US

Visnepolschi S.; Proseanic V.: TRIZ Electing a President. TRIZ Journal, US, 2000

Zlotin, Boris, Alla Zusman, Len Kaplan, Svetlana Visnepolschi, Vladimir Proseanic and Sergey Malkin. TRIZ beyond Technology. The theory and practice of applying TRIZ to non-technical areas. Proceedings of TRIZCON 2000, pp. 135—176. Zlotin, Boris and Alla Zusman. Establishing TRIZMarket. Izobretenia, 2000, Volume II.

Рубин М. С. Цивилизация как форма развития материи. Международная научно—практическая конференция «Творчество во имя достойной жизни». Тезисы докладов, Петрозаводск, 16—17 августа, 2000 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3604

Вернуться

817

Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ: III регион. науч.-практ. конф., Челябинск, 2—3 июня 2000 г.: тез. докладов. – Челябинск: ТРИЗ-инфо, 2000. – 56 с. – В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности «А-ИС». – Библиогр. в конце ст.

Гин А. А. Задачки-сказки от кота Потряскина: для детей младшего школьного возраста. – М.: Вита-Пресс, 2002. – 80 с.: ил. Бухвалов, В. А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества / В. А. Бухвалов; Центр «Пед. поиск». – М.: [б. и.], 2000. – 144 с. – ISBN 5-901030-40-0.

Вернуться

818

TRIZCON2000 Proceedings. http://www.aitriz.org.

Вернуться

819

Semyon D. Savransky: 2000, ENGINEERING OF CREATIVITY: Introduction to TRIZ Methodology of Inventive Problem Solving. – 394 pages, ISBN 0849322553.

Вернуться

820

Rolf Herb, Thilo Herb, Veit Kohnhauser: TRIZ – Der systematische Weg zur Innovation. Werkzeuge, Praxisbeispiele, Schritt-fur-Schritt-Anleitungen. Landsberg/Lech: Verlag Moderne Industrie, 2000, 260 Seiten, ISBN 3-47891-980-0.

Bernd Gimpel, Rolf Herb, Thilo Herb: Ideen finden, Produkte entwickeln mit TRIZ. Taschenbuch, Hanser Fachbuch, 2000, 180 Seiten, ISBN 3446211594

Вернуться

821

Селюцкий А. Человек, излучавший свет /А. Селюцкий //Общинный вестник (Петрозаводск). – 2001. – дек. – №42. – С. 2.

Вернуться

822

Европейская Ассоциация ТРИЗ – The European TRIZ Association (ETRIA) http://etria.net/portal.

Вернуться

823

Proceedings of the International Conference «TRIZ Future 2001», Bath UK, 7—9 Nov. 2001, ISBN 90-77071-01-625.

Вернуться

824

TRIZCON2001 Proceedings. http://www.aitriz.org.

Вернуться

825

Герасимов В. Плетень: (изобретательская байка) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.trizminsk.org/e/212003.htm. – Загл. с экрана

Visnepolschi S.; Proseanic V.: Evolutionary Diagram as a new analytical tool for Directed Evolution. TRIZCON2001, Conference Proceedings, US

Zlotin B; Zusman A; Kaplan L; Visnepolschi S; Proseanic; Malkin S: TRIZ Beyond Technology: The Theory and Practice of ApplyingTRIZ to Non-Technical Areas.TRIZ Journal, US

Zlotin B; Zusman A; Kaplan L; Visnepolschi S; Proseanic; Malkin S: SolvingScientific Problems Using TRIZ. TRIZCON2001, Conference Proceedings, US

Vladimir Petrov. The Laws of System Evolution. TRIZ Futures 2001. 1st ETRIA Conference 2001. – The TRIZ Journal http://www.triz-journal.com/archives/2002/03/b/index.htm. http://www.triz-summit.ru/en/section.php?docId=4147

Clarke, Dana W., Sr. and Boris Zlotin. The Art of Inventing Failures: Fuel Tank Rotation Case study. Proceedings of TRIZCON 2001, Section 6.

Рубин М. С. Наука развивающегося мира. Докладная научно-практической конференции «Творчество во имя достойной жизни». Великий Новгород, 11—12 июля 2001 года. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3601Рубин М. С. Продвижение инвестиционных проектов. В сб. Положительный опыт развития малого предпринимательства в России/Аналитический сборник. – М.: АМиР, ИПИ, М., 2001. -С. 325.

Вернуться

826

Zlotin, Boris and Zusman, Alla. Directed Evolution: Philosophy, Theory and Practice. Ideation International Inc. 2001. 103 p.

ISBN 1-928747-06-X.

Вернуться

827

Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ: 1V регион. науч.-практ. конф., Челябинск, 25—27 июня 2001 г.: тез. докладов. – Челябинск: ТРИЗ-инфо, 2001. —

150 с. – В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности

«А-ИС». – Библиогр. в конце ст.

Гин С. И. Мир фантазии: Методическое пособие для учителей начальной школы / Библиотека учителя начальной школы. – М.: Вита-Пресс, 2001. – 128 с. Бухвалов, В. А. Общая методика развивающего образования: (с применением ТРИЗ) / В. А. Бухвалов. – Рига: Эксперимент, 2001. —

91 с. – Библиогр.: с. 90—91. – ISBN 9984-16-049-1.

Творческие задания «Золотого ключика». / Авторы и составители: Е. В. Андреева, С. В. Лелюх, Т. А. Сидорчук, Н. А. Яковлева – Самара: ДОУ №277, 2001. – 108 с. Жмырева М. А., Сидорчук Т. А. Система творческих заданий как средство обучения детей 4—6 лет работе с противоречием. – Ульяновск,«Симбирская книга», 2001. – 64 с.

Вернуться

828

Tilo Pannenbäcker: Methodisches Erfinden in Unternehmen. Bedarf, Konzept, Perspektiven für TRIZ-basierte Erfolge. Gabler Verlag, 2001, 324 Seiten, ISBN 3409118411.

Вернуться

829

Чяпяле Ю. О теории изобретательских задач. – на литовском языке//Vadovo pasaulis – Мир руководителя. – 2001. – №6. – С. 17—20.

Чяпяле Ю. О Г. С. Альтшуллере. – на литовском языке//Mokslas ir technika. – 2001. – №5. – С. 44.

Вернуться

830

Петров В. Серия статей «Законы развития систем». Тель-Авив, 2002 http://trizland.com/trizba.php?id=108.

Вернуться

831

Молдавер А. Анатомия сюжета. – Иерусалим, 2002. – 128 с. http://www.trizland.ru/trizba.php?id=166.

Вернуться

832

Петров В. Основы ТРИЗ. – Тель Авив, 2002. http://www.natm.ru/triz/articles/petrov/00.htm.

Петров В. Базовый курс по теории решения изобретательских задач. – Тель-Авив, 2002. http://trizfido.narod.ru/00/petrov.htm.

Петров В. Структурный вещественно-полевой анализ. Тель-Авив, 2002 http://www.trizland.ru/trizba.php?id=111. Петров В. Алгоритм решения изобретательских задач. Учебное пособие. Тель-Авив, 2002

Вернуться

833

Петров В. История разработки законов развития технических систем. – Тель-Авив, 2002. http://www.trizminsk.org/e/23111.htm. http://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/zrts-01-history.pdf.

Вернуться

834

Visnepolschi S.; Proseanic V.; Valeriy Prushinskiy: Typical Failure Analysis Problems: Their symptoms and Recommended Solutions. TRIZCON2002, Conference Proceedings, US

Visnepolschi S.; Proseanic V.: Some Results of the 1996 & 2000 Presidential Elections in Moldova. TRIZCON2002, Conference Proceedings, US

Злотин Э., Петров В. Шиворот на выворот. http://www.trizland.ru/trizba.php?id=190.

Злотин Э., Петров В. Изобретать может каждый. http://www.trizland.ru/trizba.php?id=189.

Zlotin, Boris and Alla Zusman. DE of R&D Organization. Presented at TRIZCON 2002.

Zlotin, Boris and Alla Zusman. TRIZ Based Tools for Knowledge Creation. Presented at TRIZCON 2002.

Гин, С. И.«Противоречия в окружающем»: конспект урока / С. И. Гин // Международный конкурс педагогов: сб. материалов 1-го подсеминара междунар. конкурса педагогов в «Артеке» (школьные учителя) / Международный детский центр «Артек»; ред. В. С. Гармаш. – Артек, 2002. – С. 51—58.

Rubin M. S. On Theoryof Developing of Material Systems (TDMS). ETRIA World Conference «TRIZ Future2002», 6—8 November 2002, Strasbourg, France. Rubin M. S. Future IsProjecting on the basis of TRIZ. ETRIA World Conference «TRIZ Future 2002», 6—8November 2002, Strasbourg, France.Rubina N.V., Rubin M.S.. TRIZ-education —experience of the Future, ETRIA World Conference «TRIZ Future 2002», 6—8November 2002, Strasbourg, France.

Вернуться

835

Шустерман З. Г., Шустерман М. Н. Новые похождения Колобка, или Наука думать для больших и маленьких. – М.: Генезис, 2002. – 384 с.

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: V междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 24—26 июня 2002 г.: материалы конф /

[сост. Л. А. Кожевникова, В. Г. Березина]. – Челябинск: ТРИЗинфо, 2002. – 139 с. – В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Урало-сибирский дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности «А-ИС». – Библиогр. в конце ст.

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: V междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 24—26 июня 2002 г.: материалы конф / [сост. Л. А. Кожевникова, В. Г. Березина]. – Челябинск: ТРИЗинфо, Б. г. Ч. 2. – 2004. – 80 с. – Библиогр. в конце ст.

Гин А. А. Задачки-сказки от кота Потряскина: для детей младшего школьного возраста. – М.: Вита-Пресс, 2002. – 80 с.: ил.

Вернуться

836

Плаксин М. А. Метод маленьких человечков в начальной школе. //Информатика и образование. 2002. №2.

Плаксин М. А. Теория решения изобретательских задач в начальной школе. //Информатика и образование. 2002. №6. С. 82—91.

Плаксин М. А. ТРИЗформатика. //Академия информатизации образования. Сб. научно-методич. Трудов. Пермский выпуск. М. – Пермь: изд-во ПРИПИТ. 2002. С. 45—63.

Вернуться

837

Altshuller, G.S., ET SOUDAIN APPARUT L’INVENTEUR, ed. A. Seredinski. 2002, Paris. 166.

Вернуться

838

Altshuller, G.S., 40 principes d’innovation, ed. A. Seredinski. 2004, Paris. 136. ISBN 2-9521394-0-7.

Вернуться

839

Altshuller G. S.: 2002 THE INNOVATION ALGORITHM. «Actuality long future». Translated by Byung-Sun Kang (G. Altshuller: 1999, THE INNOVATION ALGORITHM: TRIZ, systematic innovation, and technical creativity. Translated by Lev Shulyak and Steven Rodman Worchester, Massachusetts: Technical Innovation Center. ISBN 0964074044).

Вернуться

840

Kalevi Rantanen: SIMPLIFIED TRIZ: New Problem Solving Applications for Engineers. St. Lucie Press, 2002, 280 Seiten, ISBN 1574443232.

Darrell Mann. Hands-on Systematic Innovation for Technology and Engineering. CREAX Press, 2002, 464 pages. ISBN 9080468010.

Timokhov, V.I., Natural innovation. 2002: CREAX. 71. ISBN 5-88912-004-2.

Ball, L., Breakthrough Inventing With TRIZ. 2002: Third Millennium Publishing. ISBN 1-932657-05-3 / see also for Larry Ball: Hierarchical TRIZ Algorithm. 2002: Third Millennium Publishing.

Вернуться

841

Livonov P., Petrov V. TRIZ Innovationstechnologie. Produktentwicklung und Problemlosung. Handbuch. – Hanover: TriSolver Consulting, 2002, 302 Seiten ISBN 3-935972-02-9.

Michael A. Orloff: Grundlagen der klassischen TRIZ. Ein praktisches Lehrbuch des erfinderischen Denkens fur Ingenieure. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2002, 270 Seiten, ISBN 3540668691.

Bernd Klein: TRIZ/TIPS – Methodik des erfinderischen Problemlosens. Taschenbuch, Oldenbourg, Mchn, 230 Seiten, 2002,

ISBN 3486259520.

Вернуться

842

Fransois, J., TRIZ, Theorie de Resolution des Problemes d’Inventivite, in De l’idee au produit. 2005, Editions d’Organisation: Paris.

p. 158—165. ISBN 2-7081-3411-6.

Вернуться

843

Innovative Design: TRIZ – Theory of Inventive Problem Solving Compiled and Written by Tan Runhua Beijing: China Machine Press, 2002. 155 pages ISBN7-111-09796-3

Вернуться

844

Vladimir Petrov. Laws of Dialectics in Technology Evolution. – The TRIZ Journal http://www.triz-journal.com/archives/2002/06/d/index.htm. http://www.triz-summit.ru/en/section.php?docId=4147.

Вернуться

845

Чяпяле Ю. О теории изобретательских задач.. на литовском языке. //Наука и техника. (Mokajas ir technika). – 2002 №4. – с. 26—27.

Чяпяле Ю. О лекциях Г. Альтшуллера о Чюрленисе… – на литовском языке// Наука и техника. (Mokajas ir technika). – 2002. – №2. – с. 36 – 37.

Вернуться

846

World Conference TRIZ Future 2002. in TRIZ Future 2002. Strasbourg, France: ETRIA, European TRIZ Association, ISBN 2-86820-227-6.

Вернуться

847

TRIZCON2002 Proceedings. http://www.aitriz.org.

Вернуться

848

Альтов Г. Летящие по Вселенной. Научно-фантастические рассказы. /Г. Альтов, В. Журавлева. – М.: АСТ, 2002. – 839 с. – (Классика отечественной фантастики). ISBN 5-17-009885-5.

Содержание:

От составителей 5

П. Амнуэль Создан для бури 7

ЛЕТЯЩИЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ

– Альтов Г. Баллада о звездах 31

– Альтов Г. Икар и Дедал 138

– Альтов Г. Сверхновая Аретина 144

– Альтов Г. Огненный цветок http://www.altshuller.ru/rtv/science-fiction15.asp 150

– Журавлева В. Орленок 158

– Журавлева В. Второй путь 170

– Журавлева В. Астронавт 180

– Альтов Г. Порт каменных бурь. 199

– Альтов Г. Девять минут. 227

– Журавлева В. Голубая планета 235

– Альтов Г. «Богатырская симфония». 252

– Альтов Г. Полигон «Звездная река». 269

– Альтов Г. Генеральный конструктор. 286

– Летящие по Вселенной 298

ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

– Альтов Г. Третье тысячелетие. 305

– Журавлева В. Сквозь время 365

– Журавлева В. Буря 381

– Альтов Г. Опаляющий разум. 396

– Альтов Г. Создан для бури. 420

– Альтов Г. Ослик и аксиома. 457

– Журавлева В. Шальная компания. 486

– Журавлева В. Нахалка 516

– Журавлева В. Эти удивительные звезды 524

– Журавлева В. Леонардо 532

– Журавлева В. Придет такой день 543

– Журавлева В. Снежный мост над пропастью 572

– Журавлева В. Приключение 603

– Журавлева В. Мы пойдем мимо – и дальше 630

– Журавлева В. Звезда психологии 661

– Журавлева В. Некий Морган Робертсон 683

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ФАНТАСТИКЕ

– Альтов Г. Машина открытий. 717

– Альтов Г. Журавлева В. В эпицентре дискуссии 736

– Альтов Г. Журавлева В. Путешествие к эпицентру полемики. 738

– Альтов Г. Судьба произведений Жюля Верна. 756

– Альтов Г. Перечитывая Уэллса. 783

– Альтов Г. Гадкие утята Александра Беляева. 810

Вернуться

849

Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. – 3-е изд., доп. / Г. С. Альтшуллер. – Петрозаводск: Скандинавия, 2003. – 239 с. – ISBN 5-94804-017-8.

