Коллаж обложки выполнен дизайнером Афанасьевой А.И.

Авторские фото: Афанасьева И.В.

Солнышкам моим, с любовью, посвящается!

Часть-3

Каркасная конструкция гораздо проще и интуитивно понятнее, не требует профессионального мастерства, каких-то особых навыков, в отличие от изготовления сруба. Фундамент под баней и верандой не монолит, приделан встык. Строительство каркаса начинается так же, как и сруб (о строительстве сруба я писал в первой части книги) с цокольной доски (брус 150х50мм), на нее укладывается первый, несущий всю нагрузку брус (брус100х100мм). Укладка первого это, пожалуй, наиболее ответственный этап стройки, оттого, как он будет сделан, зависит весь каркас в целом. И не забываем про антисептик, прокрашиваем все доски и брус три раза с перерывом в двенадцать часов для лучшей пропитки и сушки.

Чтобы по весне под полом не скапливалась вода, засыпал с десяток тележек песка, поверх него разложил куски старого рубероида, для лучшей гидроизоляции подпольного пространства и отпугивания грызунов, крыс и мышей.

Песок засыпали, разложен рубероид, ну не ходить же по готовому. Надо делать пол, все бросили, ставим половые лаги.

На веранде будет только черновой пол, с утеплителем базальтовой ватой. Всю голову сломал прежде, чем придумал, как уложить базальт. А все гениальное просто. К нижней плоскости половых лаг (брус 200х50) привинтил на шурупы 150мм доску. На получившиеся выступы по краям уложил обрезки досок, а по ним уже расстелил базальтовую вату. Все, можно настилать половую доску.

В углах цокольный брус стыкуется способом в полдерева. Рулеткой проверяются диагонали уложенного бруса, разница в размерах не должна превышать 1-2см. Уровнем проверяются горизонтали. Далее брус крепится к фундаменту анкерными болтами. Я крепил уголком на шурупы, не самый удачный способ. Два несущих бруса (брус100х100мм) прибил к бане 150мм гвоздем, вторую пару несущих выставил по углам, проверил уровнем на отклонение по вертикали, скрепил с несущим брусом уголком на 50мм шурупы. (Сборка каркаса – это уголок и шурупы. Сотни шурупов придется завернуть за время строительства. Значит, надо обязательно иметь в хозяйстве аккумуляторный шуруповерт, с набором запасных бит). Далее крепим несущий брус к верхней обвязке (брус100х100мм), так же скрепляя на уголок шурупами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.