Рождение
Сборник стихов
Алина Сапожникова

© Алина Сапожникова, 2019

ISBN 978-5-0050-4270-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Алина Сапожникова

От автора

Меня зовут Алина и мне 13 лет. Мой поэтический дар начал проявляться во втором классе, а первыми читателями стали родители, мой учитель и знакомый бард Борис Дождь.

Конечно же первые произведения были очень наивные и кое-где плохо рифмовались, однако был хороший совет – писать еще и еще. Первые стихи, напечатанные на принтере, были очень тепло воспринят близкими людьми. И уже в 2017 году в сборнике литературного клуба Трудовая было помещено 15 лучших моих произведений.

Муза ко мне приходит весьма неожиданно, порой не вовремя и на очень разные темы. Поэтому у меня есть разные стихи: лирические и веселые. Но больше всего сейчас мне нравиться философствовать о жизни, о смысле бытия.

Стихи

Таинство ночи

Когда часы 12 бьют
Все закрывают глазки
Добро крадётся там и тут
Всё делает с опаской
Летят, порхают феи
И с ними их король
А хочешь их увидеть?
Глаза ты приоткрой!

Май 2015

Смысл жизни

Я думала над смыслом жизни,
Когда сидела в темноте.
Пусть мама с папой навечно
Со мною будут на земле.

А смысл жизнь – сотворенье
Напишешь хоть стихотворенье.
Напишешь с чистого листа,
Кода приходит рифма… да

апрель 2015

Стихи о маме и для мамы

Каждый день я тебе говорю,
Как сильно и крепко тебя я люблю.
Хотя иногда я с тобой унываю,
Но мне всё равно, я тебе повторяю,
Как сильно тебя я люблю!
Улыбок букет и солнца привет
Тебе я от чистого сердца дарю!

13.01.2016

Ты не горюй о прошлом, мама!
Давно дни новые летят.
Часы бегут, идут, спешат.
Назад оглядываться не велят.
А мы живем, а мы цветем
И песни новые поем.

9.09.2016

Родная, прошу тебя, прости меня
За все доставленные грусти и печали.
Тебя разочаровать хочу едва ли.
Но я взрослею… Не щадит нас время!
И я несу ошибок тяжких бремя.
Прошу тебя их отпустить,
Чтоб я смогла спокойно дальше жить!

12.10.2016

Полна моя любовь восторга и печали!
Моя симпатия так искренна к тебе…
Дарю стихотворенье моей маме,
В котором расскажу вам о весне.
Нет, не о той, что после зимней стужи
Оборотит снежок в большие лужи.
А сочинение мое о том, кто
Хладным, зимним вечерком
Придет, меня своей любовью в миг согреет
И все мои печали объятьями развеет.
Есть у нее ключи от сердца моего
Вы догадались почему так называю я ее?

17.11.2016

Ты прости меня за то, что я такая…
И за что же, мама, любишь ты меня?!
Я не сею доброты, нигде не побеждаю
Для меня важна одна моя семья.
В этих строках извинения за горе.
Что несу я вместе с радостью тебе.
Господи, подай же мамочке моей покоя,
Ну и измени хоть что-нибудь во мне!
Я знаю, может плачу понапрасну.
– И это мелочи, – мне скажешь ты
Но пусть лицо твое при этом будет ясным!
Светлее самой чистой человеческой души.

12.02.2017

Человек и Бог

Молитву может каждый лодырь прочитать.
Да вот не каждому дано ее понять.
Нам все нам отдал Отец небесный -Бог,
А человек вдруг занемог!
Он все отдал… Ну как же так?! —
То человека был косяк!
И кто из рая в каменные джунгли превратил планету?
Во что мы верим, и чего мы ждем?
Любовь вселенская уж потерялась где-то
Мы не рисуем, не пишем, не поем…
Ты спрашиваешь: как же так?!
Да мы ушли в планшеты с головой.
А что от этого произойдет с твоей судьбой?
Ты станешь лучше, станешь ли счастливей?
Лишь станешь злей, глупей и горделивей!

12.10.2016

Братья наши меньшие

Порою жалко мне бывает маленьких существ,
Что на руках у нас спасенья ищут.
Когда метель взлетает до небес
И в подворотне злобный ветер свищет.
Котёнок маленький всё трётся у окна.
Метель же хочет заморозить,
Скорей лишить его тепла.
Чтобы не смог ее он потревожить.
И всё же происходит как всегда:
Метель опять останется одна.
А возле нашего крылечка лежит застывшее колечко.
Котенок так в тепле нуждался, весны он так и не дождался.

