Следы предков
Книга 2
Михаил Иванович Большаков

© Михаил Иванович Большаков, 2019

ISBN 978-5-0050-2619-4 (т. 2)

ISBN 978-5-0050-2617-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

МИХАИЛ БОЛЬШАКОВ

СЛЕДЫ ПРЕДКОВ

Книга 2

О книге.

Древние предки знали о природе, ее законах и свойствах больше нас. Огромная часть этих знаний, к сожалению, была безвозвратно утеряна. «Если в прошлое выстрелить из пистолета – будущее выстрелит в тебя из пушки», – правило выкованное жизнью! Еще остались на Планете местечки, раскрывающие тайны природы и истории. Таким уникальным, энергетически сильным местом – есть уголок южной, земли на юге Одесчины, со славным историческим прошлым, ранее называемый: Ахиллия, Буджак, Бессарабия. О местных чудесах природы и царящей здесь атмосфере, дарящей необычные ощущения подъема энергетики, ходят легенды. Перед Вами – вторая книга «Следы предков» продолжение истории славной Причерноморской земли, с комментариями экспертов.

Следы предков в преданиях Древнего Буджака.

«Задача историка состоит в том, чтобы в парадоксах и путанице истории находить реальный смысл» В. О. Ключевский.

Известно, что древние предки знали о природе, ее законах и свойствах больше нас. Огромная часть этих знаний, к сожалению, была безвозвратно утеряна. Извечно, история излагалась по велению времени и прихоти монархов… Отсюда происходят нестыковки, расхождения в деталях, событиях и фактах!

«Если в прошлое выстрелить из пистолета – будущее выстрелит в тебя из пушки», – правило выкованное жизнью! Модно ныне и альтернативное ее изложение. По версиям иных «новоявленных деятелей от науки», авторов тематических статей на тему из истории Древней Руси наши предки, представляемые отсталыми дикарями, жившими на болотах, не совершали доблестных подвигов и не боролись с врагом за свою землю. Подобные альтернативные исторические сведения, порой напрямую оскверняющие память о наших пращурах, – это идеологическая диверсия от «проплаченных», либо психически нездоровых людей. Главная цель такой деятельности – принижение исторической значимости русичей – русов – ариев.

К сожалению, подобным примитивным подходом к изучению отечественной истории до сих пор страдают псевдоучёные и религиозные деятели с ортодоксальным видением, ведущие отсчет истории Руси с отдельно взятого периода. Преподносится мысль о том, что история Руси началась с ее Крещения, укоренилась в сознании общества настолько, что мало кто всерьез пытался бы отследить родословную великого народа. Сегодня известно множество фактов, подтверждающих существование великого народа более 30 тысяч лет назад! Радует, что есть настоящие ученые, писатели – патриоты, несущие нам крупицы исторической правды. Также, систематизированы археологические находки разных исторических периодов Руси. Остались еще на Планете местечки, которые также раскрывают нам некие тайны природы и истории. Есть такое уникальное, энергетически сильное место – уголок южной, земли на юге Одесчины, ранее называемый: Ахиллия – земля Ахилла, Буджак, Бессарабия со славным историческим прошлым. О местных чудесах природы и царящей здесь атмосфере, дарящей необычные ощущения подъема энергетики, ходят легенды. Сюда стремятся туристы, рыбаки и отдыхающие, за новыми впечатлениями, чтобы побыть наедине с красивой природой и зарядиться здоровьем и бодрым настроением у моря и в живописной дельте Дуная. Есть среди приезжих, люди вдумчивые – желающие почерпнуть исторические, интересные сведения и знания об этой древней земле. Это неравнодушные патриоты, по крупицам собирающие историю Родины из археологических находок, народного фольклора, сказаний, былин, мифов и легенд, несущих порою больше исторического смысла, чем заказанные монархами летописи… В книге, раскрыта авторская версия «надиктованных Свыше» событий истории этой славной земли в Северном Причерномории, а также изложены многочисленные археологические находки и комментарии экспертов.