Вернуться

850

Теория решения изобретательских задач как основа развития творческого мышления учащихся. /Альтшуллер Г. С. //Новые ценности образования. – М., 2003, №1 (12) – МОО «Школа и демократия», Ин-т педагогических инноваций РАО. Visnepolschi S.; Proseanic V.: Focal Points of the System, SEOR Principle and their contribution into creation of the Practically Safe System. TRIZCON2003, ConferenceProceedings, USVisnepolschi S.; Proseanic V.: Improvement of Verification Procedure in Failure Analysis and Scientific Research. TRIZCON2003, ConferenceProceedings, US

Рубин М. С. Теория Развития Материальных Систем (ТРМС). Научно-практическая конференция «Развитие системы подготовки преподавателей, специалистов и исследователей ТРИЗ». Тезисы докладов, Петрозаводск, 18—20 июля 2003 г. Рубин М. С. Семинар-практикум«Технология творчества в бизнесе». Ознакомительный курс на основе ТРИЗ. Петрозаводск, 2003 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3618 Рубин М. С. Принципы модельного мышления в ТРИЗ. Научно-практическая конференция «Развитие системы подготовки преподавателей, специалистов и исследователей ТРИЗ». Тезисы докладов, Петрозаводск, 18—20 июля 2003 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3607

Вернуться

851

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: VI междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 19—21 июня 2003 г.: Тез. докл. / [Сост. В. И. Авдевич и др]. – Челябинск: ТРИЗ-инфо, 2003. – 148 с. – В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-форум», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Урало.– Сиб. Дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-ка. Фонд материалов по ТРИЗ, Агентство интеллект. собственности «А-ИС». – Библиогр. в конце ст.

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: VI междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 19—21 июня 2003 г.: материалы конф /

[сост. Л. А. Кожевникова, В. Г. Березина]. – Челябинск: ТРИЗИнфо, Б. г.

Ч. 2. – 2004. – 128 с. – Библиогр. в конце ст.

Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – М.: Вита-Пресс. 5-е изд., 2003; – 88 с.

Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Луганск: Учебная книга, 2003. – 84 с.

Белоусова, Л. Е. Удивительные истории [Текст]: конспекты занятий по развитию речи с использ. элементов ТРИЗ для детей ст. дошк. возраста / Л. Е. Белоусова. – СПб.: Детство-пресс; М.: Центр «Детство», 2003. – 121, [5] с.: ил.; 21. – (Библиотека программы «Детство»). – Библиогр.: С. 118—119. – ISBN 5-89814-086-7. Ардашева Н. И., Ковалева Е. Е. Сидорчук Т. А. Программа по развитию мышления, воображения и речи детей дошкольного возраста. – Ульяновск, 2003. – 53 с. Лелюх С. В., Сидорчук Т. А.,Хоменко Н. Н. Развитие мышления, воображения и речи дошкольников: Учебное пособие для воспитателей дошкольных учреждений и студентов педагогических колледжей. – Ульяновск, ИПК ПРО, 2003. – 240 с.

Вернуться

852

Плаксин М. А. ТРИЗформатика – путь ТРИЗ в массовую школу. //Научно-практическая конференция «Развитие системы подготовки преподавателей, специалистов и исследователей ТРИЗ». Петрозаводск, 18—20 июля 2003 г. Тезисы докладов. С. 107—110.

Вернуться

853

https://www.altshuller.ru/altshuller_main/fond.asp

Вернуться

854

Сайт «Методолог. Ру» http://www.metodolog.ru.

Вернуться

855

Литвин С., Любомирский А. Trends guide. Boston: GEN3 Partners, 2003. – 186 c. S. Litvin, A. Lyubomirskiy. Trends of engineering systems evolution. Guide. – Gen3Partners, Inc., 2003. http://www.metodolog.ru/00767/00767.html.

Вернуться

856

Петров В. Вепольный анализ для профессионалов. – Тель-Авив, 2003.

Вернуться

857

Петров В. Алгоритм решения изобретательских задач для профессионалов. Учебное пособие. Тель-Авив, 2003.

Вернуться

858

Меерович М. И. Теория решения изобретательских задач / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. – Минск: Харвест, 2003. – 428, [4] с. – (Библиотека практической психологии). ISBN 985-13-0078-0. Уразаев В. Г. Путешествие в страну ТРИЗ. Записки изобретателя. – М.: СОЛОН-Пресс, 2003. – 128 с.: ил. – (Серия «Библиотека инженера»). ISBN 5-98003-040-9

Вернуться

859

Петров В. История развития системы стандартов. Информационные материалы. Ред. 1-я. Тель-Авив, 2003 – 126 с. http://www.triz-summit.ru/ru/section.php?docId=3811, http://www.trizminsk.org/e/213003.htm

Вернуться

860

Петров В. М. Технология творчества – ТРИЗ. Новые ценности образования: ТРИЗ – педагогика. Вып. 1 (12) – М.: МОО «Школа и демократия», 2003, С. 16—21. Плаксин М. А. ТРИЗформатика – путь ТРИЗ в массовую школу. //Научно-практическая конференция «Развитие системы подготовки преподавателей, специалистов и исследователей ТРИЗ». Петрозаводск, 18—20 июля 2003 г. Тезисы докладов. С.107—110.

Вернуться

861

Mann, Darrell L, Simon Dewulf, Boris Zlotin and Alla Zusman. Matrix 2003: Updating the TRIZ Contradiction Matrix. Creax Press, 2003. Mann, D., Hands-On Systematic Innovation. 2003, Ieper: Creax Publisher. ISBN 9077071024

Mann, D., et al., Matrix 2003. 2003, Ieper: Creax Press.

Orloff, M.A., Inventive Thinking Through TRIZ: A Practical Introduction. 1st ed. 2003: Springer Verlag. 370. ISBN 3540440186.

Tennant, G., Pocket TRIZ for Six Sigma. 1st ed. 2003: Mulbury Consulting. 96. ISBN: 0954614909 / Tennant, G., TRIZ for Six Sigma (e-book). 1st ed. 2003: Mulbury Consulting. 150.

Вернуться

862

Wenzke, Sven. Flexible Gestaltung des Analyseprozesses technischer Probleme mit TRIZ-Werkzeugen. Theoretische Fundierung, Anwendung in der industriellen Praxis, Zukunftspotenzial. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Martin G. Mohrle. Dissertation Technische Universitat Cottbus, 2003. ISBN-13: 978-3-8244-7944-3. e-ISBN-13: 978-3-322-81612-2.

Вернуться

863

TRIZ Future 2003. in ETRIA World conference. 2003. Aachen, Germany.

Вернуться

864

TRIZCON2003 Proceedings. http://www.aitriz.org.

Вернуться

865

Petrov V. New system of standard solution of inventive problems. ETRIA World Conference – TRIZ Future 2003. November 12—14, 2003.

Petrov V. THE STRUCTURE AND FUNCTIONS OF TRIZ. ETRIA World Conference – TRIZ Future 2003. November 12—14, 2003. – The TRIZ Journal http://www.triz-journal.com/archives/2003/09/d/04b.pdf. – Tel-Aviv, 2003 http://www.triz-summit.ru/en/section.php?docId=4147 https://www.pdffiller.com/en/project/17696503.htm?form_id=27276986

Vladimir Petrov. Preview of a New English Translation of a TRIZ Book – The TRIZ Journal http://www.triz-journal.com/archives/2003/09/index.htm http://www.triz-journal.com/archives/2003/09/d/04.pdf.

Вернуться

866

Shpakovsry N. Processing of the technical and patent information with use of Evolution Trees, 2004. E-book, опубликована вместе с Mitsubishi Research Institute, на японском языке.

Вернуться

867

Статьи к юбилею Н. П. Линьковой. http://www.metodolog.ru/00308/00308.html

Герасимов В. Мясорубка, любовь моя: (изобретательский диптих), 2004. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.trizminsk.org/e/212005.htm. – Загл. с экрана.

Петров В. Новая система стандартов на решение изобретательских задач. Тель-Авив, 2004.

Hank P., Visnepolschi S., Proseanic V.: Integration of Value Engineering with TRIZ through FAST Diagrams. TRIZCON2004, Conference Proceedings, US

Zlotin, Boris and Alla Zusman. General Scenario of Technological Evolution. Izobretenia, 2004.Zlotin, Boris and Alla Zusman. Levels of Invention. Presented at TRIZCON 2004.Zlotin, Boris and Alla Zusman. Bank of Evolutionary Alternatives™. Presented at TRIZCON 2004.

Rubin M. S. TRIZ in small business – competitive advantage. ETRIA World Conference TRIZ Future2004, Florence. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3616

Вернуться

868

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: VII междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 28—30 июня 2004 г.: тез. докл. / [сост. Л. А. Кожевникова, В. Г. Березина]. – Челябинск: ТРИЗ-Инфо, 2004. [Ч. 1]. – 2004. – 160 с.– Библиогр. в конце ст.

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: VII междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 28—30 июня 2004 г.: материалы конф /

[сост. Л. А. Кожевникова, В. Г. Березина]. – Челябинск: ТРИЗинфо, 2004. Ч. 2. – 2004. – 36 с. – Библиогр. в конце ст.

Гiн А. А. Прийомы педагогiчной технiки: Зворотний зв’язок. Вiльний вибiр. Вiдкритiсть. Идеальнiсть. Дiяльнiсть: Посiбник для вчителiв. – Луганськ: Навчальна книга, Янтар, 2004. – 84 с.

Козырева Н. А. Теремок сказок. Развивающие игры со сказками для детей 4—7 лет. Пособие для родителей к комплекту игры. – М., 2004. – 28 с.

Вернуться

869

TRIZCompaniesDatabase http://www.triz-summit.ru/redirect.php?id=203797.

Вернуться

870

Don Clausing & Victor Fey. Effective Innovation: The Development of Successful Engineering Technologies. Wiley. 2004. 247 page. ISBN: 1-86058-438-1.

Darrell Mann. Hands-on Systematic Innovation for Business and Management. IFR Press, 2004, 539 pages. ISBN: 1-898546-73-8.

Вернуться

871

Margarito Maldonado, R. Monterrubio, E. Arzate. 2004, TRIZ, La Metodologia Mas Moderna Para Inventar o Innovar Tecnologicamente de Manera Sistematica. ISBN: 9683813593.

Вернуться

872

Nikolay Shpakovsky. Processing of the technical and patent information with use of Evolution Trees. 2004., E-book, опубликована вместе с Mitsubishi Research Institute, на японском языке.

Вернуться

873

TRIZ Theory of Inventive Problem Solving 2004. http://www.TRIZacademy.net. 434.

Вернуться

874

40 Principles: TRIZ Keys to Technical Innovation Translated by Huang Yulin and Fan Yihong (from English edition) Chengdu: Southwest Jiaotong University Press, 2004. 135 pages. ISBN7-81057-847-2.

And Suddenly the Inventor Appeared Translated by Fan Yihong and Huang Yulin (from English edition) Chengdu: Southwest Jiaotong University Press, 2004. 215 pages. ISBN7-81057-816-2.

/ Technical Innovation Theory (TRIZ) and its Applications Compiled and Written by Zhao Xinjun Beijing: Chemical Industry Press, 2004. 241 pages ISBN7-5025-5376-2.

Вернуться

875

TRIZ Future Conference 2004. in ETRIA World conference. 2004. Florence, Italy: Firenze: Firenze University Press. ISBN 88-8453-221-3.

Вернуться

876

TRIZCON2004 Proceedings. http://www.aitriz.org.

Вернуться

877

ТРИЗ-Саммита-2005 http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2005, http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2005/203640/

Герасимов В. М. "Допустить недопустимое»

Злотин Б. Л., Зусман А. В. «Various Aspects of TRIZ Evolution»

Иванов Г. И. «Мини алгоритм выбора инженерных задач из производственно-технологической проблемной ситуации – АВИЗ 2005»

Кислов А. В. «Методика расширения функций»

Кудрявцев А. В. «Пространство развития ТРИЗ»

Литвин С. С. «Основные направления развития „технической“ ТРИЗ»

Любомирский А. Л. «Тренд Точка – Линия – Плоскость – Объем»

Михайлов В. А. «Проблемы применения химических эффектов в технике»

Мурашковский Ю. С. «Развитие научных представлений и качеств талантливого мышления»

Петров В. М. «Перспективы развития ТРИЗ»

Пиняев А. М. (заочно) «Функциональный Калейдоскоп»

Подкатилин А. В.«Технология эффективных решений (ТЭР)»

Рубин М. С. «О развитии ТРИЗ как науки»

Вернуться

878

First TRIZ Symposium in Japan http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/eforum/e2005Forum/eTRIZSympJapan2005/eTRIZSympTNReport051010.html

Вернуться

879

Труды Международной конференции ТРИЗФест – 2005. Развитие ТРИЗ: достижения, проблемы, перспективы. 3—4 июля 2005 г. Санкт-Петербург, 2005. http://www.metodolog.ru/00458/00458.html

Вернуться

880

TRIZ Future Conference 2005. in ETRIA World conference. 2005. Graz, Austria: University of Leoben. ISBN 3-7011-0057-8.

Вернуться

881

TRIZCON2005 Proceedings. http://www.aitriz.org.

Вернуться

882

Герасимов В. М. Ротор синхронной явнополюсной электрической машины: изобретат. быль [Рукопись] / В. М. Герасимов. – 2005. – 25 с. – Рукопись деп. в ЧОУНБ 12.07.2005 №3045. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.trizminsk.org/e/212008.htm. – Загл. с экрана. Герасимов В. М. Менисковый телескоп Д. Д. Максутова: изобретат. история [Рукопись] / В. М. Герасимов. – 2005. – 30 с. – Рукопись деп. в ЧОУНБ 13.07.2005 №3046. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.trizminsk.org/e/212007.htm. – Загл. с экрана Петров В. М. Расширенная система стандартов. – Труды Международной конференции МА ТРИЗ Фест – 2005. Развитие ТРИЗ: достижения, проблемы, перспективы. 3—4 июля 2005 г. Санкт-Петербург. Ст. Петербург, 2005. – С. 45—46. http://www.metodolog.ru/00462/00462.html, http://www.metodolog.ru/00508/00508.html.

Петров В. М. Перспективы развития ТРИЗ. – Труды Международной конференции ТРИЗФест – 2005. Развитие ТРИЗ: достижения, проблемы, перспективы. 3—4 июля 2005 г. Санкт-Петербург, 2005. —

С. 92—93. http://www.metodolog.ru/00486/00486.html.

Труды Международной конференции ТРИЗФест – 2005. Развитие ТРИЗ: достижения, проблемы, перспективы. 3—4 июля 2005 г. Санкт-Петербург, 2005. http://www.metodolog.ru/00458/00458.html

Петров В. Структура и функции ТРИЗ. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%97

Вернуться

883

Zlotin, Boris and Alla Zusman. The Concept of Resources in TRIZ: Past, Present and Future. Presented at TRIZCON 2005 (Brighton, MI, April 2005).

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Theoretical and Practical Aspects of Development of TRIZ-based Software Systems. Presented at conference TRIZFuture 2005 (Graz, November 2005).

Вернуться

884

Орлов М. А. Основы классической ТРИЗ. Практическое руководство для изобретательского мышления. – М.: СОЛОН-Пресс, 2005. – 416 с: ил. ISBN 5-98003-191-X.

Вернуться

885

Горин, Ю. В. Создание новых технических решений на основе использования физических эффектов и явлений [Текст]: метод. рекомендации / Ю. В. Горин, В. В. Землянский; Федер. агентство по образованию, Пенз. гос. технол. акад, Пенз. колледж упр. и пром. технологий им. Е. Д. Басулина. – Пенза: [б. и.], 2005 – Ч. 1. – 2005. – 75 с. – Библиогр.: с. 74.

Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – М.: Вита-Пресс. 6-е изд., доп., 2005. – 112 с

Сидорчук Т. А., Хоменко Н. Н. Технологии развития связной речи дошкольников (методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений), – Ульяновск 2005. – 51 с.

Вернуться

886

Гин, С. И. Условия формирования креативности / С. И. Гин // Адукацыя i выхаванне. – 2005. – №7. – С. 60—65.

Гин, С. И. Учить по-тризовски, это как? / С. И. Гин // Пачатковая школа. – 2005. – №7. – С. 24—26.

Труды Международной конференции МА ТРИЗ Фест – 2005. Развитие ТРИЗ: достижения, проблемы, перспективы. 3—4 июля 2005. – СПб: РОО «ТРИЗ-Петербург», Ст. Петербург, 2005. СЕКЦИЯ 4. ТРИЗ-ПЕДАГОГИКА

Степанчикова М. А. СКОЛЬКО ТРИЗ'а НУЖНО ПЕДАГОГУ И УЧАЩЕМУСЯ?