23.10.2016

Жизнь современного школьника

Мы живем, не замечая часы с минутами.
И уже запутались с жизненными маршрутами.
Последние силы вкладываем в доклады,
До глубокой ночи готовим рефераты.
Мы с головой в учебу погружаемся.
И не смотря на большую усталость стараемся.
Выходные приходят, чтоб мы отдохнули
И глупые, надоевшие маски рабочих стянули
Чтобы побольше на улице погуляли мы,
И чтобы вместе с друзьями встречались бы.

9.12.2016

Грани любви

А что же было раньше? – спрашиваем девушку, что в одиночестве сидит.
А что сейчас? – При этой фразе сердце девушки кричит:
«Ведь я его так искренно любила и боготворила!
Готовила и ужин, и обед… И чем же отозвался он в ответ?!»

А был тот парень истинно красив, да только вот тщеславен и ленив.
И до сих пор девичье сердце не признало, что глупую ошибку совершало,
Когда поспешно да сказало…

Круговорот жестокости

Дети – это наши ангелы! – считают все вокруг.
Да разве это ангелы? —скорее демонический круг.
Мизер любви, во многих море жестокости,
А сколько из-за того в сердцах родных печали,
Раскаленности, отчаяния и обреченности.

Но если дети такие, скажите какие же взрослые?
Не те ли же дети, но только рослые.
Но только с умом и без капли жалости,
Творят еще хуже и страшнее шалости.

Крылья вдохновенья

В далекие края ты улетишь
Когда на крылья вдохновенья
Под звездами с луною ты паришь,
Оставив позади все огорченья.
Когда сгущается туман,
И мрак ночной окутал город.
И тихую мелодию поет баян.
Ты соберёшь планеты в звездный обод.

31.01.2017

Обида в сердце

Когда в уме одни холодные слова.
Мы говорим их, воздуха набрав едва!
Ведь люди могут просто так,
Не думав воду пенить.
А близкий человек ведь может
В эту речь поверить.

Снегири

Вот небо голубое облаками затянуло
Пушистые сугробы смотрят ввысь.
К окну девчонки взор вдруг притянуло.
Сказала другу своему: – ты присмотрись.
На дереве соседнем снегири сидели
О чем-то тихо ворковали, пели…
И вдруг все вместе молнией взлетели.
Разочарованная Оля от окошка отошла
И тихо прошептала, не спеша:
Куда, да и зачем вспорхнули снегири?
А друг ответил: прилетят еще они

02.02.2017

Семейная жизнь

Денег мужу я дала,
Чтобы галстук он купил.
Не осталось не рубля,
Все те деньги муж пропил.

Я стирала, убирала,
Пылесосила, взбивала.
Помоги мне даже дети.
В гости к нам придут соседи.
Вот пришли, а тут с дивана
С оборванными штанами
Поднимается мой муж
Пьяный вдрызг и неуклюж

28.02.2017

Про Интернет

За компом сидела дочка.
Мама входит, говорит:
– Ты глаза себе испортишь!
Голова-то не болит?
Ну а дочка отвечает:
– Мам, ни виновата я!
Интернет меня хватает, не пускает никуда!

Слышу ор из детской спальни.
Захожу и вижу вдруг:
Дети ходят вверх ногами,
Опрокинулся утюг…
Я спросила у детей:
– Что вы учудили?!
– Мы хотели, чтоб скорей интернет включили!

1.03.2017

Восьмое чудо света

Восьмое марта и восьмое чудо света.
Восьмое чудо света – это женщины, друзья!
Коль вы хотите, обойдите всю планету.
И убедитесь: лучше их найти нельзя!

3.03.2017

Серость бытия

Безумный блеск в моих глазах,
И жажда сумасшедших приключений,
Сбывающихся лишь в моих мечтах,
Раскачивают душу странным рвеньем.

И каждый день, как скучный сон,
Другими снами отражается.
И прерывается это лишь порой,
Когда мой образ хищно ухмыляется.

Нет этот мир совсем не для меня!
Он блещет серыми цветами всех нормальных.
И покидать его я буду, говоря:
«Идите прочь кто хочет сделать жизнь мою моральной!»

06.04.2017

Мир страхов

Темная ночь холодом дышит.
Ты можешь кричать – никто не услышит!
Ты будешь спать и видеть кошмары.
И будут светиться, как страшные фары
Во тьме чьи-то злые глаза.