В октябре 2018 года наш город – Килия, в очередной раз отметил свой 2700-летний юбилей! Впервые этот юбилей город праздновал в 2002году, после известного Постановления Кабинета Министров Украины №878 от 26.06.2001г. «Список исторических городов и местечек Украины». В нем, отмечается, что Килия основана в 7 веке до н.э. без ссылок на источник и основания.

Местный краевед-историк Райнов Б. А., ранее, на протяжении 6 лет неоднократно обращался в Кабинет Министров за разьяснением ситуации, но ответа не получил. Многочисленные научные источники опровергали это утверждение. В их ряду результаты и научные факты палеогидрологии Черного моря. Примечателен, например ответ Бруяко И. В., доктора исторических наук, директора Одесского археологического Национальной академии наук Украины музея и центра археологических исследований: «Археологи и историки, занимающиеся изучением древних культур Нижнего Дуная, не располагают никакими данными, которые подтвердили бы такой древний возраст Килии».

Ученые древности Геродот (485—425гг. до н.э), Полибий (200—120гг. до н.э) Страбон (64—24 гг. н.э) -исследователи – географы не уделили строчки описания нашему городу…. (?)

Не станем впадать в ступор от этого! Имеются и другие, современные ученые, предполагающие более смелые версии древности города! В частности, ростовский парапсихолог и исследователь Кандыба Д. В. причислил Килию к одному из древних центров страны руссов, существовавшим задолго до первого Всемирного потопа – 13500 лет назад уничтожившего всякие следы (см. стр.538, «Духовность и физическое совершенство», 1995г., Ростов-на-Дону) …Не стану упоминать наиболее радикальных «краеведов, ученых» – фантастов, а также их версии о том, кто вырыл котлован под Черное море (!), и о Килии, как древней столице и города-матери Иисуса Христа и Рамы…….

Эффект иллюзии правды – тенденция верить, что информация правдива, когда ее повторяют много раз. Благодаря ему, мы часто оказываемся в окружении лжи. Особо много ее в мировой истории. Масса фактов, узнанных нами на уроках истории в школе, оказались лживыми.

До сих пор имеются неразгаданные веками тайны. Особенно интересным, являются «факты» – представляющие собой смесь легенд и реальной истории. Резюмируя данные палеогидрологии делаем вывод, что Килия, в месте ее нынешнего расположения, в 7 веке до н.э. быть не могла, поскольку местность эта была сокрыта морем, после «Всемирного потопа». Наиболее приемлемой для академической науки считается гипотеза, согласно которой сказания о Всемирном потопе у народов Ближнего Востока, нашедшие отражения затем в Ветхом Завете, являются воспоминаниями о катаклизме, датируемом примерно 5500 годом до нашей эры. Именно в тот период из-за грандиозного землетрясения Чёрное море перестало быть замкнутым морем. Уровень воды поднялся на 140 метров, Средиземное море оказалось соединённым с Чёрным, через проливы, а береговая линия увеличилась вдвое, затопив территории, которые на тот момент были самыми густонаселёнными людьми районами. Память об этой природной катастрофе, уничтожившей огромное по тем временам число людей, согласно данной теории, и трансформировалась затем в сказания о Всемирном потопе. Почти в 2 раза увеличилась площадь зеркала. Вода прибывала по 10 кубических миль в сутки, уровень повышался на 10 см, море стало глубже примерно на 150 метров. Длина прежде впадавших в море рек сократилась на десятки километров. Под воду ушли строения и следы поселений. Древнее русло и долина Дуная просматривается из космоса под толщей черноморских вод. Там, у древнего русла Дуная, находящегося значительно далее на юго-востоке от острова Змеиный (!), под толщей морской воды и надо видимо искать следы древнего городища Килия. Известно, что позже произошла стабилизация природообразовательного процесса и начала развиваться древнейшая культура цивилизации. Предлагаю на время окунуться в древний мир нашей местности – Буджака* и принять к сведению найденные археологами артефакты, свидетельствующие о древнейших культурах цивилизаций существовавших задолго до нашего времени!