Лебедев О. Е. ВОЗМОЖНОСТИ ТРИЗ В СИТУАЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пигоров Г. С., Николаенко С. Н., Паладий Н. В., Иващенко В. П. СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОРЫВОВ

Рубина Н. В., Рубин М. С. КОНКУРСЫ МА ТРИЗ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ТРИЗ, РТВ

В. Б. Крячко В. Б. О ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЯХ ЧЕРЕЗ ОБЫЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЯЩИК

Фридлянд А. А. ПОТОКОВАЯ МОДЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Братцева Г. Г. ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Кавтрев А. Ф. ФИЗИКА В ОТКРЫТЫХ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧАХ

Шустерман М. Н. РАЗВИТИЕ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ – ТРИЗ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ – РТВ, ИЛИ ДОШКОЛЬНАЯ ТРИЗ ДОСТИГЛА СВОЕГО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

Шустерман М. Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ КАК ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Скоробогатова Л. П. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ТРИЗ

Фищенко Н. В. ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС ПО СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ «СОЮЗ МАТЕМАТИКИ И ТРИЗ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»

Вершинина С. А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ТРИЗ

Хомчановская Л. Н. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Крячко В. Б., Пчёлкина Е. Л., Широкова Т. С. ЦИКЛ КОМПЛЕКТОВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РТВ И ЭЛЕМЕНТАМ ТРИЗ

Манойлов В. В., Крячко В. Б. ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ В ЭЛЕКТРОНИКЕ

Кузьмин К. И. СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ

Ефимова Л. Н. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛОСКИХ ОРНАМЕНТОВ И ОБЪЁМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛОС БУМАГИ В ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ

Плаксин М. А. Курс ТРИЗформатики для начальной и средней школы: содержание курса, состав учебно-методического комплекта, меры популяризации. С. 221—227. Жужа, М. А. Творческие приемы олимпиадной физики [Текст]: учеб. метод. пособие / М. А. Жужа; М-во образования и наукиРос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2007. – 71с.: ил. – Библиогр.: С. 68—70. Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: VIII междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 27—29 июня 2005 г.: тез. докл. / [сост. Кожевникова Л. А., Березина В. Г.]. – Челябинск: ТРИЗ-инфо, 2005. Ч. 1. – 2005. – 128 с. – Библиогр. в конце ст.

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: VIII междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 27—29 июня 2005 г.: тез. докл. / [сост. Кожевникова Л. А., Березина В. Г.]. – Челябинск: ТРИЗ-инфо, 2005. Ч. 2. – 2005. – 232 с. – Библиогр. в конце ст.

Вернуться

887

Fey, V. R. and E. I. Rivin, Innovation on Demand: New Product Development Using TRIZ. 2005: Cambridge University Press. 256. ISBN 0521826209.

Silverstein, D., N. DeCarlo, and M. Slocum, Insourcing Innovation: How to Transform Business as Usual into Business as Exceptional. 2005: Breakthrough Performance Press. 175. ISBN 0976901005.

Prushinskiy, V., G. Zainiev, and V. Gerasimov, HYBRIDIZATION: the new warfare in the battle for the market. 2005: Ideation International, Inc. 121. ISBN 1-59872-069-4.

Вернуться

888

Orloff, Michael A. Grundlagen der klassischen TRIZ: ein praktisches Lehrbuch des erfinderischen Denkens für Ingenieure; mit 374 Beispielen / Michael A. Orloff. – 2., neu bearb. und erw. Aufl. – Berlin; Heidelberg [u.a.]: Springer, 2005. – XIX, 366 S.: Ill., graph. Darst; 24 cm; (ger) (VDI) ISBN: 3-540-24018-7.

Вернуться

889

Zlotin, Boris and Alla Zusman. The Concept of Resources in TRIZ: Past, Present and Future. Presented at TRIZCON 2005 (Brighton, MI, April 2005).

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Theoretical and Practical Aspects of Development of TRIZ-based Software Systems. Presented at conference TRIZFuture 2005 (Graz, November 2005).

Vladimir Petrov. Laws of Development of Needs. – TRIZ Futures 2005. 5th ETRIA Conference. November 16 to 18, 2005. Graz, Austria. pp. 151—174 conference. – The TRIZ Journal. http://www.triz-journal.com/archives/2006/03/02.pdf

Vladimir Petrov, Avraam Seredinski. Progress and Ideality. – TRIZ Futures 2005. 5th ETRIA Conference. November 16 to 18, 2005. Graz, Austria. pp. 195—204 conference. – The TRIZ Journal. http://www.triz-journal.com/archives/2006/02/01.pdf

Вернуться

890

Шпаковский Р. А. ТРИЗ. Деревья эволюции. М.:. ТРИЗ-профи. 2006, 250 с. ISBN: 5-9348-6048-8

Вернуться

891

– Zlotin Boris, Zusman Alla. Patterns of Evolution: Recent Findings on Structure and Origin http://www.triz-journal.com/archives/2006/09/04.pdf.

Петров В. М. Законы развития потребностей – http://www.metodolog.ru/00463/00463.html

Петров В. Закон – антизакон. – Труды Международной конференции «Три поколения ТРИЗ» и Саммит разработчиков ТРИЗ. ТРИЗФест – 2006.

13—18 октября 2006 г. Санкт-Петербург, 2006. С. 212—218. http://triz-summit.ru/file.php/id/f3528/name/Law%20-%20antilaw.pdf http://www.metodolog.ru/00787/00787.pdf

Vladimir Petrov. Law – Antilaw. – ETRIA TRIZ Futures Conference 2006. 5th ETRIA. 9—11 October 2006. Kortrijk, Belgium. pp. 133—140.

Вернуться

892

– Петров В. Системный подход в бизнес-проектировании. – Труды Международной конференции «Три поколения ТРИЗ» и Саммит разработчиков ТРИЗ. ТРИЗФест – 2006. 13—18 октября 2006 г. Санкт-Петербург, 2006. – С. 343—350. http://www.matriz.ru/6activity/6-1-06/06-works-05.pdf

– Петров В. Бизнес-проектирование. Системный анализ продвижение продукта на рынок. – Управленческий консалтинг. Настольная книга руководителя. Книга 2. Киев. ПЦ «Фолиант, 2006. – С. 73—83.

– Petrov V. Designing Business Projects. TRIZ: una Nuevo Enfoque Papa La Innovacion Sistematica. (Memorias). 1er. Congreso Iberoamericano de Innovacion Tecnologica. 4 al 7 de septiember de 2006 Puebla, Mexico. p. 174—182. http://www.triz-summit.ru/file.php/id/f4149/name/Business_designing.pdf

Вернуться

893

Петров В. История развития приемов. Информационные материалы. – Тель-Авив, 2006. 73 с. http://www.temm.ru/file.php/id/f3977/name/History%20of%20Inventive%20Principle-book.doc. – Труды Международной конференции «Три поколения ТРИЗ» и Саммит разработчиков ТРИЗ. ТРИЗФест – 2006. 13—18 октября 2006 г. Санкт-Петербург, 2006. —

С. 32—41.

Вернуться

894

Петров В. История развития алгоритма решения изобретательских задач – АРИЗ. Информационные материалы. Тель-Авив, 2006 – 186 с. http://www.temm.ru/file.php/id/f3979/name/History%20of%20ARIZ-book.doc.

Вернуться

895

Петров В. История развития системы стандартов. – Труды Международной конференции «Три поколения ТРИЗ» и Саммит разработчиков ТРИЗ. ТРИЗФест – 2006. 13—18 октября 2006 г. Санкт-Петербург, 2006. С. 50—57.

Петров В. Появление и развитие системы стандартов. Материалы по истории развития ТРИЗ. Тель-Авив, 2007. – 217 с. http://www.triz-summit.ru/ru/section.php?docId=4758.

Вернуться

896

Шустерман М. Н., Шустерман З. Г. Колобок и все-все-все, или как раскрыть в ребенке творца. – Санкт-Петербург: Речь, 2006. – 140 с.

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: IX междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 26—28 июня 2006 г.: тез. докл., материалы конф. / [сост.: Л. А. Кожевникова, В. Г. Березина]. – Челябинск, 2006. – 312 с. – В надзаг.: Челяб. гос. пед. ун-т, Обществ. орг. «ТРИЗ-ФОРУМ», Информ.-изд. центр «ТРИЗ-инфо», Урало Сиб. Дом знаний, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, ООО Агентство интеллект. собственности «А-ИС». – Библиогр. в конце ст.

Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – М.: Вита-Пресс. 7-е изд., 2006. – 112 с. Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей. – Луганск: Учебная книга, 2-е изд., доп.,перераб., Луганск: Учебная книга, 2006, 100 с. Борчик, Л. Ю. На пути к творчеству: элементы РТВ в работе кружка по изобраз. деятельности: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования / Л. Ю. Борчик. – Мозырь: Белый ветер, 2006. – 49, [3] с., [6] л. ил.: ил. – (Творчество в детском саду). – ISBN 985486-762-5. Сидорчук Т. А., Корзун А. В. Воображаем, размышляем, творим…: пособие для педагогов, руководителей учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования. – Мозырь: ООО ИД«Белый ветер», 2006. – 201 с. Sidorchuk T. Khomenko N. Thoughtivity for Kids. – USA, GOAL/QPC. 2006. —264 с. Эта же книга переведена и издана в Ю. Корее.

Вернуться

897

Иванова Н. Г., Русакова О. Л., Плаксин М. А. Конкурс «ТРИЗформашка-2004»: задания и ответы. //Информатика (приложение к «1 сентября»), 2006, №5. С. 26—36.

Иванова Н. Г., Русакова О. Л., Плаксин М. А. Конкурс «ТРИЗформашка-2004»: организация работы, оценка ответов. //Информатика (приложение к «1 сентября»), 2006, №7. С. 29—36. Иванова Н. Г., Русакова О. Л., Плаксин М. А. Материалы конкурса «ТРИЗформашка-2006». //Информатика (приложение к «1 сентября»), 2006, №21. С. 25—36,.№22. С. 27—34, №23. С. 29—36.

Вернуться

898

Сайт «Саммит разработчиков ТРИЗ» http://www.triz-summit.ru.

Вернуться

899

Голдовский Б. И. История и основные тенденции развития систем спасения подводников / «Подводные технологии и мир океана», 2006, №1. – С. 48—55.

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Directed Evolution® as the main instrument of innovation for the informational era. Presented at TRIZFuture 2006.

Гибридизация:

– Герасимов В. М. Гибрид: история с изобретат. семинара [Рукопись] / В. М. Герасимов. – СПб, 2006. – 7 с. – Деп. В ЧОУНБ 23.11.2006 №3128. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.trizminsk.org/e/212010.htm. – Загл. с экрана. – Герасимов В. Гвоздь и шуруп: (учебная изобретательская байка), 2006. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.trizminsk.org/e/212011.htm. – Загл. с экрана.

Рубин М. С. Принцип захвата и многообразия в развитии систем. Введение в теорию захвата, Санкт-Петербург, 2006 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3433

Рубин М. С. ЭТЮДЫ О ЗАКОНАХ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ, Санкт-Петербург, 2006 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3432

Гин, С. И. Учить по-тризовски – как? / С. И. Гин // Педагогическая техника. – 2006. – №3. – С. 34—38. Гин, С. И. Развитие творческих способностей / С. И. Гин // Программы для учрежд., обеспечивающих получение общ. средн. образования, с русск. яз. обуч. с 12-летним сроком обучения: Школьный компонент. 1—4 классы. – Минск: Национальный институт образования, 2006. – С. 31—46.

Вернуться

900

Report on First Iberoamerican Innovation Technology Congress, Puebla, Mexico Sept. 4—6. 2006 https://triz-journal.com/report-first-iberoamerican-innovation-technology-congress-puebla-mexico-sept-4-6-2006.

Вернуться

901

ТРИЗ-Саммит-2006 http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2006, http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2006/203452

Бельский Ю. «Using A Small Model of Technical Systems in Systems’ Improvement» Стендовое сообщение

Гасанов А. И. «Где искать новые Законы развития технических систем?» Стендовое сообщение

Герасимов В. М., Кожевникова Л. А. «Развитие альтернативных технических систем путем их объединения в надсистему» Доклад

Захаров А. «Универсальная схема эволюции»

Злотин Б. Л., Зусман А. В. «Patterns of Evolution: Recent Findings on Structure and Origin»» Доклад

Злотин Б. Л., Зусман А. В. «Что делать?» Доклад

Кудрявцев А. В. «Тонкая структура идеальной модели ТС» Доклад

Курги Э. Э. «Закономерности развития технических систем. ЗРТС-96» Стендовое сообщение

Кынин А. Т. «Методы ТРИЗ в материаловедении» Стендовое сообщение

Литвин С. С., Гершман М. Д. «Параллельные линии эволюции» Доклад

Любомирский А. «Закон повышения эффективности использования потоков вещества, энергии и информации» Доклад

Минакер В. «Алгоритм „много-экранного“ мышления» Стендовое сообщение

Минакер В. «Алгоритм оценки технических систем по частным параметрам» Стендовое сообщение

Минакер В. «Проблемы интегральных оценок технических систем» Стендовое сообщение

Мурашковский Ю. С. «За пределами законов» Доклад

Паренчик Г. И «Взаимосвязаны ли ЗРТС и решательные инструменты ТРИЗ?» Стендовое сообщение

Петров В. М. «Закон – антизакон» Доклад

Пиняев А. М. «Объединение полезных свойств изделий» Доклад

Подкатилин А. В. «Система Развития» Доклад

Рубин М. С. «Этюды о ЗРТС» Доклад

Чернов Б. К. «Особенности применения Закона Повышения Динамичности для анализа оптических систем» Стендовое сообщение

Чуксин П. «Методика прогноза развития технических систем» Стендовое сообщение

Шпаковский Н. «Дерево технологической эволюции» Стендовое сообщение

Вернуться

902

TRIZ Future Conference 2006. Volume 1: Scientific Contributions. Volume 2: Practitioners Contributions. in ETRIA World conference. 2006. Kortrijk, Belgium: Dejonghe. ISBN 90 77071 05 9.

Вернуться

903

TRIZCON2006 Proceedings. http://www.aitriz.org.

Вернуться

904

Orloff, M.A., Inventive Thinking Through TRIZ: A Practical Guide. 2nd ed.2006: Springer Verlag. 352. ISBN 3540332227.

Sidorchuk, T. and N. Khomenkno, Thoughtivity for Kids. Pre-Publication ed. 2006: GOAL/QPC. 264.

Вернуться

905

Lothar Ophey. Entwicklungsmanagement: Methoden in der Produktentwicklung (VDIBuch). Springer; 1 edition (December 2006). 139. ISBN-10: 3540206523.

Вернуться

906

TRIZ: UNA NUEVO ENFOQUE PARA LA INNOVACIÓN SISTEMÁTICA. in 1er. Congreso Iberoamericano de Innovación Tecnológica. 2006. Puebla, México: BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓMOMA DE PUEBLA.

Вернуться

907

Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач. – 4-е изд., доп. / Г. С. Альтшуллер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 399 с.: ил +1 л. табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9614-0534-7.

Вернуться

908

Мурашковский Ю. «Биография искусств», издательство «Скандинавия», г. Петрозаводск, 2007.

Вернуться

909

Литвин С., Петров В., Рубин М. Основы знаний по ТРИЗ, 2007, http://www.triz-summit.ru/redirect.php?id=203703.

Litvin S., Petrov V., Rubin M. TRIZ Body of Knowledge. – 2007. http://www.triz-summit.ru/en/section.php?docId=3841.

TRIZ Body of Knowledge: for MATRIZ Kindle Edition https://www.amazon.com/TRIZ-Body-Knowledge-Simon-Litvin-ebook/dp/B01KMQPTNO/ref=la_B019KDPSAO_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1472961243&sr=1-13&refinements=p_82%3AB019KDPSAO TRIZ Body of Knowledge: for AI & MATRIZ [Print Replica] Kindle Edition https://www.amazon.com/TRIZ-Body-Knowledge-AI-MATRIZ-ebook/dp/B01KM20JWY/ref=la_B019KDPSAO_1_17?s=books&ie=UTF8&qid=1472961243&sr=1-17&refinements=p_82%3AB019KDPSAO

Вернуться

910

ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач / сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. – 105 с.

Вернуться

911

Теория решения изобретательских задач /А. И. Гасанов, В. Ю. Бубенцов, С. А. Евсюков и др. – М.: Московское отделение Международной Ассоциации ТРИЗ. – 2007. – 383 с. Плаксин М. А. Теория решенияизобретательских задач: учеб.-метод. пособие. Перм. гос. ун-т.– Пермь, 2007. —80 с.

Вернуться

912

Уразаев, В. Г. Путешествие в страну ТРИЗ. Записки изобретателя / Уразаев В. Г. – Москва: Солон-Пресс, 2007. – 125 с. – (Библиотека инженера). ISBN 5-98003-040-9.

