О любви
Марина Белобров

© Марина Белобров, 2018

ISBN 978-5-4493-5964-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Любовь… Это чувство лёгкости и невесомости, когда хочется делать что-то невероятное…

Когда сердце и душа согреты необыкновенным теплом…

Когда хочется просто жить…

Жить и знать, что ты кому-то нужен…

Не теряйте свою любовь…

Любите и будьте любимы…

М. Белобров

Роза красная…

Роза красная в снегу, сердца половинка
И забыть всё не могу то, что так любила,
Сейчас укрыто снегом белым, замело,
Не отыщешь, не вернёшь ничего…
Кружат птицы в небе хмуром далеко,
Мне бы к ним подняться ухватившись за крыло,
Улететь туда, где живёт моя мечта,
Что в этой жизни угасла навсегда…

ПРИПЕВ:

Лепестки от красной розы,
Опадают на ветру,
По щеке стекают слёзы,
Тая тихо на снегу,
Опадают лепесточки,
Стебелёк оставив лишь,
Не осталось больше розы,
Лишь одна немая тишь…

Лепестки лежат в снегу, как же больно,
Сердце рваное в груди сегодня словно,
Стебелёк усох в нём жизни вовсе нет,
Как и в жизни без тебя идёт рассвет…
Роза красная в снегу, сердца половинка,
Отпечаток на душе, как красная кровинка,
Всё укрыто снегом белым, замело,
Не отыщешь, не вернёшь ничего…

Мой Господь…

Да хранит меня Господь от преступности и лжи,
Среди тысячи дорог, дай мне сил  их все пройти,
Чтоб пройти и не упасть, веру сохранив в душе,
Получив благодать, покаяния в грехе…

ПРИПЕВ:

Мой Господь, ты кричишь и я слышу
И к небу опять поднимаю свои я глаза
И слепо непослушанием тебя я обижу,
Прости за грехи земные своё, ты дитя…
Просвети мою ты душу, чтобы свет пробился в ней
И усиль мою ты веру, чтоб вперёд пошла за ней,
Укрепи меня молитвой, огради меня от бед,
Чтобы жизнь прожить достойно и оставить след…

Колокольный звон взывает, тихо я перекрещусь,
Мне не стыдно пусть все знают, верю я и молюсь,
Грешна в этой жизни, знаю, да простит меня Господь,
На коленях преклоняюсь, да храни меня мой Бог…

Плачь гитара…

Гитара больше не поёт,
Она стоит в углу и плачет,
Струны порваны давно,
Никто не чинит, это значит…
Хозяина уж нет давно,
Она пылится всё тоскуя,
Тепла не будет рук его,
Не содрагнутся больше струны…

ПРИПЕВ:

Плачь гитара, плачь,
Пусть струны порваны играть так больно,
Пусть зазвучит сейчас романс,
Воспоминанием вечеров тех долгих…
Пой гитара, пой,
Пусть песня о любви сейчас играет,
Пусть истечёт из глаз она слезой,
Пусть сердце от любви не умирает…

Закрыт блокнот и нету нот
И черновик уж не отыщешь,
Кто вспомнит песню, подпоёт,
А ты хозяина всё ищешь…
Но так как он, уже никто,
Не сможет подобрать аккорды,
Его не стало, вот и всё
В углу стоишь и струны порваны…

Ключ счастья…

Дайте ключ от двери счастья,
Я устала плакать вновь,
Мне бы с жизнью разобраться
И найти свою любовь…
Выпустить наружу мысли,
Что преследуют меня,
Пусть летят они, как птицы,
Меня оставив навсегда…

ПРИПЕВ:

Отпустите меня, дайте волю мне надышаться,
Чтобы я научилась в этой жизни уже улыбаться,
Чтоб глаза мои заблестели, как в небе звезда
И крылья расправить от счастья, лететь в небеса…

Куда идти мне, подскажите,
Чтобы верным был мой путь,
Если нужно за руку ведите,
Главное, чтоб не обмануть…
Чтобы сердце моё не болело
И жить захотела душа,
Дайте ключ счастья мне в двери,
Пусть к ним приведёт тропа…

Я просто женщина…

Мне так хочется побыть сегодня слабой,
Просто женщиной хочется побыть
И почувствовать себя такой желанной
И желанную любовь взамен дарить…
Мне так хочется улыбаться солнцу
И вдохнуть свежей жизни аромат,
Обмануться хочется иногда порою
И позволить, чтоб свели с ума…

ПРИПЕВ:

А я женщина простая,
Какой создал меня Господь,
Где-то странная, чудная
Идущая среди дорог…
Где-то слёзы пряча снова,
Чтоб не видел их никто,
Улыбаюсь всем на зло я,
Убедив в счастье своём…