В блокнот краеведам: Буджак – историческая область на юге Бессарабии, занимающая южную часть междуречья Дуная и Днестра, на востоке омываемая Чёрным морем.

На севере историческая граница Буджака проходила по Верхнему Траянову валу. На его территории расположена Буджакская степь, включает в себя часть дельты Дуная.

Ныне это юго-западная часть Одесской области Украины и южные районы Молдавии * (*примечание: Материал из «Википедии» – свободной энциклопедии).

Информация к сведению:

Периодизация исторических периодов:

Доисторический период – каменный век (палеолит, мезолит, неолит). Самыми значительными событиями этого времени были установление современного климата в мезолите, одомашнивание животных и освоение культурных растений в неолите.

• Бронзовый век. Освоение человеком металла. Сначала это была медь (медный век, он же халколит или энеолит), а после изобрели её сплав с оловом – бронзу. В это время была освоена письменность и первые письменные источники о истории. Главные государства этого времени: Египет, Шумерское царство, государство хеттов. После изобретения способа добычи железа происходит обвал цивилизаций основанных на бронзе, и коллапс бронзового века.

• Железный век. Освоение технологии выплавки железа, этот металл стал широко доступен и значительно расширил возможности людей. Главными государствами этого времени были Ассирийское царство, Израильское царство, Персидская империя, Древняя Греция и Древний Рим. В конце железного века произошло зарождение раннего христианства.

Древний мир – период в истории человечества, выделяемый между доисторическим периодом и началом средних веков в Европе… Термин «классическая древность» (или античность) обычно относится к греческой и римской истории, которая начинается от первой Олимпиады (776 г. до н. э.). Датой окончания европейской древней истории обычно считают год падения Западной Римской империи (476 г.н.э). История (исторический период) в классическом понимании начинается с появлением письменности. Продолжительность письменного периода истории составляет примерно 5—5,5 тыс. лет, начиная от появления клинописи у шумеров. Период, предшествующий её появлению, называют доисторическим периодом. В историографии выделяют следующие крупнейшие периоды мировой истории:

• Первобытное общество: на Ближнем Востоке – до ок.3000 года до н. э. (объединение Верхнего и НижнегоЕгипта);

• Древний мир: в Европе – до 476 года н. э. (падение Римской империи);

• Средние века: 476 год – конец XV века (начало эпохи Великих географических открытий);

• Новое время: конец XV в. – 1918 год (окончание Первой мировой войны);

• Новейшее время: 1918 год – наши дни.

Археология и древняя история Буджака (южных районов Одесской области).

Итоги археологических экспедиций. Курганы, скифские погребения и могильники. Раскопки и находки. Артефакты и клады. Описание древних культур края.

Остров Змеиный

Первая научная экспедиция на остров состоялась в 1841г., под руководством археолога и историка, организатора Одесского отделения Императорского общества истории и древностей Мурзакевича Н. Н. Было обнаружено и описано много ценных и древних артефактов. И до сих пор остров Змеиный является кладезем находок и вероятным местом нахождения Щита Ахилла!

Село Васильевка

Мезолитическое местонахождение в одном километре к северу от села на обрыве восточного берега озера Китай. Археолог Шмаглий М. М. в 1967г. раскоп на площади 70 на 50 м (стоянка эпохи мезолита, кремниевые предметы, часть которых в Одесском музее). Две византийские монеты Юстиниана I 527 – 565 годов и Маврикия 582 – 602 годов найдены на территории села.

Город Вилково

Византийская монета «фоллис Юстиниана I» найдена на территории города.