Вернуться

913

Герасимов В. Розовый рукомойник или Как поставить «правильную» изобретательскую задачу?: (изобретательская история), 2007. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.trizminsk.org/e/20130104.htm. – Загл. с экрана.

Герасимов В. М., Кожевникова Л. А. Альтернативный подход к постановке задач. ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с. http://triz-summit.ru/confer/TDS-2007/203814/203813, http://www.trizminsk.org/e/20130111.htm.

Кожевникова Л. А. Альтернативный подход к постановке задач: обзор-эссе [Рукопись] / Л. А. Кожевникова. – Челябинск, 2007. – 11 с. – Библиогр.: С. 7—11 (49 назв.). – Деп. в ЧОУНБ 10.05.2007 №3138. ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с. http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203815.

Кожевникова Л. А. Объединение альтернативных систем: историко-аналитический обзор [Рукопись] / Л. А. Кожевникова. – Челябинск, 2007. – 35 с. – Библиогр.: С. 32—35 (55 назв.). – Деп. в ЧОУНБ 10.05.2007 №3138.

Аксельрод Б. М. Анализ обусловленности взаимодействий как системообразующий подход при исследовании ситуаций и систем. ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с. http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203828.

Абрамов О. Ю. Выбор технической системы для усовершенствования. ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с. http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203830.

Рубин М. С. О выборе задач в социально-технических системах. ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с. http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203825.

Мурашковский Ю. С. Постановка задачи в системах научных представлений. ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с. http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203824.

Фейгенсон Н. Б. Ресурсы систем как источник для постановки задач. ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с. http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203822.

Глазунов В. Н. Методы поиска обходных проблем и задач в изобретательской программе «Новатор 4.0» ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с. http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203818.

Кожевникова Л. А. ТРИЗ. Постановка задач. Список рукописных работ из Фонда материалов по ТРИЗ ЧОУНБ. ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с.

Любомирский А. Выбор базовой системы по параметру «перспективность». ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с. http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203842.

Литвин С. С. Инструменты Определения «Правильных Задач» в методике G3ID. ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с. http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203839.

М. С. Рубин, О. М. Герасимов О методах анализа проблемных ситуаций и выбора задач. Опыт обзора. ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с. http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203837.

Иванов Г. И., Быстрицкий Алгоритм Выбора инженерных задач – АВИЗ. ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с. http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203836.

Sergei Ikovenko Problem Identification Approaches in Sustainable Design. ТРИЗ Анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач, сост. Литвин С. С., Петров В. М., Рубин М. С., Библиотека Саммита Разработчиков ТРИЗ. Выпуск 1, Москва, 2007 г. 105 с.

Пиняев А. М. «Применение причинно-следственного анализа для постановки изобретательских задач» (Functional Why-Why Analysis) http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203844.

Сибиряков В. Г., Комплексная технология решения организационных проблем: Методика построения «Дерева противоречий» для анализа и развития организаций. Методика построения «Дерева противоречий». http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203814/203851.

Рубин М. С. О принципах алгоритмизации творчества. Санкт-Петербург, 10.09.2007. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3770

Рубин М. С. Специализация в ТРИЗ. Санкт-Петербург, 20.11.2007 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3858

Рубин М. С. Вместо байки – филогенез. Санкт-Петербург, 18 декабря 2007 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3879

Рубин М. С. О выборе задач в социально-технических системах. Санкт-Петербург, 15.05.2007 г. Сборник научных статей. Выпуск 1. «ТРИЗ-анализ. Методы исследования проблемных ситуаций и выявления инновационных задач». http://triz-summit.ru/confer/tds-2007/203814/203825/

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Directed Evolution®Instruments for Designing Consummate Systems. Presented at TRIZCON 2007.Seguin, Paul, BorisZlotin and Alla Zusman. Future Patternsin Residential Dispersion. Presented at TRIZCON 2007.

Zlotin, B.and Zusman A. (2007). Creativity Tools, in Encyclopedia of Statistics in Quality and Reliability, Ruggeri, F., Kennett, R. and Faltin, F.W. (eds). JohnWiley & Sons Ltd, Chichester, UK, pp 451—456.

Zlotin, B.and Zusman A. (2007). Directed Evolution+B35, in Encyclopedia of Statistics in Quality and Reliability, Ruggeri, F., Kennett, R. and Faltin, F.W. (eds).John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK, pp 544—547.

Гин, С. И. Научно-методическое обеспечение процесса формированиякреативности младших школьников / С. И. Гин // Креативные подходы в организацииобразовательного процесса: материалы науч.-практ. конф., Гомель, 20 дек. 2007 г.: в 3 ч. / ГОИПК иПРР и СО; редкол. А. З. Бежанишвили [и др.]. – Гомель, 2007. – Ч. 1. – С.85—89.Гин, С. И. Педагогические аспекты формирования креативности младших школьников / С. И. Гин // Развитие творческих способностей учащихся начальных классов: сб. ст. и метод. рекомендаций / ГОИПК и ПРР и СО; сост. Ж. Н. Цуранова. – Гомель, 2007. – С.10—21.

Вернуться

914

Жужа, М. А. Творческие приемы олимпиадной физики [Текст]: учеб. метод. пособие / М. А. Жужа; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2007. – 71 с.: ил. – Библиогр. С. 68—70.

Гiн А. А. Прийомы педагогiчной технiки: Зворотний зв’язок. Вiльний вибiр. Вiдкритiсть. Идеальнiсть. Дiяльнiсть: Посiбник для вчителiв. – Луганськ: Навчальна книга, Янтар, 2004. – 84 с. 2-ге вид, доп, Луганськ: Учебная книга, 2007. – 100 с. Гин А. А., Андржеевская И. Ю. 150 творческих задач: для сельской школы. М.: Народное образование, 2007. 234 с.: ил.

Шустерман М. Н. Материалы авторских и всесоюзных семинаров по развитию мышления и методов решения изобретательских задач. Рукописи. 1985 – 2007.

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: X междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 25—27 июня 2007 г.: тез. докл. / [сост. В. Г. Березина,

Л. А. Кожевникова]. – Челябинск, 2007. Т. 1: Т. 1, ч. 1. – 2007. – 215 с.: ил. – Библиогр. в конце ст.

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: X междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 25—27 июня 2007 г.: тез. докл. / [сост. В. Г. Березина,

Л. А. Кожевникова]. – Челябинск, 2007. Т. 1: Т. 1, ч. 2. – 2007. – 439, [1] с.: ил. – Библиогр. в конце ст.

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: X междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 25—27 июня 2007 г.: тез. докл. / [сост. В. Г. Березина, Л. А. Кожевникова]. – Челябинск, 2007. Т. 2: Т. 2, ч. 1. – 2007. – 211 с.: ил. – Библиогр. в конце ст. Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: X междунар. науч.-практ. конф., Челябинск, 25—27 июня 2007 г.:тез. докл. / [сост. В. Г. Березина, Л. А. Кожевникова]. – Челябинск, 2007. Т. 2: Т. 2, ч. 2. – 2007. – 381 с., [21] л. ил. – Библиогр. в тексте.

Вернуться

915

Плаксин М. А. Продвижение ТРИЗ в среднюю школу через «скрещивание» его со школьными предметами. //Сборник докладов международной конференции «TRIZ Fest – 2007. Теория и практика решения изобретательских задач. Москва, 9—12 июля 2007. – М: Международная ассоциация ТРИЗ, 2007. С. 211—218. Иванова Н. Г., Плаксин М. А., Русакова О. Л. Дистанционный конкурс для учащихся I – VII классовпо информатике, системологии и теории решения изобретательских задач каксредство продвижения ТРИЗ в школу //Сборник докладов международной конференции«TRIZ Fest – 2007. теория и практика решения изобретательскихзадач. Москва, 9—12 июля 2007. – М: Международная ассоциация ТРИЗ, 2007. С. 202—210. Иванова Н., Плаксин М., Русакова О. «ТРИЗформашка» – семейство дистанционных конкурсов по информатике, системологии и теории решения изобретательских задач для учащихся I – VII классов. //Proceedings of the Second International Conference «Modern (e-) Learning». Varna, 2007. Sofia, Institute of Information Theories and Aplications FOI ITHEA – 2007. P. 193—200. Плаксин М. А. Совместное применениеТРИЗовских и кибернетических методов для совершенствования Метода анализаиерархий. //Вторая Международная конференция «Системный анализ и информационныетехнологии» САИТ-2007 (10—14 октября 2007 г., Обнинск, Россия): Труды конференции. —М.: Издательство ЛКИ, 2007. – Т.2. С. 285- 288.Плаксин М. А. Развитие метода анализаиерархий методами теории решения изобретательских задач и информационногомоделирования. //Математика программных систем: межвуз. сб. научн. тр. / Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2007. С. 82—98.

Вернуться

916

Kalevi Rantanen, Ellen Domb. Simplified TRIZ: New Problem Solving Applications for Engineers and Manufacturing Professionals, Second Edition. CRC Press, 2007. 280 p. ISBN: 1420062735.

Iouri Belski. Improve Your Thinking: Substance-Field Analysis. TRIZ4U. 2007. 186 p.

Вернуться

917

Bernd Klein: TRIZ/TIPS – Methodik des erfinderischen Problemlösens. Oldenbourg Verlag, München, 230 Seiten, 2007,

ISBN 978-3-486-58083-9.

Вернуться

918

ТРИЗ-Саммит-2007 http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007,http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2007/203862,http://triz-summit.ru/file.php/id/f4887/name/TRIZ-summit2007.pdf

Содержание

Герасимов В. М., Кожевникова Л. А. Альтернативный подход к постановке задач

Кожевникова Л. А. Альтернативный подход к постановке задач. Обзор-эссе

Аксельрод Б. М. Анализ обусловленности взаимодействий как системообразующий подход при исследовании ситуаций и систем

Абрамов О. Ю. Выбор технической системы для усовершенствования

Рубин М. С. О выборе задач в социально-технических системах

Мурашковский Ю. С. Постановка задачи в системах научных представлений

Фейгенсон Н. Б. Ресурсы систем как источник для постановки задач

Глазунов В. Н. Методы поиска обходных проблем и задач в изобретательской программе «Новатор 4.0»

Кожевникова Л. А. ТРИЗ. Постановка задач. Список рукописных работ из Фонда материалов по ТРИЗ ЧОУНБ

А. Любомирский Выбор базовой системы по параметру «перспективность»

Литвин С. С, Инструменты Определения «Правильных Задач» в методике G3ID

М. С. Рубин, О. М. Герасимов О методах анализа проблемных ситуаций и выбора задач. Опыт обзора.

Иванов Г. И., Быстрицкий Алгоритм Выбора инженерных задач – АВИЗ

Sergei Ikovenko Problem Identification Approaches in Sustainable Design

Вернуться

919

Report from the 2nd IberoAmerican Technological Innovation Congress https://triz-journal.com/report-from-the-2nd-iberoamerican-technological-innovation-congress.

Вернуться

920

Петров В. История развития алгоритма решения изобретательских задач – АРИЗ. Информационные материалы. Издание 2-е, испр. и доп. – Тель-Авив, 2008 – 196 с. – Электронная библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Вып. 1. Июль 2008. http://triz-summit.ru/ru/section.php?docId=3987

Петров Владимир. История развития АРИЗ: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 144 с. —

ISBN 978-5-4493-0036-2

Вернуться

921

Петров В. Практический АРИЗ. – Тель-Авив, 2008 – 32 с. – Электронная библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Вып. 1. Июль 2008.

Вернуться

922

Шустерман М. Н., Шустерман З. Г. Новые приключения Колобка, или Развитие талантливого мышления ребенка. – Санкт-Петербург: Речь, 2006. – 208 с.

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: XI международ. науч.-практ. конф., Челябинск, 23—25 июня 2008 г. / [сост. Кожевникова Л. А.,

Березина В. Г.]. – Челябинск: Рекпол, 2008. Ч. 1. – 2008. – 180 с.: ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-87039-250-9:

Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ: XI международ. науч.-практ. конф., Челябинск, 23—25 июня 2008 г. / [сост. Кожевникова Л. А., Березина В. Г.]. -Челябинск: Рекпол, 2008. Ч. 2. – 2008. – 392 с.: ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-87039-251-6:

Гин А. А. Задачки-сказки от кота Потряскина. На китайском языке. – Beijing: Institute of technology press, 2008. – 78 с.: ил.

Вернуться

923

Плаксин М. А. Применение алгоритма решения изобретательских задач для поиска путей уменьшения нагрузки на эксперта при обосновании решений методом анализа иерархий. //Вестник Пермского университета. Научный журнал. Серия Математика. Механика. Информатика. Выпуск 4 (20). 2008. С. 187—199. Иванова Н. Г, Плаксин М. А., Русакова О. Л. Дистанционный конкурс по информатике, системному анализу и ТРИЗ как технология продвижения ТРИЗ в среднюю школу. // Международная научно-практическая конференция «Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ», 23—25 июня 2008 г.: материалы конференции /сост. В. Г. Березина, Л. А. Кожевникова. – Челябинск, 2008. C. 138—144.

Вернуться

924

Valeri Souchkov. A BRIEF HISTORY OF TRIZ, 2008, 20015. V. Souchkov (co-editor). Proceedings of the 8th International Conference TRIZ Future 2008. The European TRIZ Association. University of Twente, Enschede, The Netherlands. 2008.

Вернуться

925

Nikolay Shpakovsky. Evolution Trees. Analysis of the technical information and generation of new ideas», IWINT, 2008, 209 с. ISBN 978-7-5046-5601-8/F.688. на китайском языке.

Вернуться

926

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Utilization of Instruments of Directed Evolution® for Bridging Results of Short and Long Term Forecasting. Presented at TRIZCON 2008.

Гин, С. И. Креатив-бой/ Гин С. И. // Начальная школа. – 2015. – №5—6. – С. 46—48.

Гин, С. И. ТРИЗ и формирование креативности школьников / С. И. Гин //Школьные технологии. – 2008. – №2. – С. 66—72.

Проблемы становления и перспективы развития ТРИЗ [Текст]: (аналит. обзоры по теории решения изобретат. задач (ТРИЗ)) / Обществ. орг. «ТРИЗ-Форум», Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Фонд материалов по ТРИЗ ЧОУНБ; [сост. Л. А. Кожевникова, В. Г. Березина]. – Челябинск: Рекпол, 2008 – Вып. 1. – 2008. – 204 с.: ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-87039-222-6

Рубин М. С. О теории проектирования инновационно-технологических систем. Санкт-Петербург, 2 апреля 2008 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=3935

Рубин М. С. О представлении веполей в матричной форме. Санкт-Петербург, 2008 http://temm.ru/ru/section.php?docId=4125

Kudryavtsev A. V., Litvin S. S, Petrov V. M., Rubin M. S. Development of Inventive Problem Solving Tools. Conference Proceedings. TRIZ Developers Summit Library. Volume 2. St. Petersburg, 2008. – 370 p.

Вернуться

927

ТРИЗ-Саммит-2008http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2008.