Мне так хочется побыть сегодня нужной
В этой жизни, для кого-то  больше всех,
Быть хозяйкою судьбы своей сложной
И уверенно идти за кем то вслед…
Мне так хочется за руку держаться
И почувствовать от той руки тепло,
Мне не хочется совсем притворяться,
Счастливой женщиной хочу быть, вот и всё…

Жизнь, как поезд…

Километры, расстояния,
Стук по рельсам, поезда,
А ты жизнь моя печальная,
Расскажи спешишь куда…
И картинки проплывают,
Словно кадры из кино,
Что-то быстро улетает,
Оставляя, только боль…

ПРИПЕВ:

Жизнь моя, как поезд скоротечный,
Всё бежит и не остановить,
Пассажиры мелькают навстречу
И кричат» жизнь притормози…»

А судьба кондуктор хилый,
Скоростную всё быстрей
И летит с такою силой,
Не угнаться за ней…
Стоп рычаг хочу нажать я,
Ты судьба, притормози,
Хочу выйти, надышаться,
Жизнь моя, ты не спеши…

Пассажиры вновь садятся,
Кто-то вышел, кто-то нет
И со мною дальше мчатся
Стуком колёс пускаясь в бег…
Впереди, что ждать, не знаю,
Может стрелки сменит путь
Или вовсе остановят, скажут
«Выходи мой милый друг…»

Зима вьюжит…

И вновь печальные глаза,
А за окном зима всё вьюжит,
Стекает медленно слеза,
Ведь так тепла сегодня нужно…
Заледенело сердце вновь,
Душа от боли погибает,
Так не хватает нежных слов,
Лишь фонари ветер качает…

ПРИПЕВ:

А снежинки падают, кружатся,
Заметая вновь следы твои,
Отпечатком боли ложатся,
Словно камни моей души…

И на блике лунного света,
Собираю звёзды в образ твой,
Я пытаюсь вновь найти ответы,
Что же натворили мы с тобой…
А за окном зима всё вьюжит,
Сердце разлуку не может принять,
Мы друг другу так сегодня нужные,
Только где тебя мне отыскать…

Слепая…

Сколько раз себе я говорю,
Что любовь бывает очень разной,
Верю так наивно и терплю,
Сердцем доверяясь, обжигаясь…
Сколько раз себе я говорю,
Что душа совсем не защищённая,
Но повторяю я, как в том бреду,
Слепая и совсем влюблённая…

ПРИПЕВ:

Как же слепы, могут быть сердца,
Какой же лживой может быть любовь
И не помогут обручальных два кольца,
Наоборот, всё превращают в боль…

Сколько раз себе я говорю,
Что судьба бывает очень сложной,
Немного успокоюсь и терплю,
Хотя порой бывает невозможно…
Сколько раз себе я говорю,
Что любовь обманчиво коварна,
Но доверяясь, опять за ней иду
И становлюсь женщиной слабой…

Ой ромалэ…

Мне так хочется свободы,
Мне так хочется любви,
В цыганском таборе сегодня,
Я отдыхаю от души…
Вы налейте мне, цыгане,
Бокал красного вина
И пусть гитара заиграет
И пусть звучит песня моя…

ПРИПЕВ:

Ой ромалэ, ой ромалэ,
Братья Вы мои, если бы только знали,
Сердце снова плачет от горькой любви,
Душа рвётся в клочья, на куски…

Кровь бежит по венам, больно,
Не согретая в любви,
Дай совет, цыганка, словно,
Я дитя твоей крови…
Вытри слёзы мне рукою,
Обними, как дочь свою,
Видишь плачу над тобою
И от боли вновь пою…

Мне бы сесть на вороного
И лететь за ветром в след
И не слышать ни слова,
Что приносит много бед…
Я хочу сегодня греться
У цыганского костра,
Чтоб отогрелось моё сердце
И ожила моя душа…

Прости меня мой друг…

Здравствуй, милый друг,
Ну как твои дела,
Знаю, что скучаешь временами…
Прости, что не могу
Писать, я как всегда,
Но не думай о тебе не забываю…
Помню о тебе,
Каждый день и час
И позвонить к тебе я вновь пытаюсь…
Но суета всех дней
Сбивает с ритма нас
С проблемами вновь жизни растворяюсь…

ПРИПЕВ:

Мой друг прости, что нет меня, когда скучно,
Мой друг прости, что не рядом опять,
Что вечно бежим, мы куда-то так срочно,
Забывая порою, что-то главное сказать…

По часам бегут секунды,
Вновь ты ждёшь меня опять,
Что вспомню о тебе, скажу» привет…»
От радости минутной,
Засияют вновь глаза
И улыбкою засветишься в ответ…
Извинившись вновь скажу,
Не на долго я к тебе,
Скоро убегать уже придётся…
Слава Богу жив, здоров
Прошепчу себе в душе,
Ты только береги себя, солнце…

