Импотенция
Причины, симптомы, лечение
Аркадий Назипов

© Аркадий Назипов, 2019

ISBN 978-5-0050-5076-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

– это состояние, при котором нарушается эректильная функция, появляются проблемы с интимной жизнью. Заболевание возникает по ряду причин и требует комплексного лечения для восстановления работы половых органов. Мужская физическая импотенция 

Импотенция: что это

– это патологическое состояние, при котором нарушается естественный процесс возникновения эрекции. Болезнь проявляется неспособностью полового органа приходить в состояние возбуждения. Импотенция

При импотенции появляются сложности не только с возникновением, но и сохранением эрекции. Если половой член приходит в состояние возбуждения, то сексуальный акт длится недолго, мужчина не доходит до оргазма. Также импотенция проявляется быстрым семяизвержением, отсутствием сексуального влечения и низкой чувствительностью половых органов.

В каждом случае импотенция рассматривается индивидуально. Для кого-то половое бессилие проявляется в виде кратковременного сексуального контакта, для других – полным отсутствием интимной жизни. Учитывая, что мужчины не любят жаловаться на проблемы «ниже пояса», часто импотенция становится следствием отсутствия лечения заболеваний репродуктивной системы.

Основные виды заболевания

В медицине импотенция подразделяется на два вида:

– возникает по физиологическим причинам (заболевания половых органов). Органическая

– развивается на фоне неуверенности в себе, закомплексованности и других психологических причин. Психологическая

Также врачи выделяют частичную импотенцию, что значит временное нарушение эрекции и полную импотенцию, при которой интимная близость невозможна из-за половой слабости.

Органическая импотенция

Органическая импотенция развивается медленно, на фоне венерических заболеваний, простатита, аденомы, доброкачественных и злокачественных образований. К этому виду также относится снижение эрекции по возрастным причинам.

Особенностью органической импотенции является сохранение сексуального желания на психологическом уровне. При этом влечение не помогает эрекции – ее либо нет, либо она быстро пропадает.

Особенности:
постепенное начало;
отсутствует возбуждение в утренние часы;
эякуляция в норме;
половое влечение сохранено;
дисфункция возникает по любым причинам.

Психологическая импотенция

Наступает на фоне психогенных факторов. Это неудавшийся половой акт, комплексы по поводу внешности, размера полового члена и т. д. Изначально секс сокращается по времени, исчезает психологический комфорт во время него. Мужчина старается избегать сексуальных контактов, что приводит к ухудшению отношений в паре и нервной обстановке, которая еще больше усугубляет состояние партнера.

Лечить психологическую импотенцию трудно, если больной не осознает причину своего дискомфорта и отсутствия стремления к полноценному половому акту. В любом случае, пациент нуждается в помощи грамотного психолога и андролога.

Эректильная дисфункция происходит по нескольким причинам, которые подразделяются по видам:

Определить причину импотенции очень важно для восстановления полового влечения и возвращения нормальной эрекции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.