ТРИЗ-Саммит-2008 http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2008, http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2008/204139, http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2008/204139/204140.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 9

И. Л. Туккель. Приветствие от Санкт-Петербургского Политехнического университета 11

Раздел 1. Инструменты решения изобретательских задач на основе разрешения противоречий

А. В. Кудрявцев. «Инструменты решения изобретательских задач на основе разрешения противоречий – аналитика и направления дальнейшего развития» 13

Г. И. Иванов. Алгоритм решения инженерных проблем – АРИП 2008 21

А. И. Нониашвили. Разрешение ТП с использованием понятий оперативной зоны и оперативного времени 46

А. Б. Бушуев. Векторный анализ ресурсов

Рихо Вийк. Применение регулятивных ступеней в исследовании и классификации приемов устранения технических противоречий 58

А. С. Токарев. Альтернативная система приемов устранения противоречий 66

А. В. Ревенков, Е. В. Резчикова. О противоречиях в технических задачах 73

Г. В. Кизевич. Два парадокса и четыре стратегии АРИЗ 86

М. С. Рубин. Этюды о смене парадигмы в развитии АРИЗ

Э. Э. Курги. ТП Анализ: ключевые моменты и перспективы развития

Раздел 2. Инструменты решения изобретательских задач на основе вепольных моделей

В. М. Петров. Система обобщенных моделей 102

М. С. Рубин. О представлении веполей в матричной форме 111

Ю. С. Мурашковский. Использование стандартов в зависимости от надзадач. Возможности пополнения системы стандартов по аналогии с нетехническими системами 116

Раздел 3. Инструменты решения изобретательских задач на основе функциональной

Н. Б. Фейгенсон. Функционально ориентированный информационный поиск – история, возможности и ограничения, предложения по улучшению результативности

А. М. Пиняев. Элементарные преобразования функций при решении изобретательских задач методом функциональных подсказок 141

А. М. Пиняев. Метод анализа и решения изобретательских задач, основанный на причинно-следственном анализе и функциональных подсказках 147

В. М. Петров. Функциональный подход 172

М. С. Рубин. Многоаспектный функционально – ориентированный поиск (ФОП) 95

А. В. Ефимов. Расширение рамок задачи для повышения вероятности ее успешного решения 204

А. В. Смирнов, Е. Л. Соколов. Автоматизированная система ФОП 210

С. И. Перницкий. Многофункциональность как средство решения изобретательских задач 214

Раздел 4. Инструменты решения изобретательских задач на основе законов развития технических систем

В. М. Петров, М. С. Рубин. Системы законов развития технических систем. Аналитический обзор 225

В. М. Петров. Технология инноваций 236

А. Т. Кынин, В. А. Леняшин. Системное рассмотрение эволюции технических систем 57

А. В. Ефимов. Анализ развития по S-кривой: цели и основные приемы

О. Ю. Абрамов. Действие законов развития технических систем в системах передачи и обработки информации 276

М. С. Рубин. О создании теории проектирования инновационно— технологических систем 281

Раздел 5. К истории развития и содержанию ТРИЗ как науки

В. М. Петров. «Краткая история развития ТРИЗ» 311

С. С. Литвин, В. М. Петров, М. С. Рубин. Основы знаний по ТРИЗ 337

С. С. Литвин, А. Любомирский, И. Сигаловская. «Глоссарий к методике G3:ID» 356

Указатель авторов 368

Вернуться

928

Гин А. А. и др. Теория решения изобретательских задач: учебное пособие 1-го уровня: Учеб.-методич. Пособие / А. А. Гин, А. В. Кудрявцев, В. Ю. Бубенцов, А. Серединский. – М.: Народное образование, 2009. – 62 с.: ил. ISBN 978-5-87953-259-3.

Вернуться

929

Иванов Г. И. Алгоритм решения инженерных проблем АРИП-2009ПТ. Материалы и обсуждение. http://triz-summit.ru/confer/tds-2012/205266/205415/

Петров В. М. Структура АРИЗ-2010. – Научно-практическая конференция «ТРИЗ-ФЕСТ 2009»: сборник трудов конференции. СПб, 2009. – 302 с. (С. 152—158) http://triz-summit.ru/file.php/id/f4626/name/АРИЗ-2010-1.pdf

Петров В. М. Способы устранения нежелательных эффектов. – Научно-практическая конференция «ТРИЗ-ФЕСТ 2009»: сборник трудов конференции. СПб, 2009. – 302 с. (С. 141—148) www.triz-summit.ru/file.php/id/f4431/…/VPetrov-Harmful%20Effect.doc

Петров В. М. Формулы идеальности. – Научно-практическая конференция «ТРИЗ-ФЕСТ 2009»: сборник трудов конференции. СПб, 2009. – 302 с.

(С. 149—152) www.patentovedam.narod.ru/download7/ideality.doc

Петров В. М., Рубин М. С. Требования к разработке АРИЗ нового поколения. Сборник трудов конференции ТРИЗ – Фест 2009. http://triz-summit.ru/confer/fest-2009/204438/

Рубин М. С. Об АРИЗнового поколения: многоаспектный цикл преодоления противоречий. Сборник трудовконференции ТРИЗ – Фест 2009. http://triz-summit.ru/confer/fest-2009/204438/

Рубин М. С. Об универсальной системе стандартов нарешение изобретательских задач. Сборник трудов конференции ТРИЗ – Фест 2009. http://triz-summit.ru/confer/fest-2009/204438/

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Obtaining TRIZ Solutions: Odds of Success. Presented at TRIZCON 2009.

Гин, С. И. Качественное образование – это развитие креативности младших школьников: образовательный проект / Гин С. И. // Методические рекомендации для организаторов и участников конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь» / Минск, АПО; под ред. О. И. Тавгеня, Г. И. Николаенко. – Минск, 2009. – С. 67—93.

Вернуться

930

Козырева Н. А.«ТЕРЕМОК СКАЗОК»: авторская игровая методика развития творческого мышления. 30 развивающих игр-занятий со сказками для детей 4—7 лет. Пособие для родителей. – М.: ЗАО «Арт-Бизнес-Центр», 2009. ISBN 978-5-7287-0296-2. – 62 с. Сидорчук Т. А.,Лелюх С. В. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине: Методическое пособие для воспитателей детских садов и родителей. – М.: АРКТИ,2009. – 40 с.: ил. Сидорчук Т. А.,Лелюх С. В. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2009. – 28 с.: ил.

Вернуться

931

Плаксин М. А. Какие элементы ТРИЗ следует включать в пропедевтический курс информатики? //Международная научно-практическая конференция «ТРИЗ-ФЕСТ 2009»: сборник трудов конференции. СПб, 2009. С. 165—170. Плаксин М. А. Применение средств ТРИЗ для поиска путей увеличения емкости кэш-памяти при работе с базами данных. //Вестник Пермского университета. Научный журнал. Серия Математика. Механика. Информатика. Выпуск 7 (33). 2009, с.100—109.

Вернуться

932

Visnepolschi S. How to Deal with Failures (The Smart Way): Anticipatory Failure Determination. Ideation International Inc. 2009.

ISBN: 978-0-9817907-6-3

Yeoh Teong San; Yeoh Tay Jin; Song Chi Li. TRIZ: systematic innovation in manufacturing. Firstfruits Sdn Bhd, 2009. 180 p. ISBN: 9838040266.

Вернуться

933

http://triz-summit.ru/confer/tds-2008/204173/

Вернуться

934

Шпаковский Н. А. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерирование новых идей. M.: Форум, Инфра. 2010. 264 с.

ISBN 978-5-91134-389-7

Вернуться

935

Zlotin, Boris and Alla Zusman. Addressing Secondary Problems – the Last Obstacle on the Way of Successful Problem Solving with TRIZ. TRIZCON 2010.Рубин М. С. АСС-Прогнозирование. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 3. Санкт-Петербург, 2010 г. http://triz-summit.ru/file.php/id/f4764/name/асс-прогнозирование-5.pdfОдинцов И. О., Рубин М. С. Повышение эффективности разработки программных продуктов на основе методов ТРИЗ. Санкт-Петербург, 2010 http://temm.ru/ru/section.php?docId=4539

Рубин М. С., Одинцов И. О., Пономарева А. В., Зиненко О. И. Прогнозирование развития программного обеспечения на основе ТРИЗ. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ, выпуск 3. Санкт-Петербург, 2010. http://temm.ru/ru/section.php?docId=4572

Петров В. М. Методика прогнозирования. Методы прогнозирования на основе ТРИЗ. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 3. Санкт-Петербург. 2010. С. 19—25. Петров В. М. Система законов развития техники как инструмент прогнозирования. Методы прогнозирования на основе ТРИЗ. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 3. Санкт-Петербург. 2010. С. 26—41. Петров В. М. Прогнозирование развития технических систем. Методы прогнозирования на основе ТРИЗ. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 3. Санкт-Петербург. 2010. С. 204—221.

Вернуться

936

Гин А. А. Сказки-изобреталки от кота Потряскина: для детей младшего школьного возраста. Изд. 2-е, перераб. – М.: Вита-Пресс, 2010. – 80 с.: ил. Гин А. А., Андржеевская И. Ю. 150 творческих задач о том, что нас окружает: учеб.-методич. Пособие. Изд. 2-е, перераб. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. Пчелкина Е. Л. По ступенькам ТРИЗ – Методическое пособие по развитию творческого мышления детей (первый год обучения). – СПб.: НППЛ «Родные просторы», 2010

Гин, С. И. Формирование креативности младших школьников в процессе обучения – автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Гин С. И. – Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка. – Минск, 2010. – 16 с.

Книги по информатике. Михаил Плаксин в пропедевтический курс информатики для начальной школы включил элементы системного анализа и ТРИЗ. Иванова Н. Г., Плаксин М. А., Русакова О. Л. Информатика и ИКТ: учебник для 3 класса / М. А. Плаксин, Н. Г. Иванова, О. Л. Русакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 159 с.: ил

Сидорчук Т. А.,Лелюх С. В. Методика формирования у дошкольников классификационных навыков: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2010. – 73 с.: ил. Апресова А. Г. Игровые задания с детьми 2—3 лет по подготовке к формированию элементарных математических представлений / А. Г. Апресова, Н. А. Гордова, Т. А. Сидорчук. —Ульяновск: «Вектор – С», 2010. – 44 с.

Вернуться

937

Иванова Н. Г., Плаксин М. А., Русакова О. Л. ТРИЗформашка. //Информатика. N05 (606), 1—15.03.2010. С. 3—19

Вернуться

938

Anatoly Guin. Smart Tales from Brainy the Cat. A perfect way to develop inventiveness in children: For Elementary School Level – 1 st English Edition. На англ. языке – Denter, Colorado: Outskirts Press, Inc, 2010. – 82 p.

Anatolij Gin. Pohádky-záhadky od kocoura Potřeskina: pro dĕti mladšiho školniho vĕku. На чешском языке – Brno: Prvni vydáni, INDUS, 2010. – 80 s.

Гин А. А. Сказки-изобреталки от кота Потряскина. На корейском языке. Южная Корея, 2010. – 80 с.

Anatol Hin, Alexander Kudryavtsev, Vladimir Bubentsov, Avraam Seredinski. Loov probleemilahendus TRIZ. Пер. На эстонский язык Tiit Tiidemann. Таллинн: KÜLIM, 2010.

Гин А. А., Кудрявцев А. В., Бубенцов В. Ю., Серединский А. ТРИЗ: теория решения изобретательских задач: учебное пособие I уровня: Учеб.-метод. Пособие. На китайском языке. – Китай, Harbin: Наука и техника провинции Хейлунцзян (Heilongjiang), 2010. – 124 с.

Вернуться

939

Gordon Cameron. TRIZICS: Teach yourself TRIZ, how to invent, innovate and solve «impossible» technical problems systematically. CriateSpace. 2010. 389 p. ISBN-10: 1456319892.

ISBN-13: 978—1456319892

B. Koltze & V. Souchkov. Systematische Innovation: TRIZ-Anwendung in der Produktund Prozessentwicklung, Carl Hanser Verlag, 2010, 342 p. (in German). 2nd Edition: July 2017. Availale at: https://www.amazon.de/Systematische-Innovation-TRIZ-Anwendung-Produkt-Prozessentwicklung/dp/3446451277

Вернуться

940

http://triz-summit.ru/confer/tds-2010/205252/

Вернуться

941

Альтшуллер, Г. С. Найти идею: введ. в ТРИЗ – теорию решения изобретат. задач / Генрих Альтшуллер. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 399 с.: ил. – (Искусство думать). —

ISBN 978-5-9614-1494-3.

Рубин М. С. Основы ТРИЗ. Применение ТРИЗ в программных и информационных системах: Учебное пособие. – СПб: АТМ Книга, 2011. – 226 с. http://temm.ru/ru/section.php?docId=4597

Шпаковский Н. А., Новицкая Е. Л. ТРИЗ. Практика целевого изобретательства. Учебник. – М.: Форум, 2011. – 336 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-91134-531-0.

Вернуться

942

Петров В. Адаптация понятий ТРИЗ для информационных технологий /ТРИЗ-ФЕСТ-2011: Сборник трудов научно-практической конференции. СПб., 2011. C. 201—206.

Петров В. М. Расширенная система приемов разрешения технических противоречий. Тел-Авив, 2011. – 11 с.

Рубин М. С. Презентации к курсу «Введение в ТРИЗ для программистов». Санкт-Петербург, 2011 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=4621

Рубин М. С. Видеокурс: Введение в теорию решения изобретательских задач для программистов. Санкт-Петербург, 2011 г. http://temm.ru/ru/section.php?docId=4598

Рубин М. С. О законе полноты выполнения принципа действия систем. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 4. «Принцип действия систем», Санкт-Петербург, 20 июля 2011 г. http://triz-summit.ru/file.php/id/f5075/name/95.рубин.pdf

Visnepolschi S.; Proseanic V.: Improving patents and designing around blocking patents using patent deconstruction® method. TRIZCON2011, Conference Proceedings, US

Zlotin, Boris, Alla Zusman and Ron Fulbright, Ph.D.TRIZ-based Platform for Software Supported Innovation. Presented at TRIZFest 2011.

Zlotin, Boris, Alla Zusman and Ron Fulbright, Ph.D.Knowledge Based Tools for Software Supported Innovation and Problem Solving. Presented at TRIZCON 2011.

Harrington, H. James, Ron Fulbright, Ph. D. and Alla Zusman. HU Goes There. QualityProgress, September 2011.

Дистанционная форма обучения технологии ТРИЗ-ФСА, реализованная на базе Web, как перспективная форма обучения инноваторов (опыт 5 лет практики). Сиб. федер. ун-т., список трудов конференции «Молодёжь и наука – 2011, http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2011/thesis/s7/s7_47.pdf

Гин, С. И. Алгоритм творчества: как придумать интересную задачу / Гин С. И. // Пачатковая школа. – 2011. – №10. – С. 53—56.Гин, С. И. Формирование креативности младших школьников в процессе обучения / С. И. Гин // Современные подходы в управлении образовательным процессом: материалы республиканской научно-практической конференции, Гомель, 07 апр. 2011 г. / государственное учреждение образования. «Гомельский областной институт развития образования»; Л. Н. Кульпина (отв. ред.). – Гомель, 2011. – С. 61—64.

Вернуться

943

Пчелкина Е. Л. По ступенькам ТРИЗ – Методическое пособие по развитию творческого мышления детей (второй год обучения). – СПб.: НППЛ «Родные просторы», 2011

Гин, С. И. Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошк. учреждений: 5-е изд. / С. И. Гин. – Минск: ИВЦ Минфина, 2011. – 112 с. ISBN 978-985-6993-41-4

Иванова Н. Г., Плаксин М. А., Русакова О. Л. Информатика и ИКТ: учебник для 4 класса: в 2 ч. /М. А. Плаксин, Н. Г. Иванова, О. Л. Русакова. Ч. 1. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 127 с.: ил.; Ч. 2. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 125 с.: ил. Сидорчук Т. А. Технологии развития мышления, воображения и речи дошкольников; Методическое пособие / Т. А. Сидорчук.– Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 100 с. ISBN 978-5-7432-0696-4 Тематический конструктор по формированию коммуникативной компетентности детей 3—7 лет. (Часть I). /Под ред. Т. А. Сидорчук, Ульяновск, «Вектор – С», 2011. – 80 с. Сидорчук Т. А., Лелюх С. В. Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия: Практическое пособие для занятий с детьми 3—7 лет. – М.: АРКТИ. 2011. – 40 с.: ил. (Технология ТРИЗ). Сидорчук Т. А. Подготовка детей 2—3 лет к формированию элементарных математических представлений. Методические рекомендации. /Т. А. Сидорчук. – Ульяновск: ОГБОУ ДПО УИПК ПРО, 2011. – 41 с.

Вернуться

944

Плаксин М. А. ТРИЗформатика – метапредмет, объединяющий компьютерные и интеллектуальные технологии работы с информацией (ответ на вызов информационного общества). //Программирование, 2011, №6, с. 26—32.

Plaksin M. A. TRIZformatics: A Metasubject Uniting Computer and Intelligence Technologies of Information Processing (Response to Information Society Challenge). //Programming and Computer Software, 2011, Vol. 37, No. 6, pp. 279—283.

Вернуться

945

Anatoly Guin. Smart Tales from Brainy the Cat. A perfect way to develop inventiveness in children: For Elementary School Level – 1 st English Edition. На англ. языке – Malaysia, 2011. – 82 p. – Printed under license in Malaysia. Distributed in South East Asia by: Firstfruits Sdn Bhd, 53B, Jalan SS24/8 Taman Megah, 47301 Petaling Jaya, Selangor DE, Malaysia. fruit_1st@yahoo.com.my

Вернуться

946

Karen Gadd. TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving. John Wiley & Sons Inc, 2011. – 504 p. ISBN: 9780470741887.