Село Десантное

Курган, содержащий 17 погребений, раскопан в долине реки Дунай, в 0,2 километрах от плавней. Другой курган раскопан в 4 километрах к юго-западу от села, в четырех километрах от шоссе на город Вилково, в 0,5 километрах от плавней реки Дунай. В нем обнаружено 19 погребений, в том числе 13 – ямной культуры, несколько – эпохи поздней бронзы. Курган в 1,5 километрах к юго-востоку от села, к востоку от дороги в село Приморское у ее развилки.

Станция Дзинилор

Курганная группа из восьми курганов раскопана у станции на плато левого берега балки системы реки Еника, западней от дороги на село Приозерное. Обнаружено 45 погребений! В том числе, – шесть – ямной культуры, 15 – эпохи средней бронзы, три – эпохи поздней бронзы, четыре – сарматских, четыре – позднекочевнических.

Город Килия

Бронзовый кинжал ХV – ХIV веков до нашей эры, две римские медные монеты Констанция II (323 – 337 годов и 337 – 361 годов) найдены на территории города. Поселение гумельницкой культуры, эпохи средней бронзы и черняховской культуры в пригороде города Килия на Омарбии, в 0,5 километрах к юго-востоку от этого пригорода на плато, с юго-востока ограничено балкой, впадающей в долину реки Дунай, площадь 400 на 250 метров. Раскоп этот в 1964 году проводили археологи В. З. Сазонов и И. Т. Черняков.

Село Мирное

Позднемезолитическая стоянка и трипольское поселение Мирное в 0,5 километрах к юго-западу от окраины села на правом берегу реки Дракуля, раскапывалось. Позднемезолитические местонахождения: Мирное II в 1,5 километрах к юго-востоку от села на правом крутом берегу реки Дракуля в 0,3 километрах к вотсоку от магистрального канала Татарбунарской оросительной системы; Мирное III в 0,3 километрах к юго-западу от села, к югу от стоянки Мирное на правом берегу реки Дракуля. Поселение эпохи средней бронзы и первых веков нашей эры Мирное I к северо-западу от села на правом берегу реки Дракуля, площадь – 800 на 150 метров. Поселение бронзового века и черняховской культуры в верхней части пологого склона правого берега реки Дракуля, площадь 100 на 150 метров. Поселение эпохи поздней бронзы и черняховской культуры к юго-западу от села на левом берегу одного из правых притоков реки Дракуля рядом с полевым станом бригады №2, площадь – 150 на 200 метров. Раскапывалось. Поселение первых веков нашей эры Дракуля I на левом берегу реки Дракуля по обе стороны дороги на село Шевченково, площадь 500 на 150 метров. Поселение золотоордынского времени в 1,5 километрах к юго-западу от села на склне правого берега реки Дракуля. Курган в 5 километрах к западу от села на плато левого берега реки Дракуля. Курган «Дракул» раскопан в трех километрах к западу от села, в 0,7 километрах к северо-западу от полевой бригады №2. В нем обнаружено 150 погребений, в том числе одно – первых веков нашей эры, 149 – позднекочевнических. Курган раскопан в четырех километрах к востоку от села, в в 0,17 километрах к северу от дороги Мирное – Шевченково. Выявлено 17 погребений, в том числе 10 – ямной культуры, одно – культуры многоваликовой керамики, пять – эпохи поздней бронзы. Курган в 2,5 километрах к юго-западу от села. В 1963г., в 1967гг. работала группа археолога М. М. Шмаглия и в 1981г. – группа под руководством В. Н. Станко (см. «Древности Северо-Западного Причерноморья» В. Н. Станко, «Наукова думка», Киев, 1981г.)

Село Ново-Николаевка

Поселение эпохи поздней бронзы и черняховской культуры к югу от села на правом берегу реки Нерушай, площадь 200 на 300 метров. Курган к северо-востоку от села у развилки дорог на село Примоское и село Новониколаевка.