Душа моя…

Пусть от меня ты сейчас далека
В сердце всегда ты как прежде со мною
Я отправляю тебе облака
Вместе с огромною жёлтой луною

Я из звёзд соберу слово любовь
Пусть она тебе с неба сияет
Чтобы знала что всегда ты со мной
Где бы не была ты моя родная
Припев

Душа моя ты жизнь моя
Тобой дышу и живу
Ты мне одна лишь нужна
Тебя одну безумно люблю
Душа моя ты жизнь моя
Другой совсем мне не надо
Ты смыслом стала для меня
И в жизни этой как награда

Если ветер бежит по щекам
Ты просто знай что касаюсь тебя
Я тебя ни кому не отдам
Лучами солнца смотрю в глаза

Образ твой нарисую я вновь
Как мечта я иду за тобою
В моём сердце всегда ты со мной
Будто рядом греешь любовью

Снег…

Снег… За моим окном опять ложится снег
Нет… Телефонного звонка твоего нет
И душа опять печалится, молчит,
Глаза смотрят, как в окно снег летит…
Жду… Ты же знаешь, что тебя я снова жду
Молчу… Увидеть хочется, тебя обнять хочу,
Но заметает снег следы твои опять,
Не видно ничего вокруг, снежинки лишь летят…

ПРИПЕВ:

Снова душа льдинкой хрустальной покрывается,
Тенью воспоминаний в угол прячется,
Стрелки бегут по часам, так неустанно
От одиночества этого, я так устала…

Свет …За окном фонари качают свет
Где… Где находишься ты в этот момент,
Я жду у окна наблюдая, как снег летит
Из рук телефон не выпуская, но он молчит…
Знай… Пусть я плачу, но всё таки я тебя жду
Зову… Ты почувствуй сердцем тебя, я так зову,
Пусть занавес снега растает сейчас на мгновение
Увидеть тебя, но увы, замело к сожалению…

Букет белых лилий…

На прилавке вновь букеты,
Разбегаются глаза,
А я возьму наверно этот
В нём я вижу тебя…
К лепесткам я прикасаюсь,
Будто рядом ты со мной,
Аромат пьянит, дурманит,
Унося меня с собой…

ПРИПЕВ:

Я подарю тебе букет белых лилий
И наговорю тебе я слов красивых
В глаза смотря тебе и в них утопая,
Ты нужна мне в этом мире, родная…

Завернут цветы бумагой,
Пристегнув открытку к ним,
Будешь рада, я ведь знаю,
Ведь любимые цветы…
Я спешу к тебе, родная
И подарок прикупив,
Знаю ждёшь меня встречая
Из последних своих сил…

Розы для тебя…

В магазин цветов зашёл я,
Растерялся сразу в миг,
Что искал, хотел не помню,
Уже чувство, что поник…
Но вдруг глаз остановился,
На букете красных роз,
Будто заново влюбился,
Всё сильнее и всерьёз…

ПРИПЕВ:

Букет красных роз я нашёл для тебя,
Там такие бутоны, они на меня так глядят,
Будто цвет твоих губ, что безудержно зовут,
Они так магнитят к ним прикоснуться хочу…

Для тебя, родная, эти
Я нашёл сейчас цветы,
Они лучшие на свете,
Точно также, как и ты…
И на каждом лепесточке,
Вижу я твои глаза,
Для меня розы цветочек,
Это ты моя душа…

Зашумели ветра воспоминаний…

Зашумели вновь весенние ветра
И на берегу качаются деревья,
Возвратилась в отчий дом я опять,
Словно в детство перенесло время…
По истоптанным тропам я пройдусь,
Где стоят дома до боли мне знакомые
И на пороге у каждого остановлюсь,
Глаза закрою и вспомню былое…

ПРИПЕВ:

Зашумели ветра воспоминаний,
Кто-то встретит меня, а кто-то нет
В дом войду, перед иконой преклоняясь,
Здравствуй милый дом, вернулась, я здесь…

Выйду в сад, где яблони цветут
И присяду на старые качели,
Разгонюсь и пусть ветра несут,
Снова в прошлое, где были мы дети…
Где по утрам парное молоко,
Домашний хлеб с рук маминых мы ели,
Где не было проблем и было так легко,
Где просто жили, не замечая взрослели…

Милый двор, где столько тайн укрыто,
Где первая любовь и поцелуй,
Осколки по земле мечты разбитой,
Бессонные ночи под луной…
Где детский смех и слёзы вместе были,
Где шумный голос слышен родных,
Уж столько лет прошло и всё забыто,
Хочу сегодня вспомнить о них…