Вернуться

947

http://triz-summit.ru/confer/tds-2011/205155/

Вернуться

948

Гин А. А., Кудрявцев А. В., Бубенцов В. Ю., Серединский А. Теория решения изобретательских задач: учебное пособие I уровня: Учеб.-метод. Пособие. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. Изд. 2-е. – 64 с.: ил.

Вишнепольская С. Как прогнозировать и предотвращать потенциальные риски (Russian). Innovation Systems, Inc. 2012. ISBN: 978-0-9884547-2-9

Вишнепольская С. Как выявлять причины вреда и устранять риски (Russian). Innovation Systems, Inc. 2012. ISBN: 978-0-9884547-0-5

Рубин М. С., Кияев В. И. Основы ТРИЗ и инновации. Применение ТРИЗ в программных и информационных системах. Учебное пособие. – М., 2012. – 278 с. http://www.twirpx.com/file/1102844/

Вернуться

949

Иванов Г. И. Денис-изобретатель. – СПб.: Весь, 2012

Гин А. А., Андржеевская И. Ю. 150 творческих задач о том, что нас окружает: учеб.-методич. Пособие. – М.: ВИТА-ПРЕСС, Изд. 3-е, мягкая обложка, 2012. – 216 с.: ил. Гин А. А., Кавтрев А. Ф. Объяснить необъяснимое: Серия «Библиотека Мир 2.0». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. – 176 с.: ил. Гин А. А., Андржеевская И. Ю. Хищники нападают: Серия «Библиотека Мир 2.0». – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2012. – 176 с.: ил. Гин А. А., Андржеевская И. Ю. Как не стать добычей: Серия «Библиотека Мир 2.0». – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2012. – 160 с.: ил. Гин А. А., Кавтрев А. Ф. «Креатив-бой»: как его провести: метод. пособие для общеобразоват. школ и учрежд. дополн. образования. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. – 32 с.: ил.

Гин А. А., Серебренников А. Сценарии мини-спектаклей для начальной школы: пособие для общеобразоват. школ и учрежд. дополн. образования. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. – 32 с. 2-е изд., 2013.

Гин А. А., Фаер С. А., Андржеевская И. Ю. Окружающий мир. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 144 с.: ил. Учебник для 1 класса, программа курса, пособие для учителя, классная тетрадь в 2 частях.

Плаксин М. А. Информатика: учебник для 3 класса: в 2 ч. Ч.1 /М. А. Плаксин, Н. Г. Иванова, О. Л. Русакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. —128 с.: ил. Ч.2/М. А. Плаксин, Н. Г. Иванова, О. Л. Русакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.– 49 с.: ил.

Плаксин М. А. Информатика: учебник для 4 класса: в 2 ч. Ч.1 /М. А. Плаксин, Н. Г. Иванова, О. Л. Русакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. —127 с.: ил. Ч.2 /М. А. Плаксин, Н. Г. Иванова, О. Л. Русакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 125 с.: ил.

Дакиева Ю. В., Сидорчук Т. А. «Учимся решать проблемы». Модифицированная программа для работы с детьми 5—6 лет – ООО «Вектор – С», Ульяновск, 2012 – 74 c.

Вернуться

950

http://triz-summit.ru/confer/tds-2012/205266/ – Захаров А. Универсальная схема эволюции. Материалы и обсуждение; – Иванов Г. И. Алгоритм решения инженерных проблем АРИП-2009ПТ. Материалы и обсуждение; – Кудрявцев А. В. АРИЗ нового поколения: рекомендации для обучения и консалтинга; – Петров В. М. АРИЗ- 2010; – Рубин М. С. АРИЗ-Универсал-2010 и Универсальная система стандартов – 2010http://triz-summit.ru/confer/tds-2012/205266/205416/205301/; – ОБРАЩЕНИЕ К РАЗРАБОТЧИКАМ АРИЗ; – Е. Д. Андреев. Генеральный план ТРИЗ; – Б. И. Голдовский. О проблеме новой редакции АРИЗ http://triz-summit.ru/confer/tds-2012/205266/205685/.

Вернуться

951

http://triz-summit.ru/confer/tds-2012/205327/ – Литвин С. С. Формулирование Адаптационных Задач в рамках Функционально-Ориентированного Поиска; – Кудрявцев А. В. Учет особенностей вторичных задач при их решении; – Рубин М. С. Выявление вторичных задач и переформулировка исходных задач в АРИЗ-Универсал-2010; – Кашкаров А. Г. Матричный метод выявления вторичных задач; – Леонид Каплан, Как выявлять «вторичные» задачи; – Алекс Любомирский, Выявление вторичных задач при оценке результатов инноваций; – Абрамов Олег Юрьевич. Выявление вторичных задач в ТС, находящихся на переходном этапе развития; – Логвинов С. А., Лебедев Ю. В. «Неразрешимые вторичные задачи» – классификация и способы идентификации; – Sergei Ikovenko, Design for Reuse/Recycling Requirements as a Source of Secondary Problems; – Герасимов О. М. Постановка вторичных задач с использованием функционального подхода.

Вернуться

952

Рубин М. С. Семь мыслей о ТРИЗ в программировании и в IT, конференция МА ТРИЗ, ТРИЗ-фест, Финляндия, Лаппеенранта, 2012 г. http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=4594

Rubin M. S., Kirdin A. N. ARIZ-U-2010 – Program-based Implementation, Saint-Petersburg, 2012. http://triz-summit.ru/confer/tds-2012/205698/

Вернуться

953

Петров В. Закон увеличения степени вепольности. Международная научно-практическая конференция «ТРИЗфесе 2012». Лапеенранта; С. Петербург, 2—4 августа, 2012 г.: сб. тр. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 154 с. С. 50—57.

Вернуться

954

Голдовский Б. И. Можно ли измерить идеальность? (заметки о центральной закономерности ТРИЗ) (2012) – http://www.metodolog.ru/node/1484

Вернуться

955

Голдовский Б. И. Как ухватиться за волну (2012) – http://www.metodolog.ru/node/1518

Вернуться

956

Голдовский Б. И. Почему до сих пор не осуществился прогноз Р. Л. Бартини (2012) -http://www.metodolog.ru/node/1578

Вернуться

957

Zeihsel F.; Thurnes C.; Visnepolschi S.: New Risk Assessment for Innovation Management XXIII ISPIM Conference, Proceedings, Spain

Б. Злотин, А. Зусман, В. Просяник, С. Вишнепольская: Ideation ТРИЗ 2011 – 2012. IV конференция «ТРИЗ. Практика применения методических инструментов», Материалы конференции, Россия

James Harrington, Frank Voehl, Boris Zlotin, Alla Zusman, (2012) «The Directed Evolution methodology: A collection of tools, software and methods for creating systemic change», The TQM Journal, Vol. 24 Iss: 3H, pp.204 – 217.

Вернуться

958

Гин, С. И. Динамика проявления креативности в процессе формирования зрелой личности педагога / Гин С. И. // Акмеология национального образования и ее место в системе формирования зрелой личности: материалы межд. научно-практ. конф., Гомель,

22—23 нояб. 2012 г. – Гомель, 2012. – С. 75—77.

Вернуться

959

Isak Bukhman. TRIZ Technology for Innovation. Cubic Creativity Company. – 368 pages. ISBN-10: 9868563526.

ISBN-13: 978—9868563520.

Moshe Finarov. Starting up: A guide for high-tech entrepreneurs and R&D empoyees. Beit Nelly Media, 2012. – 340 p.

ISBN 978-965-7386-76-7. (Глава 4 о ТРИЗ).

Вернуться

960

Nikolay Shpakovsky, Elena Novitskaya. Practice of Target Invention. Translator Gang Byung-sun, Choi Yoon-hee, Oh Dong-hwan. Seoul. Korea. Library Collection Information National Library. 2012, 428 p. ISBN 9788975283147. на корейском языке

Вернуться

961

http://triz-summit.ru/confer/tds-2012/

Вернуться

962

Vladimir Petrov. The Laws of System Evolution. Berlin: TriS Europe GmbH, 646 pages, published in Russian. INNOVATOR (06) 01/2013, ISSN 1866—4180. Петров В. Законы развития систем. Монография. Тель-Авив, 2013 – 646 с.

Петров Владимир. Законы развития систем: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]:Издательские решения, 2018. – 894 с. —

ISBN 978-5-4490-9985-3

Вернуться

963

Орлов М. А. Истоки ТРИЗ и творческой личности. Через тернии – к звездам! – М: СОЛОН-ПРЕСС, 2013. – 182 с.: ил.

ISBN 978-5-91359-115-9

Учебно-методический материал к учебному модулю«Открытость новому»: программа «Развитие управленческих и корпоративных компетенций кадрового резерва 2-го эшелона. Модульная программа обучения» /сост.: В. А. Дмитриев, С. А. Дмитриев, О. А. Краев. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 124 с. Учебно-методический материал к учебному модулю «Системное мышление»: программа «Развитие управленческих и корпоративных компетенций кадрового резерва 2-го эшелона. Модульная программа обучения»/ сост.: В. И. Кудашов, В. А. Дмитриев, С. А. Дмитриев, О. А. Краев. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – 68 с.

Вернуться

964

Гин А. А., Фаер С. А., Андржеевская И. Ю. Окружающий мир. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. 144 с.: ил. Учебник для 2 класса в 2 частях, классная тетрадь в 2 частях. Козырева Н. А.«ТЕРЕМОК СКАЗОК»: 110 развивающих игр со сказками для детей 4—7 лет. Пособие для воспитателей и ТРИЗ-педагогов. – М., 2013. – 124 с.

Сидорчук Т. А., Кузнецова М. А. «Я и мир вокруг меня»: Программа по социальному развитию дошкольников на основе современных образовательных технологий. / Т. А. Сидорчук, М. А. Кузнецова. – М.: АРКТИ, 2013. – 140 с. (Растем умными (Технология ТРИЗ))

Вернуться

965

Гин, С. И. Из опыта работы по ТРИЗ с воспитателями детских садов / С. И. Гин //

Гин, С. И. К вопросу о качествах творческой личности Гин С. И. // Совершенствование функционирования образовательных систем в русле акмеологии: сборник материалов межд. науч.-метод. конф., Гомель, 14—15 нояб. 2013 г. – Гомель: ГОИРО, 2013. – С. 93—95.

Плаксин М. А. Применение диверсионного анализа для совершенствования образовательного процесса. //Пятая Международная конференция «Системный анализ и информационные технологии» САИТ-2013 (19—25 сентября 2013 г., г. Красноярск, Россия): Труды конференции. В 2-х т. – Т.2. – Красноярск: ИВМ СО РАН, 2013. С.171—179.

Вернуться

966

Голдовский Б. И. Ещё раз о месте ТРИЗ (2013) -http://www.metodolog.ru/node/1593

Вернуться

967

Голдовский Б. И. Зачем подводной лодке крылья (2013) – http://www.metodolog.ru/node/1626

Вернуться

968

Голдовский Б. И. О законе «Согласование технических систем» (2013) – http://www.metodolog.ru/node/1632

Вернуться

969

– Рубин М. С., Элепольный анализ как развитие вепольного и функционального анализа в ТРИЗ. Статья на русском. Article in English. – Петров В., Воронов Г. Новый подход к вепольному (структурному) анализу. Статья на русском. Article in English. – Фейгенсон Наум Борисович. Вепольной анализ и его аналоги – прагматические аспекты. Статья на русском. Abstract in English. – Логвинов Сергей Анатольевич. Проблемы обновления системы стандартов и вепольного анализа. Статья на русском. Abstract in English. – Sara Greenberg. Introducing substance-field, as a method for studying living systems. Аннотация на русском. Article in English.

Вернуться

970

– Рубин М. С., Рубина Н. В. Филогенез изобретательского мышления. Статья на русском. Article in English. – Рубина Н. В., Структура изобретательского мышления. Статья на русском. Article in English. – Кудрявцев А. Матрица инструментов изобретательского мышления – Гафитулин М. Познавательно-творческая деятельность – основа перспективного образования. Статья на русском. Abstract in English. – Бахтурин Дмитрий Александрович, Фейгенсон Наум Борисович. Некоторые особенности изобретательского мышления. Статья на русском. Abstract in English. – Y. Danilovsky, S. Ikovenko, KJ Jung, Min Gyu Lee, Sung Kim, Sahong Kim. FOS electronic database as training in RTV (Develop Creative Imagination). Аннотация на русском. Article in English. – Владимир Петров Развитие изобретательского мышления. Статья на русском. Article in English.

Вернуться

971

Петий И. И., Рубин М. С. Применение ТРИЗ в практике открытых инноваций. Сборник материалов конференции МА ТРИЗ «ТРИЗфест-2013», Киев, 2013 г.

Мисюченко И. Л., Рубин М. С. Применение ТРИЗ для решения теоретических задач в фундаментальных научных исследованиях, Сборник материалов конференции МА ТРИЗ «ТРИЗфест-2013», Киев, 2013.

Рубин М. С. ТРИЗ в формировании и развитии инновационной стартап-компании, V конференция «ТРИЗ. Практика применения методических инструментов в бизнесе», М., 2013. http://www.metodolog.ru/node/1768

Вернуться

972

Visnepolschi S. How to Overcome Persistent Failures. Innovation Systems, Inc. 2013. ISBN: 978-0-9884547-3-6

Visnepolschi S. How to Predict and Prevent Potential Risks. Innovation Systems, Inc. 2013. ISBN: 978-0-9884547-5-0 

Visnepolschi S. 故障・不具合対策の決め手 ―Ｉ－ＴＲＩＺによる原因分析・リスク管理― (Decisive measures for failure bug Cause Analysis and Risk Management by the I-TRIZ, Japanese). Ideation Japan Inc. 2013.

ISBN: 978—4526070150

Вернуться

973

http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2013.

Вернуться

974

Альтшуллер, Г. С. (1926—1998). Найти идею: введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач / Генрих Альтшуллер. – Москва: Альпина Паблишерз, 2014. – 318 с.: ил. – (15.MUST.READ). – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-5-9614-4408-7: ISBN 978-5-9614-4690-6.

Вернуться

975

Петров В. М. Основы теории решения изобретательских задач – ТРИЗ: учебное пособие по дисциплине «Алгоритмы решения нестандартных задач» / В. М. Петров. М.: МЭСИ, 2014. – 280 с.: ил. 364. ISBN 978-5-7764-0921-9.

Вернуться

976

Орлов М. А. Нетрудная ТРИЗ. Универсальный практический курс. – М: СОЛОН-ПРЕСС, 2014. – 384 с.: ил. ISBN 978-5-91359-089-3

Дмитриев С. А., Краев О. А., Федоров В. А. Методология инновационного проектирования: учебное пособие; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск,2014. – 162 с.

Вернуться

977

Гин А. А., Андржеевская И. Ю. 150 творческих задач о том, что нас окружает: учеб.-методич. Пособие. Изд. 2-е, перераб. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. изд. 4-е, 2014. Анатолий Гин, Марк Баркан. Открытые задачи как инструмент развития креативного мышления. М.: Народное образование, 2014. —84с.: ил.

Сидорчук Т. А., «Я познаю мир». Методический комплекс по освоению детьми способов познания. – Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014. 120 с. Приложения.

Вернуться

978

V. Souchkov. Glossary of TRIZ and TRIZ-Related Terms. The International TRIZ Association, MATRIZ. 2014. http://www.xtriz.com/publications/glossary.htm

V. Souchkov (co-editor). Proceedings of the 10th International Conference TRIZfest 2014. The International TRIZ Association. Prague, Czech Republic, August 1—3, 2014 (editors: Valeri Souchkov and Toumo Kassi). https://www.dropbox.com/s/mkfgyhudpc3fymk/TRIZFest2014_Proceedings.pdf?dl=0

Sergey Dmitriev, Oleg Kraev, Saurabh Kwatra«Innovative design viewed & practiced trough lens of TRIZ», International innovations (customized design lab), Hong-Kong, 2014, ISBN-10: 1499754868, —163 с.