Село Новоселовка

Поселение бронзового века, черняховской культуры и славян IХ – ХI веков Новоселовка I на восточном берегу озера Китай, площадь 150 на 2500 метров. Поселение первых веков нашей эры к северо-западу от села, у северной оконечности озера Китай. Черняховское поселение Китай в 2 – 3 километрах к западу от села, к югу от Нижнего Траянова вала на пологом склоне восточного берега озера Китай, площадь 2,5 – 3 гектара. Два поселения черняховской культуры к северо-западу от села на восточном берегу озера Китай, в небольшой балке у Южного Траянова вала. Большая курганная группа на северо-западе от села, на плато на восточном берегу озера Китай. Археологические раскопки проводили: в 1954году Московский археолог Г. Ф. Федоров, в 1969 году А. В. Гудкова и в 1974 году А. А. Гудкова.

Село Помазаны

Курганная группа из трех курганов раскопана в 1,5 – 1,6 километрах к западу от села на плато, обнаружено 28 погребений, в том числе 8 ямной культуры, два эпохи средней бронзы, семь – эпохи поздней бронзы, одно скифское, четыре сарматских, одно – печенежское.

Село Приморское

Курганный могильник из 3 курганов раскопан в семи километрах к северу от села у трассы, и канала Дунай – Сасык, обнаружено 62 погребения, в том числе одно – энеолитическое, четыре – ямной культуры, 16 – позднеямной, 14 – катакомбной, 9 – сарматских, два – кочевнических.

Село Приозерное

Поселение эпохи средней бронзы, первых веков нашей эры и славян IХ – ХI веков Приозерное II в 0,4 километрах к юго-востоку от села на правом берегу ручья, впадающего с запада в озеро Китай, площадь 350 на 70 метров. Поселение бронзового века в 1,1 – 1,5 километрах к юго-востоку от села, к северу от дороги на село Червонный Яр, на западном берегу озера Китай, площадь 500 на 500 метров. Поселение первых веков нашей эры на северо-восточной окраине села, на западном берегу озера Китай, площадь 150 на 200 метров. Курган на западной окраине села. В 1988г. раскопки проводила экспедиция Гудковой А. В.

Село Старая Николаевка

Поселение бронзового века к востоку от села на левом берегу реки Нерушай. Поселение эпохи поздней бронзы и первых веков нашей эры к юго-востоку от села на мысу правого берега реки Нерушай. Поселение эпохи поздней бронзы и черняховской культуры Старониколаевка II юго-восточней села на левом берегу реки Нерушай. Два кургана к северо-западу от села у дороги. В 1963г. археологическая экспедиция М. М. Шмаглия, обнаружила поселения «черняховцев» («Николаевка-1»), сабатиновцев («Николаевка-2») и поселение эпохи Верхнего Палеолита, не менее 10000 тому! («Николаевка-3», на правом берегу реки Нерушай).

Село Старые Трояны

Поселения первых веков нашей эры: Старые Трояны II – на высоком берегу реки Киргиж-Китай, у шоссе на город Измаил; Старые Трояны III – на западном берегу озера Китай на середине дороги между селами Старые Трояны и Приозерное. Поселение бронзового века и славян IХ – ХI веков Старые Трояны I на южной окраине села на западном берегу озера Китай, площадь 50 на 1000 метров. Поселение первых веков нашей эры Остров на северном краю озера Китай, в пойме между устьями реки Киргиж-Китай и реки Алияга, на возвышенности возле дамбы, по которой проложена дорога в село. Два кургана на северной окраине села. Курган в 2,5 километрах к северо-востоку от села на мысу между реками Ташлык и Киргиж-Китай в месте их впадения в озеро Китай. Раскопки проводила в 1963г. группа археологов М. М. Шмаглия, в 1966г. экспедиция Н. М. Кравченко и в 1969 году экспедиция А. В. Гудковой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.