Они разорвали тебя б на кусочки,
Но это во тьме лишь яркие точки
Поверь, это только еще цветочки
Ведь жизнь будет вечно на мир это зла.

Где каждый день, без разбору и совести
Свершаются смерти ужасные повести!
Без всяких причин и без колебания
Не может мир без кровавого знамени.

20.04.2017

Смутные образы утра

Что случилось? Лишь стук колёс
И туманом окутанный город.
Что случилось? Ты это всерьёз?
Что ждёт нас в будущем скором?
Тихо туман покрывает сознанье,
Быстро мечты станут очарованьем.
И нам всё равно, что кто-то потерян,
В добро мы вновь неосознанно верим.
Мелодичнее скрипки
Звучит голос рассудка.
Когда одурманена ранняя тишь,
Песню прекрасного утра
Тихо мне шепчет камыш.

8.05. 2017

Музыка океана

Тихо и нежно звучит фортепиано.
С торжественной дрожью поёт баян
Прекрасную песню океана,
Слова которой не знаю я сам.
Волшебные ноты в воздухе пляшут
Слагаясь в загадочный, нежный вальс
Они нам кричат, они нам машут,
За горизонт улетая вдаль.

14.05.2017

Жизни дар

Тот час, который жду я с замираньем сердца,
Быть может никогда и не настанет.
Надежда канет в океан безбрежный
И в бездне облаков отчаянья растает.

Ведь жизнь не может длиться вечно.
Мгновения, минуты и года
Ты можешь их прожить беспечно
И тихо кануть в бездну навсегда…

Ведь каждый день, как светлый дар
Дается нам, чтоб от обид остыли,
И сберегли мы в сердце жизни жар,
Чтоб в памяти всех близких сохранили.

10.06.2017

Летать не в мечтах

Лазурное море и тихий берег
Щекочут во мне желание петь.
Счастье мое зависит от веры
Я верю, за жизнь я смогу все успеть!

Пусть каждый, однажды задумавший сказку
Вечно жить будет в наших сердцах
Добавив в жизнь нашу ярких красок
Он стал достоин летать не в мечтах.

1.07.2017

Серость бытия

Безумный блеск в моих глазах,
И жажда сумасшедших приключений
Сбывающихся лишь в моих мечтах,
Раскачивают душу странным рвеньем.
И каждый день, как скучный сон,
Другими снами отражается
И прерывается это лишь порой
Когда мой образ хищно ухмыляется.
Нет этот мир совсем не для меня!
Он блещет серыми цветами всех нормальных.
И покидать его я буду, говоря:
«Вам не удастся, сделать жизнь мою моральной!»

06.04.2017

Мир страхов

Темная ночь холодом дышит.
Ты можешь кричать! Никто не услышит!
Ты будешь спать и видеть кошмары.
И будут светиться, как страшные фары
Во тьме чьи-то злые глаза.
Они разорвали тебя б на кусочки,
Но это во тьме лишь яркие точки
Поверь, это только еще цветочки
Ведь жизнь будет вечно на мир этот зла.
Где каждый день, без разбору и совести
Свершаются смерти ужасные повести!
Без всяких причин и без колебания
Не может прожить без кровавого знамени.

20.04.2017

Смутные образы утра

Что случилось? Лишь стук колёс
И туманом окутанный город.
Что случилось? Ты это всерьёз?
Что ждёт нас в будущем скором?
Тихо туман покрывает сознанье,
Быстро мечты станут очарованьем.
И нам всё равно, что кто-то потерян,
В добро мы вновь неосознанно верим.
Мелодичнее скрипки
Звучит голос рассудка.
Когда одурманена ранняя тишь,
Песню прекрасного утра
Тихо мне шепчет камыш.

8.05.2017

Музыка океана

Тихо и нежно звучит фортепиано
С торжественной дрожью поёт баян
Прекрасную песню океана,
Слова которой не знаю я сам.
Волшебные ноты в воздухе пляшут
Слагаясь в загадочный, нежный вальс
Они нам кричат, они нам машут,
За горизонт улетая вдаль.

14.05.2017

Жизни дар

Тот час, который жду я с замираньем сердца,
Быть может никогда и не настанет.
Надежда канет в океан безбрежный
И в бездне облаков отчаянья растает.
Ведь жизнь не может длиться вечно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.