Вернуться

979

Голдовский Б. И. Заметки к развитию технического средства «самолет» (2014) – http://www.metodolog.ru/node/1840-1841

Голдовский Б. И. Тезисы в защиту противоречий в технических системах (3) (2014) – http://www.metodolog.ru/node/1827

Голдовский Б. И. О связи критериев внутреннего функционирования с оптимальностью технического решения (Из опыта проектирования) / Сборник докладов международной конференции «Инструменты создания инноваций для развития предпринимательства». Москва. 14—15 ноября 2014г. – С. 124

Рубин М. С. ТРИЗ в формировании и развитии инновационной стартап-компании. Международная конференция «ТРИЗ. Практика применения методических инструментов ТРИЗ дл яразвития процессов и продуктов в бизнесе», Москва, 2014 г.Рубин М. С. От ТРИЗ-консалтинга к ТРИЗ-инновационным компаниям. Международная конференция «ТРИЗ. Практика применения методических инструментов ТРИЗ для развития процессов и продуктов в бизнесе», Москва, 2014г. Рубин М. С. Оразработке АРИЗ-Универсал-2014, TRIZFest2014, материалы конференции МА ТРИЗ, Прага, 2014 г. Рубин М. С., Сысоев С. С. Compino-TRIZ – программный комплекс постановки и решения изобретательских задач. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 7. Прага, 2014 г. http://trizsummit.ru/file.php/id/f300069-file-original.pdf

Вернуться

980

http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2014.

Вернуться

981

Петров В. М. Методы активизации творческого процесса. М.: TRIZBOX. Креативность – сила. Электронная книга URl; http://trizbox.ru/catalog/ebook/metody-aktivizacii-tvorcheskogo-processa. Орлов М. А. Основы классической ТРИЗ. Расширенный курс высокоэффективного инновационного мышления. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: СОЛОН-Пресс, 2015. – 432 с.: илл. ISBN 5-98003-191-X

Вернуться

982

Гин, С. И. Мир загадок: программа и метод. рекомендации по внеурочной деятельности в начальной школе: 3-е изд. / С. И. Гин. – М.: Вита-Пресс, 2015. – 96 с. ISBN 978-5-7755-2923-9

Гин, С. И. Мир логики: программа и метод. рекомендации по внеурочной деятельности в начальной школе: 3-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2015. – 160 с. ISBN 978-5-7755-3737-4

Гин, С. И. Мир фантазии: программа и метод. рекомендации по внеурочной деятельности в начальной школе: 3-е изд. / С. И. Гин. – М.: Вита-Пресс, 2015. – 160 с. ISBN 978-5-7755-2502-6

Гин, С. И. Мир человека: программа и метод. рекомендации по внеурочной деятельности в начальной школе: 3-е изд. / С. И. Гин. – М.: Вита-Пресс, 2015. – 144 с. ISBN 978-5-7755-2962-8

Иванова Н. Г., Плаксин М. А., Русакова О. Л. Информатика. Практикум для 3 класса. /М. А. Плаксин, Н. Г. Иванов, О. Л. Русакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 72 с.

Сидорчук Т. А., Байрамова Э. А. Технология развития связной речи дошкольников. Методическое пособие для работников дошкольных учреждений. – Ульяновск, ООО «Вектор – С», 2015 – 88 с. Приложения. Сидорчук Т. А., Прокофьева Н. Ю. Технология развития интеллекта дошкольников. Методическое пособие для работников дошкольных учреждений. – Ульяновск, ООО «Вектор – С», 2015 – 84 с. Приложения. Сидорчук Т. А. Методы формирования навыков мышления, воображения и речи дошкольников. Учебное пособие для работников дошкольных учреждений. – АО «Первая Образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2015. – 248 с. ISBN978-5-98585-122-9 Сидорчук Т. А. «Я познаю мир». Методический комплекс по освоению детьми способов познания. – АО«Первая Образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2015. – 136 с.ISBN 978-5-98585-149-6. Сидорчук Т. А., Прокофьева Н. Ю. Технология развития интеллекта дошкольников. Методическое пособие для работников дошкольных учреждений. – АО «Первая Образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2015. – 96 с. ISBN978-5-98585-124-3. Гуткович И. Я., Сидорчук Т. А. Формирование системного мышления дошкольников. – АО «Первая Образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2015. – 80 с. ISBN978-5-98585-126-7. Сидорчук Т. А., Байрамова Э. А. «Технология развития связной речи дошкольников». Методическое пособие для работников дошкольных учреждений. – АО «Первая Образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2015. – 96 с. ISBN978-5-98585-130-4.

Вернуться

983

Cameron, Gordon (2015). The Engineer at Large: The Essential Guide to Structured Problem Solving and Creative Innovation. United States: www.TRIZICS.com. ISBN 978—1503318328.

V. Souchkov (co-editor). Proceedings of the 11th International Conference TRIZfest 2015. The International TRIZ Association. Seoul, South Korea, 2015 (editors: Valeri Souchkov and Toumo Kassi). http://matriz.org/wp-content/uploads/2012/07/TRIZfest-2015-conference-Proceedings.pdf

V. Souchkov (co-editor). Innovator, The journal of the European TRIZ Association. Collection of papers of 15th International TRIZ Future Conference – Global Structured Innovation. Berlin, 26—29.10.2015, (editors: Iouri Belski, Christoph Dobrusskin, Pavel Livotov, Valeri Souchkov, Tom Vaneker). http://etria.eu/portal/index.php/conference-papers-and-proceedings/120

Vladimir Petrov. Growth Hacking for Breakthrough and Inventors.

5-Step Method for Breakthrough. Kindle Edition. Amazon. 2015.

ASIN: B019KDT814

Pavel Livotov, Vladimir Petrov. TRIZ: Innovation and Inventive Problem Solving. Handbook [Print Replica] Kindle Edition. Amazon. 2015.

ASIN: B0194VB4E6.

Vladimir Petrov. TRIZ Glossary. Kindle Edition. Amazon. 2015.

ASIN: B013YE59M2.

Вернуться

984

Vladimir Petrov. Fundamentos De La Teoria Para La Solución De Los Problemas Inventivos (TRIZ) (Spanish Edition) Kindle Edition. Amazon. 2015. ASIN: B013J50X5O.

Вернуться

985

Голдовский Б. И. Оптимальное решение. Желаемое и действительное (2015) – http://www.metodolog.ru/node/1906

Голдовский Б. И. Некоторые комментарии к эвристическим возможностям противоречия в технической системе (2015) – http://www.metodolog.ru/node/1949

Zeihsel F.; Thurnes C.; Visnepolschi S.; Hallfell F.: Using TRIZ to Invent Failures – Concept and Application to go Beyond Traditional FMEA Procedia Engineering

Гин, С. И. Описание опыта педагогической деятельности «Использование заданий открытого типа для формирования дивергентного мышления младших школьников/ С. И. Гин // Школа педагогического мастерства: приложение к журналу «Пачатковае навучанне: сям΄я, дзiцячы сад, школа». – 2015. —

№9. – 48 с. Петров В. М., Рубин М. С. О программах обучения ТРИЗ «Икар и Дедал», Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 8, Санкт-Петербург, 2015 г. Рубин М. С., Рубина Н. В. Образовательная программа «Эволюционное системоведение. Подготовка преподавателей». Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 8, Санкт-Петербург, 2015 г. 86. Рубин М. С. Программа «Основы ТРИЗ. Применение ТРИЗ в разработке программных продуктов и информационных систем» Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 8, Санкт-Петербург, 2015 г. Рубин М. С. Этюды об эволюционном системоведении. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 8, Санкт-Петербург, 2015 г. http://triz-summit.ru/confer/tds-2015/paper/science/300497/ Мисюченко И. Л., РубинМ. С. Применение инструментов ТРИЗ при анализе физических законов и понятий. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 8, Санкт-Петербург, 2015 г.

Вернуться

986

Visnepolschi S. Der innovative Weg zu Null Fehler: Aktuelle TRIZ-Methoden der Antizipierenden Fehler Erkennung AFE (German). Synnovating GmBH, 2015. ISBN: 978-39815493-1-7

Вернуться

987

http://triz-summit.ru/ru/confer/TDS-2015.

http://triz-summit.ru/file.php/id/f300765-file-original.pdf/name/СБОРНИК-tds-2015-финал-мал.pdf

Вернуться

988

Петров В. М. Простейшие приемы изобретательства. – М.: СОЛОН-Пресс, 2016. – 132 с. (Серия «Библиотека создания инноваций». ТРИЗ от А до Я). ISBN 978-5-91359-200-2

Петров В. М. 5 методов активизации творчества. Учебное пособие / В. М. Петров. 2016. – 96 с.: ил. (Серия «Библиотека создания инноваций». ТРИЗ от А до Я). ISBN 978-5-91359-199-9

рлов М. А. Азбука ТРИЗ. Основы изобретательного мышления. – М: СОЛОН-Пресс, 2016. – 208 с.: ил. ISBN 978-5-91359-187-6

Краев О. А. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Учебно-методическая часть. Вопросы и задания для самостоятельной работы. Модуль №1. ISBN 978-5-7638-3861-9. Модуль 2. ISBN 978-5-7638-3862-6. Модуль 3. ISBN 978-5-7638-3863-3. Модуль 4. ISBN 978-5-7638-3864-0. Модуль 5. ISBN 978-5-7638-3865-7. Модуль 6. ISBN 978-5-7638-3866-4. Сиб. федер. ун-т. 2016. NikolayShpakovsky. Treesof Technology Evolution. Way to new business opportunities. Amazon, 2016, Kindle eBook.

Вернуться

989

Голдовский Б. И. Являются ли ЗРТС статистическими законами (2016) – http://www.metodolog.ru/node/1960

Голдовский Б. И. Оригинальные самолеты Берта Рутана (2016) – http://triz-summit.ru/triz/metod/gold/302917/

Голдовский Б. И. О специализации, универсализации и гибридизации / Сборник докладов VIII международной конференции «ТРИЗ: практика применения и проблемы развития». Москва 11—12 ноября 2016 года. С. 213—228 —

http://triz-summit.ru/triz/metod/gold/303254/

Голдовский Б. И. Воспоминание о комплексном методе / Сборник докладов VIII международной конференции «ТРИЗ: практика применения и проблемы развития». Москва 11—12 ноября 2016 года. С. 205—213

Голдовский Б. И. Вперед в прошлое или как же нам упростить ТРИЗ (2016) – http://www.metodolog.ru/node/2014

Голдовский Б. И. О неравномерности развития технических систем (2016) – http://triz-summit.ru/triz/metod/gold/302915/

Altshuller G. S., RubinM. S.. What Will Happen After the Final Victory? Eight Thoughts about Natureand Technology, 1987, 2016 https://triz-journal.com/what-will-happen-after-the-final-victory/ Rubin M. S. What Will Happen after the Final Victory? Eight Thoughts on Nature and Technology – Afterword of 2015. Defeat oneself.TRIZ Journal’s, 2016. https://triz-journal.com/what-will-happen-after-the-final-victory-afterword/ Рубин М. С. Восемьмыслей о природе и технике. 30 лет спустя. Победить себя. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 9, Санкт-Петербург, 2016 г. http://triz-summit.ru/file.php/id/f300872-file-original.pdf/name/8%20мыслей%20о%20природе%20и%20технике%2030%20лет%20спустя.pdfРубин М. С., Мисюченко И. Л.. Эволюциоведение. Захват и инерция в развитии систем. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 9, Санкт-Петербург, 2016 г. http://triz-summit.ru/file.php/id/f300997-file-original.pdf/name/Инерция-tds-2016-статья-4.pdfРубин М. С., Сысоев С. С. Компьютерная программа на основе АРИЗ: «Compinno-ТРИЗ». Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 9, Санкт-Петербург, 2016. http://triz-summit.ru/file.php/id/f302298-file-original.pdf/name/compinno-2016-2.pdfРубин М. С., Сысоев С. С. АРИЗ: от человека к компьютеру. Сборник научных трудов. Библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Выпуск 9, Санкт-Петербург, 2016. http://triz-summit.ru/file.php/id/f302298-file-original.pdf Рубин М. С. Проект Хилби – развитие бизнеса и фирмы нового типа. VIII международная конференция «ТРИЗ. Практика применения и проблемы развития», Москва, 11—12 ноября 2016. http://www.metodolog.ru/node/1974 Рубин М. С. О противоречии требований и противоречии свойства в бизнесе, материалы VIII международной конференции «ТРИЗ. Практика применения и проблемы развития», Москва, 11—12 ноября 2016. – С. 241 http://triz-summit.ru/confer/tds-2016/303275/

Вернуться

990

Иванов Г. И. Денис-изобретатель. Книга для развития изобретательских способностей детей младших и средних школьников. – СПб.: ИГ «Весь», 2016. – 256 с. – (ТРИЗ).

ISBN 978-5-9573-2535-2.

Гин А. ТРИЗ-педагогика: учим креативно мыслить / М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. – 96 с.: ил. Козырева Н. А. Разработка студентами авторских игр для уроков русского языка и литературы: учебно-методические материалы к курсу «Геймификация в образовании» / Н. А. Козырева, К. В. Цыганкова, Ю. Э. Толкачева, Ю. А. Тамуленис. – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова,2017. – 26 с. ISBN 978-985-568-319-4

Гуткович И. Я.,Байрамова Э. Э., Прокофьева Н. Ю. Учимся думать вместе с детьми. Пособие для работы с родителей с детьми 2,5 – 7 лет. I часть / под ред. Т. А. Сидорчук. – АО «Первая образцовая типография», филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2016. – 128 с. ISBN 978-5-98585-164-9

Вернуться

991

Плаксин М. А. Применение диверсионного анализа для совершенствования образовательного процесса: опыт факультета бизнес-информатики Пермского филиала НИУ Высшая школа экономики. // VII международная конференция «ТРИЗ. Практика применения и проблемы развития», Москва 20—21 ноября 2015 г. Сборник трудов. – М.: 2015. С. 163—172.

Вернуться

992

Michael A. Orloff. ABC-TRIZ: Introduction to Creative Design Thinking with Modern TRIZ Modeling 1st ed. 2016 Edition. Springer; 2016. – 520 pages. ISBN-13: 978—3319294353, ISBN-10: 3319294350

V. Souchkov (editor). Proceedings of the 12th International Conference TRIZfest 2016. The International TRIZ Association – MATRIZ. July 28—30, Beijing, China. 2016. 415p. http://triz-event.com/TRIZfestProceedings2016.htm

Simon Litvin, Vladimir Petrov, Michael Rubin. TRIZ Body of Knowledge: for MATRIZ. Kindle Edition Simon Litvin, Vladimir Petrov, Michael Rubin, Victor Fey. TRIZ Body of Knowledge: for AI MATRIZ. Kindle Edition. Amazon. 2016

Vladimir Petrov. Laws of System Evolution: TRIZ. Kindle Edition. Amazon. 2016

Vladimir Petrov. Law of Ideality Increasing: TRIZ. Kindle Edition. Amazon. 2016

Vladimir Petrov. Laws of Needs Development. TRIZ. Kindle Edition. Amazon. 2016

Vladimir Petrov. The Law of Increasing Degree of Su-Field: TRIZ. Kindle Edition. Amazon. 2016

Vladimir Petrov. A New Approach to Su-Field Analysis: TRIZ. Kindle Edition. Amazon. 2016

Vladimir Petrov. LOGIC OF ARIZ: TRIZ. Kindle Edition. Amazon. 2016

Vladimir Petrov. DESIGNING BUSINESS PROJECTS: TRIZ. Kindle Edition. Amazon. 2016

Vladimir Petrov. INVENTIVE THINKING: TRIZ. Kindle Edition. Amazon. 2016

Вернуться

993

Vladimir Petrov. LEY – ANTI LEY: TRIZ (Spanish Edition) Kindle Edition

Вернуться

994

http://triz-summit.ru/confer/tds-2016/conference-2016/

Вернуться

995

Альтшуллер, Генрих Саулович (1926—1998). Найти идею: введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач / Генрих Альтшуллер. – 10-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 2017. – 401 с.: ил.; 21 см.. – ISBN 978-5-9614-6146-6.

Вернуться

996

Шпаковский Н. А. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерирование новых идей. Учебное пособие. M.: Форум, Инфра.-2017. 264 с. ISBN 978-5-00091-424-3, 978-5-16-012462-9, 978-5-16-105570-0

Петров В. М. Теория решения изобретательских задач – ТРИЗ: учебник по дисциплине «Алгоритмы решения нестандартных задач». М: Солон-Пресс, 2017. – 500 с.: ил.

ISBN: 978-5-91359-207-1

Петров В. М. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. Уровень 1. М: Солон-Пресс, 2017. – 252 с.: ил. (ТРИЗ от А до Я).

ISBN 978-5-91359-239-2

Петров В. М. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. Уровень 2. М: Солон-Пресс, 2017. – 224 с.: ил. (ТРИЗ от А до Я).

ISBN 978-5-91359-246-0

Петров В. М. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. Уровень 3. М: Солон-Пресс, 2017. – 220 с.: ил. (ТРИЗ от А до Я).

ISBN 978-5-91359-268-2

Петров В. М. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. Уровень 4. М: Солон-Пресс, 2017. – 272 с.: ил. (ТРИЗ от А до Я).