Не теряйте…

У каждого родные, у каждого друзья,
Кого-то мы забыли и вспомнить уже нельзя,
Кого-то потеряли, назад их не вернуть,
Кого-то повстречали и вместе идём в путь…

ПРИПЕВ:

Я хочу пожелать, чтобы больше никого не теряли,
Пусть годы идут, но чтобы вместе по жизни шагали,
Не смотря на все огорчения и беды, что жизнь нам даёт,
Пусть каждый для себя, что-то нужное найдёт…
Я хочу пожелать, чтобы на лицах улыбки сверкали,
Что рядом есть родные, друзья и об этом все знали,
Что Вы не одни в этой жизни, не забыты, не одиноки,
Чтоб на сердце и на душе запомнились эти строки…
У каждого обиды, у каждого тоска,
Кого-то мы обидели, может быть и зря,
Кого-то не простили, а может быть и нас,
Пора простить друг другу и всё вернуть сейчас…

Простить друг другу это нужный шаг,
Жизнь так коротка и время так ценно,
Просто взяться за руки и вместе шагать,
Быть рядом в нужный момент, это так верно…

Что с тобою…

Разве ты не видишь, как душа болит,
Разве ты не видишь, всей моей печали,
Сердце вьюжит, на ветру шумит,
От лишних слов и разочарований…
Выпустил слова, как стрелы, прямо в грудь,
Где ноют раны, душу разрывая,
Что случилось между нами не пойму,
Будто силы чёрной магии летают…

ПРИПЕВ:

Что с тобой? Скажи, открой мне душу,
Может виновата в этом, говори,
Чтобы не случилось, мне ты очень нужен
И всё также я сгораю от любви…
Что с тобой? Скажи, что происходит,
Может быть причина вовсе не во мне,
А что-то изменилось в тебе быть может,
Но признаться боишься ты себе…

Разве ты не видишь, дальше так нельзя,
Разве ты не видишь, что плохо это всё,
Что строили с тобой, рушится на глазах
И пылью от руин, стелется боль…
Ты опомнись, я так тебя прошу,
Ведь ошибку сделать так легко, а исправить,
Сложнее будет, прислушайся молю
И постарайся сохранить, как есть… оставить…

Горит любовь…

Горит любовь пламенным огнём,
Как потушить, чтобы до пепла не сгорела,
Сжигаются все чувства над костром,
Стекает, как свеча она не смело…
Уносит ветер пыль от сладких грёз,
Что так недавно душу согревали,
Наверное наступит дождь из слёз,
Обрывки слов летят, что не сказали…

ПРИПЕВ:

Горит любовь, сжигается до пепла
И рушится всё на глазах сейчас,
Обнажённая душа осталась где-то,
Приют всё ищет от ненужных глаз…

Горит любовь пламенным огнём,
Жар так велик, что сердце обжигает,
Так хочется, чтобы это было сном
И верить, что любовь не умирает…
Но рана отпечаталась в душе,
Ожог болит и стонет тело криком,
Всё выжжено дотла теперь уже,
Огарок лишь остался, что тлеет тихо…

Зацветают весенние сады…

По весне щебечут птицы в небе,
А из под земли растёт цветок,
Солнце подымается на рассвете,
Вдохну свежего воздуха глоток…
Пусть весенние ветра обласкают
И на деревьях шевелится листва,
Мне так хорошо и пусть об этом знают,
На улице и в душе моей весна…

ПРИПЕВ:

Зацветают весенние сады,
Пение птиц слышно в поднебесье,
Шумят ветра, среди суеты
И пахнет ароматом весенним…
Зацветают весенние сады,
Аромат, так пьянит и манит,
Словно затягивает в сети любви,
Обвораживает и дурманит…

По земле цветут бутоны,
Разноцветных красок блажь,
Радует глаз вид весёлый,
Словно в сказочных мирах…
По весеннему легко так,
Словно груз упал с души,
Будто маленький ребёнок
В букет срываю я цветы…

Согревай своим теплом…

Ты в каждом дне моём живёшь,
Глаза в рассвете твои я вижу
И зовом сердца меня зовёшь
Из далека душою слышу…
Твоя любовь по ветру вновь,
Ко мне спешит, время торопит,
Ты как дыхание моё
И солнце с неба, что так смотрит…

ПРИПЕВ:

Согревай своим теплом,
Отогрей своей любовью,
Всегда ты помни об одном,
Живу одним я лишь тобою…

Как прожить день без тебя,
Невозможно, так не хватает,
Порой не знаю куда деть себя,
Когда вдалеке образ твой исчезает…
Слёз ручьи в глазах текут,
Так скучаю, невыносимо,
Дни бесследно куда-то бегут,
Как хочу к тебе, я мой милый…

Дождь идёт…

Я не плачу, это просто на улице дождь

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.