ISBN 978-5-91359-284-2

Кукалев С. В. Простые решения непростых задач. Процессная ТРИЗ в жизни и бизнесе. – М.: СОЛОН-Пресс, 2017. – 316 с.

ISBN 978-5-91359-242-2

Вернуться

997

Шустерман М. Н. Новейшие приключения Колобка, или Наука думать для больших и маленьких (в трёх частях) – СПб.: Весь, 2017

Нестеренко А. А. Страна загадок – СПб.: Весь, 2017

Гин А. А., Андржеевская И. Ю. Необычное в обычном: 50 креативных решений / Школа креативного мышления – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. – 80 с.: ил.

Гин А. А., Андржеевская И. Ю. Необычное в обычном: 100 креативных решений / Школа креативного мышления – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. – 144 с.: ил.

Гин А. А., Андржеевская И. Ю. Однажды в истории// Серия «Библиотека Мир 2.0». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. – 152 с.: ил.

Кислов А. В. Приключения в мире идей школьника МиКи и его друзей. – СПб.: Весь, 2017. Кислов А. В. Приключения в мире идей школьника МиКи и его друзей. – СПб.: Весь, 2017.

Козырева Н. А. Разработка студентами авторских игр для уроков русского языка и литературы: учебно-методические материалы к курсу «Геймификация в образовании» / Н. А. Козырева, К. В. Цыганкова, Ю. Э. Толкачева, Ю. А. Тамуленис. – Могилев: МГУимени А. А. Кулешова, 2017. – 26 с. ISBN 978-985-568-319-4

Белоусова Т. В.,Сидорчук Т. А., Стороженко А. Ф. «Парк открытых студий «Карусель». Программа дополнительного образования детей дошкольного возраста средствами ОТСМ-ТРИЗ-РТВтехнологии. – Ульяновск, ООО «Вектор – С», 2017. – 120 с.

Вернуться

998

Голдовский Б. И. Заметки о роли процедуры оценки в объективизации технического противоречия (2017) – http://triz-summit.ru/triz/metod/gold/303211/

Голдовский Б. И. Несколько слов о пользе ТРИЗ при проектировании (из практического опыта) (2017) – http://www.metodolog.ru/node/2040

Голдовский Б. И. О динамичности и управляемости технических систем (2017) – http://www.metodolog.ru/node/2041; http://triz-summit.ru/205253/203840/Gold/303482//

Голдовский Б. И. О динамичности и управляемости технических систем-2 (2017) – http://triz-summit.ru/triz/metod/gold/303553/

Голдовский Б. И. Об инструментальности законов развития технических систем //Сборник докладов IX международной конференции «ТРИЗ. Практика применения и развитие методических инструментов». Москва 10—11 ноября 2017 года.

Том 2. С. 169—174 – http://trizofication.ru/conference2017

Голдовский Б. И. Некоторые размышления о сути ТРИЗ. (2017) – http://triz-summit.ru/triz/metod/gold/303614/

Рубин М. С., СургучеваА. А., Таратин Н. В. Мониторинг уровня стресса и адаптационных возможностей человека. Материалы XVII Всероссийского симпозиума «Эколого-физиологические проблемы адаптации», Москва, 2017 г. Рубин М. С., Рубина Н. В. Эволюция мира: цивилизация или микробы. / Научно-практическая конференция Саммита разработчиков ТРИЗ «ТРИЗ в развитии»: сборник трудов конференции. СПб,2017 г. http://triz-summit.ru/file.php/id/f303311-file-original.pdf/name/Рубины%20Эволюция%20мира.pdf Рубин М. С., КурьянА. Г. ТРИЗ-навигатор по бизнес-моделям / Научно-практическая конференция Саммита разработчиков ТРИЗ «ТРИЗ в развитии»: сборник трудов конференции. СПб,2017 г. http://triz-summit.ru/file.php/id/f303301-file-original.pdf/name/Курьян%20Рубин%20tds-2017.%20ТРИЗ-навигатор%20по%20бизнес-моделям2.pdf Рубин М. С., КурьянА. Г. Противоречия и элепольный анализ в бизнес-системах / Научно-практическая конференция Саммита разработчиков ТРИЗ «ТРИЗ в развитии»: сборник трудов конференции. СПб., 2017. – 300 с. http://triz-summit.ru/file.php/id/f303309-file-original.pdf/name/Рубин%20Курьян%20Противоречия%20и%20элеполи%20в%20бизнесе-tds-2017.pdfAndrei Kuryan, Mikhail Rubin. TRIZ-Navigator for Business Models, The13th international MATRIZ conference TRIZfest, Poland Krakow September 14—16,2017. http://www.triz-event.com/tf2017titles.htmРубин М. С., Сысоев С. С. Применение ТРИЗ в проектировании и разработке ПО, международная конференцияSECR-2017, Software Engineering ConferenceRussia, Санкт-Петербург, 2017. http://2017.secr.ru/program/submitted-presentations/applications-of-triz-methods-in-sw-development

Вернуться

999

Genrich Altsuller, Vladimir Petrov. Universal Inventive Principles TRIZ: Inventive Principles for All Fields. Kindle Edition. Amazon. 2017

Вернуться

1000

http://triz-summit.ru/file.php/id/f303490-file-original.pdf/name/СБОРНИК-tds-2017%20АЕ%2014%20пт%2003.pdf

Вернуться

1001

Вишнепольская Светлана. Как эффективно выявлять причины вреда и прогнозировать риски.: Галактика, 2018. – 228 с.

Певзнер Лев. ТРИЗ для «чайников». Приемы устранения технических противоречий. / Лев Певзнер. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 224 с. Певзнер Лев. ТРИЗ для «чайников». Приемы устранения технических противоречий. / Лев Певзнер.: Галактика, 2018. – 164 с.

Петров Владимир. Развитие творческого воображения: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 104 с. – ISBN 978-5-4490-8547-4

Петров Владимир. История развития АРИЗ: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 144 с. —

ISBN 978-5-4493-0036-2

Петров Владимир. История развития приемов: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 144 с. —

ISBN 978-5-4493-0036-2

Петров Владимир. История развития стандартов: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 208 с. —

ISBN 978-5-4493-0863-4

Петров Владимир. Системный анализ продвижения продукта на рынок: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 26 с. – ISBN 978-5-4493-0972-3

Петров Владимир. Универсальные приемы разрешения противоречий: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 282 с. – ISBN 978-5-4493-1445-1А

Орлов М. А. Первичные инструменты ТРИЗ. Справочник практика. – М: СОЛОН-ПРЕСС,2018. – 128 с.: ил. ISBN978-5-91359-309-2

Орлов М. А. Нетрудная ТРИЗ для специалистов нового поколения. Универсальный практический курс. – М: СОЛОН-Пресс, 2018. – 384 с.: ил. ISBN 978-5-91359-304-7

Михаил Орлов. Блиц-ТРИЗ – М.: СОЛОН-Пресс, 2018 —48 с.

ISBN 978-5-91359-311-5

Орлов М. А., Духанина Л. Н., Вильчинский А. В. Учим проектному мышлению в школе. Эффективный тренинг по методике МТРИЗ. – М: СОЛОН-ПРЕСС, 2018. – 176 с.: ил. ISBN 978-5-91359-270-5

Петров В. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. Уровень 5. Учебник – М.: СОЛОН-Пресс, 2018 – 404 с.: ил. (ТРИЗот А до Я). ISBN 978-5-91359-312-2

Петров В. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач. Уровень 5. Задачник. – М.: СОЛОН-Пресс, 2018 – 212 с.: ил. (ТРИЗ от А до Я). ISBN978-5-91359-313-9 Кашкаров Андрей Петрович. Развиваем нестандартное мышление. ТРИЗ для детей (издание 2-е, исправленное). – М.: СОЛОН-Пресс, 2018. – 116 с.: ил. ISBN 978-5-91359-264-4

Кашкаров А. П. Учим дома по ТРИЗ. Как сделать интересным каждое занятие. – М.: СОЛОН-Пресс, 2018. – 160 с.

ISBN 978-5-91359-302-3

Кашкаров Андрей Петрович. Домашнее образование с элементами ТРИЗ. Воспитываем в эпоху Интернета. – М.: СОЛОН-Пресс, 2018. – 164 с.: ил. ISBN 978-5-91359-275-0 Афанасьев В. Е. Компас для мышления. Методологические основы решения научно-технических задач в строительстве. – М.:

СОЛОН-Пресс, 2018. – 184 с., ил. ISBN 978-5-91359-307-8

Бубенцов В. Ю., Бубенцов Н. В. Эвроритм – «инструмент» творчества. Методическое пособие по генерации инновационных идей. – М.: СОЛОН-Пресс, 2018. – 68 с. ISBN 978-5-91359-298-9

Бубенцов В. Ю., Бубенцов Н. В. Метод аналогий. Поиск творческих решений. – М.: СОЛОН-Пресс, 2018. – 76 с. ISBN 978-5-91359-295-8

Бубенцов В. Ю., Бубенцов Н. В. Пособие для подготовки и проведения Мозгового штурма. – М.: СОЛОН-Пресс, 2018. – 70 с. ISBN 978-5-91359-297-2 Зайниев Г. А. От первичной идеи до массового продукта. Создаем инкубатор идей. – М.: СОЛОН-Пресс, 2018. – 276 с.

ISBN 978-5-91359-277-4

Шпаковский Н. А. ОТСМ-ТРИЗ. Подходы и практика применения. M.: ИНФРА, 2019. – 504 с. ISBN 978-5-16-013105-4, ISBN 978-5-16-105889-3

Вернуться

1002

Рубин М. С. Изобретательское мышление как инструмент адаптации к стрессовым ситуациям у детей и взрослых. II Всероссийская научно-практическая конференция «АГАДЖАНЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ», РУДН, г. Москва, 26—27 января 2018 г.

Рубин М. С. «Светофоры» смарт-цивилизации и анти-элеполи. Санкт-Петербург, РФ/ Научно-практическая конференция Саммита разработчиков ТРИЗ «ТРИЗ в развитии»: сборник трудов конференции. СПб, 2018 г. http://triz-summit.ru/file.php/id/f303771-file-original.pdf/name/светофоры-Рубин.pdf

Петров В. М., Рубин М. С., Курьян А. Г., Герасимов О. М., Амнуэль П. Р, Фейгенсон Н. Б. Основы знаний по ТРИЗ. Версия 2.0. Научно-практическая конференция Саммита разработчиков ТРИЗ «ТРИЗ в развитии»: сборник трудов конференции. СПб, 2018 г. http://triz-summit.ru/file.php/id/f303777-file-original.pdf/name/основы%20знаний%20по%20ТРИЗ.pdf

Рубин М. С., Петров В. М., Курьян А. Г., Герасимов О. М., Фейгенсон Н. Б., Рубина Н. В., Амнуэль П. Р. О системе оценки и повышения уровня усвоения инструментов ТРИЗ «Икар и Дедал». Общие положения. Научно-практическая конференция Саммита разработчиков ТРИЗ «ТРИЗ в развитии»: сборник трудов конференции. СПб, 2018 г. http://triz-summit.ru/file.php/id/f303779-file-original.pdf/name/система%20ИКАР-ДЕДАЛ.pdf

Вернуться

1003

Злотин Б. Л., Зусман А. В. Изобретатель пришел на урок. Развиваем креативное мышление.: Галактика, 2018. – 302 с.

ISBN: 978-5-9500662-8-3.

Злотин Б. Л., Зусман А. В. Воображайте! Развиваем креативное мышление: Галактика, 2018. – 176 с.

Злотин Б. Л., Зусман А. В. Воображайте-2. Полигон для мозгов: Галактика, 2018. – 248 с. ISBN: 978-5-6040718-4-7

Гульназ Садыкова. ТРИЗ-педагогика. Универсальный конструктор (алгоритм) ТРИЗ-занятий: Галактика, 2018. – 70 с.

ISBN: 978-5-9500662-0-7

Гин С. И. Триз-педагогика для малышей. Конспекты занятий для воспитателейи родителей— М.: КТК«Галактика», 2018. – 138 с. ISBN:978-5-9500662-2-1 Кислов А. В., Пчелкина Е. Л. Задачи для изучающих ТРИЗ. – М.: КТК «Галактика», 2018Кислов А. В., Пчелкина Е. Л. Новые задачи для изучающих ТРИЗ. – М.: КТК«Галактика», 2018. Пчелкина Е. Л. Детский алгоритм решения изобретательских задач (ДАРИЗ). – М.: КТК«Галактика», 2018. Кислов А. В. Третий глаз, или Как развить системно-функциональное мышление вашего ребенка – М.: КТК«Галактика», 2018

Гин, С. И. Как развивать креативность у детей: 2-е изд. / С. И. Гин. – М.: Вита-Пресс, 2018. – 192 с. ISBN978-5-7755-3854-5

Гин, С. И. ТРИЗ-педагогика для малышей: пособие для воспитателей и родителей / С. И. Гин. —М.: КТК «Галактика», 2018.

ISBN 978-5-9500662-2-1

Гуткович И. Я., Сидорчук Т. А. Учимся системно думать вместе с детьми. /Отв. Ред. И. Н. Крохина.– М.: АРКТИ, 2018. – 88 с.: ил. (Растем умными (Технология ТРИЗ)) ISBN979-5-89415-630-8. Сидорчук Т. А. Игра «Да-нет». Методика формирования у дошкольников классификационных навыков: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2018. – 80 с. (Растем умными (Технология ТРИЗ)) ISBN 978-5-89415-780-1.

Вернуться

1004

Vladimir Petrov. Universal Inventive Principles TRIZ: Inventive Principles for All Fields. Kindle Edition. Amazon. 2018.

ASIN: B07CRRY99N.

Вернуться

1005

http://triz-summit.ru/file.php/id/f303490-file-original.pdf/name/СБОРНИК-tds-2017%20АЕ%2014%20пт%2003.pdf

Вернуться

1006

Петров В. История разработки законов развития технических систем. – Тель-Авив, 2002. http://www.trizland.ru/trizba/pdf-books/zrts-01-history.pdf.

Петров В. История законов развития систем. – Тель-Авив, 2008. – 35 с. – Электронная библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Вып. 1. Июль 2008. http://www.triz-summit.ru/ru/section.php?docId=4733

Вернуться

1007

Vladimir Petrov. The Laws of System Evolution. Berlin: TriS Europe GmbH, 646 pages, published in Russian. INNOVATOR (06) 01/2013, ISSN 1866—4180. Петров В. Законы развития систем. Монография. Тель-Авив, 2013 – 646 с.

Петров Владимир. Законы развития систем: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 894 с. —

ISBN 978-5-4490-9985-3

Вернуться

1008

Петров В. История развития алгоритма решения изобретательских задач – АРИЗ. Информационные материалы. Тель-Авив, 2006 – 186 с. http://www.temm.ru/file.php/id/f3979/name/History%20of%20ARIZ-book.doc

Петров В. История развития алгоритма решения изобретательских задач – АРИЗ. Информационные материалы. Издание 2-е, испр. и доп. – Тель-Авив, 2008 – 196 с. – Электронная библиотека Саммита разработчиков ТРИЗ. Вып. 1. Июль 2008. http://triz-summit.ru/ru/section.php?docId=3987

Петров Владимир. История развития АРИЗ: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 144 с. —

ISBN 978-5-4493-0036-2

Вернуться

1009

Петров В. История развития приемов. Информационные материалы. – Тель-Авив, 2006. 73 с. http://www.temm.ru/file.php/id/f3977/name/History%20of%20Inventive%20Principle-book.doc

Петров Владимир. История развития приемов: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]: Издательские решения, 2018. – 144 с. —

ISBN 978-5-4493-0036-2

Вернуться

1010

Петров В. История развития системы стандартов. Информационные материалы. Ред. 1-я. Тель-Авив, 2003 – 126 с. http://www.triz-summit.ru/ru/section.php?docId=3811, http://www.trizminsk.org/e/213003.htm

Петров В. Появление и развитие системы стандартов. Материалы по истории развития ТРИЗ. Тель-Авив, 2007. – 217 с. http://www.triz-summit.ru/ru/section.php?docId=4758

Петров Владимир. История развития стандартов: ТРИЗ / Владимир Петров. [б. м.]:Издательские решения, 2018. – 208 с. —

ISBN 978-5-4493-0863-4

Вернуться

1011

Альтшуллер Г. С. Физэффекты – инструменты технического творчества. //Техника и наука, 1981, №1. – С. 17—19.

Вернуться